Table des matières

Introduction

Fond

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configuration sur ISE

Exemples Python

Obtenir Tous Les Certificats Système D'Un Noeud Particulier

Obtenir le certificat système d'un noeud particulier par ID

Obtenir La Liste De Tous Les Certificats Approuvés

Obtenir le certificat de confiance par ID

Dépannage

Introduction

Ce document décrit la procédure d'utilisation d'openAPI pour gérer le certificat Cisco Identity Services Engine (ISE).

Fond

Face à la complexité croissante de la sécurité et de la gestion du réseau d'entreprise, Cisco ISE 3.1 introduit des API au format OpenAPI qui rationalisent la gestion du cycle de vie des certificats, offrant une interface standardisée et automatisée pour des opérations de certificats efficaces et sécurisées, aidant les administrateurs à appliquer des pratiques de sécurité strictes et à maintenir la conformité du réseau.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Identity Services Engine (ISE)

- API REST

- Python

Composants utilisés

- ISE 3.3

- Python 3.10.0

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Configurer

Diagramme du réseau

Topologie

Configuration sur ISE

Étape 1 : Ajoutez un compte admin Open API

Pour ajouter un administrateur d'API, accédez à Administration > System > Admin Access > Administrators > Admin Users > Add.

Administrateur API

Étape 2 : activez l'API ouverte sur ISE

L'API ouverte est désactivée par défaut sur ISE. Pour l'activer, accédez à Administration > System > Settings > API Settings > API Service Settings. Activez les options de l'API ouverte. Cliquez sur Save.

Activer OpenAPI

Étape 3 : Explorez l'API ouverte ISE

accédez à Administration > System > Settings > API Settings > Overview. Cliquez sur le lien Open API visit.

Visitez OpenAPI

Exemples Python

Obtenir Tous Les Certificats Système D'Un Noeud Particulier

L’API répertorie tous les certificats d’un noeud ISE particulier.

Étape 1 : informations requises pour un appel API.

Méthode

GET

URL

https://<ISE-PAN-IP>/api/v1/certs/system-certificate/<ISE-Node-Hostname>

Identifiants

Utiliser les informations d'identification du compte Open API

Header (En-tête)

Accepter : application/json

Content-Type : application/json

Étape 2 : Localisez l'URL utilisée pour récupérer les certificats d'un noeud ISE particulier.

URI API

Étape 3 : Voici l'exemple de code Python. Copiez et collez le contenu. Remplacez l'adresse IP ISE, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enregistrer sous un fichier python à exécuter.

Assurez-vous de la bonne connectivité entre ISE et le périphérique exécutant l'exemple de code python.

from requests.auth import HTTPBasicAuth

import requests

requests.packages.urllib3.disable_warnings()

if __name__ == "__main__":

url = "https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN"

headers = {"Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"}

basicAuth = HTTPBasicAuth("ApiAdmin", "Admin123")

response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False)

print("Return Code:")

print(response.status_code)

print("Expected Outputs:")

print(response.json())

Voici l'exemple des résultats attendus.

Return Code:

200

Expected Outputs:

{'response': [{'id': '5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b', 'friendlyName': 'Default self-signed saml server certificate - CN=SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'serialNumberDecimalFormat': '171164606212827159112166844026', 'issuedTo': 'SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'validFrom': 'Fri Mar 29 01:14:22 CST 2024', 'expirationDate': 'Wed Mar 28 01:14:22 CST 2029', 'usedBy': 'Not in use', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': True, 'signatureAlgorithm': 'SHA384withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '42ad8eeec643fce00605ac34aaf88ca5d687117591a2a4431b656dad8ce9616b', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b', 'type': 'application/json'}}, {'id': '8460950e-fd02-43f6-b1ea-abfa592cb641', 'friendlyName': 'CN=ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com, OU=Certificate Services System Certificate#Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN#00003', 'serialNumberDecimalFormat': '27546245129667566853665077095037707664', 'issuedTo': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN', 'validFrom': 'Thu Mar 28 16:24:11 CST 2024', 'expirationDate': 'Thu Mar 29 16:24:11 CST 2029', 'usedBy': 'pxGrid', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': False, 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': 'a3c67ea007db0fd5672b471ea614a33c57f1ec55182b436cd0b386ebd88a141c', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/8460950e-fd02-43f6-b1ea-abfa592cb641', 'type': 'application/json'}}, {'id': 'ee5a1a18-4bba-49b5-960b-eabb4418ab5a', 'friendlyName': 'CN=ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com, OU=ISE Messaging Service#Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN#00004', 'serialNumberDecimalFormat': '108100957755910846563764359601813445413', 'issuedTo': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN', 'validFrom': 'Thu Mar 28 16:24:12 CST 2024', 'expirationDate': 'Thu Mar 29 16:24:12 CST 2029', 'usedBy': 'ISE Messaging Service', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': False, 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '3cf23d21cdae3bb412a24d3949a4e1e36666b7188fba24f15161be205c2de84a', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/ee5a1a18-4bba-49b5-960b-eabb4418ab5a', 'type': 'application/json'}}, {'id': '06024b57-e21d-44f7-ade9-f27835f825cd', 'friendlyName': 'CN=ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com, OU=ISE Messaging Service#Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN#00001', 'serialNumberDecimalFormat': '161050984501207870146216443017020239440', 'issuedTo': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN', 'validFrom': 'Thu Mar 28 01:32:39 CST 2024', 'expirationDate': 'Thu Mar 29 01:32:39 CST 2029', 'usedBy': 'Not in use', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': False, 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '53ebe08309e787d503a484538efe7631c89c6faa34371807cd98fd22a0ea3f4a', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/06024b57-e21d-44f7-ade9-f27835f825cd', 'type': 'application/json'}}, {'id': 'ba0833e1-d1b6-4080-bcf8-ef088cdcd2c8', 'friendlyName': 'CN=ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com, OU=Certificate Services System Certificate#Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN#00002', 'serialNumberDecimalFormat': '47010535375030235417054492045580827528', 'issuedTo': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-DLC-CFME02-PSN', 'validFrom': 'Thu Mar 28 01:32:29 CST 2024', 'expirationDate': 'Thu Mar 29 01:32:29 CST 2029', 'usedBy': 'Not in use', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': False, 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '656866d5143561929466b68d0bd207b67b3ae62cc69746fcef20a25000737d1c', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/ba0833e1-d1b6-4080-bcf8-ef088cdcd2c8', 'type': 'application/json'}}, {'id': '6c9c6d94-e693-4864-82cb-85ea37fd9527', 'friendlyName': 'Default self-signed saml server certificate - CN=SAML_ISE-BGL-CFME01-PAN.cisco.com', 'serialNumberDecimalFormat': '17112682887682578269840298717', 'issuedTo': 'SAML_ISE-BGL-CFME01-PAN.cisco.com', 'issuedBy': 'SAML_ISE-BGL-CFME01-PAN.cisco.com', 'validFrom': 'Sun Mar 24 16:18:08 CST 2024', 'expirationDate': 'Fri Mar 23 16:18:08 CST 2029', 'usedBy': 'SAML', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': True, 'signatureAlgorithm': 'SHA384withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '010365518c6282e7fe54aa0b593433a2ae912000a3c76e0b2763b866bc7304e9', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/6c9c6d94-e693-4864-82cb-85ea37fd9527', 'type': 'application/json'}}, {'id': '9a7751ba-d630-43f2-b43d-bcf431dffa97', 'friendlyName': 'Default self-signed server certificate', 'serialNumberDecimalFormat': '17116455823360843797526070457', 'issuedTo': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'validFrom': 'Fri Mar 29 01:06:22 CST 2024', 'expirationDate': 'Sun Mar 29 01:06:22 CST 2026', 'usedBy': 'EAP Authentication, Admin, Portal, RADIUS DTLS', 'keySize': 4096, 'groupTag': 'Default Portal Certificate Group', 'selfSigned': True, 'signatureAlgorithm': 'SHA384withRSA', 'portalsUsingTheTag': 'BYOD Portal (default), Blocked List Portal (default), Certificate Provisioning Portal (default), Client Provisioning Portal (default), Hotspot Guest Portal (default), ISE Portal (default), MDM Portal (default), My Devices Portal (default), Self-Registered Guest Portal (default), Sponsor Portal (default), Sponsored Guest Portal (default)', 'sha256Fingerprint': 'f498da0b64fac68318f1f8f195e915c1000265d8950f610ec3bb9c75822739bd', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/9a7751ba-d630-43f2-b43d-bcf431dffa97', 'type': 'application/json'}}], 'nextPage': None, 'previousPage': None, 'version': '1.0.1'}

Obtenir le certificat système d'un noeud particulier par ID

Cette API fournit les détails d'un certificat système d'un noeud particulier en fonction d'un nom d'hôte et d'un ID donnés.

Étape 1 : informations requises pour un appel API.

Méthode

GET

URL

https://<ISE-PAN-IP>/api/v1/certs/system-certificate/<ISE-Node-Hostname>/<ID-Of-Certificate>

Identifiants

Utiliser les informations d'identification du compte Open API

Header (En-tête)

Accepter : application/json

Content-Type : application/json

Étape 2 : Localisez l'URL utilisée pour récupérer le certificat d'un noeud particulier en fonction du nom d'hôte et de l'ID donnés.

URI API

Étape 3 : Voici l'exemple de code Python. Copiez et collez le contenu. Remplacez l'adresse IP ISE, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enregistrer sous un fichier python à exécuter.

Assurez-vous de la bonne connectivité entre ISE et le périphérique exécutant l'exemple de code python.

from requests.auth import HTTPBasicAuth import requests requests.packages.urllib3.disable_warnings() if __name__ == "__main__": url = "https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b" headers = {"Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"} basicAuth = HTTPBasicAuth("ApiAdmin", "Admin123") response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False) print("Return Code:") print(response.status_code) print("Expected Outputs:") print(response.json())

Remarque : l'ID provient des sorties d'API à l'étape 3 de « Get All System Certificates Of A Particular Node », par exemple, 5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b is « Default self-signed saml server certificate - CN=SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com ».

Voici l'exemple des résultats attendus.

Return Code:

200

Expected Outputs:

{'response': {'id': '5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b', 'friendlyName': 'Default self-signed saml server certificate - CN=SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'serialNumberDecimalFormat': '171164606212827159112166844026', 'issuedTo': 'SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'issuedBy': 'SAML_ISE-DLC-CFME02-PSN.cisco.com', 'validFrom': 'Fri Mar 29 01:14:22 CST 2024', 'expirationDate': 'Wed Mar 28 01:14:22 CST 2029', 'usedBy': 'Not in use', 'keySize': 4096, 'groupTag': '', 'selfSigned': True, 'signatureAlgorithm': 'SHA384withRSA', 'portalsUsingTheTag': '', 'sha256Fingerprint': '42ad8eeec643fce00605ac34aaf88ca5d687117591a2a4431b656dad8ce9616b', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/system-certificate/ISE-DLC-CFME02-PSN/5b5b28e4-2a51-495c-8413-610190e1070b', 'type': 'application/json'}}, 'version': '1.0.1'}

Obtenir La Liste De Tous Les Certificats Approuvés

L'API répertorie tous les certificats approuvés du cluster ISE.

Étape 1 : informations requises pour un appel API.

Méthode

GET

URL

https://<ISE-PAN-IP>/api/v1/certs/trusted-certificate

Identifiants

Utiliser les informations d'identification du compte Open API

Header (En-tête)

Accepter : application/json

Content-Type : application/json

Étape 2 : Localisez l'URL utilisée pour récupérer les certificats de confiance.

URI API

Étape 3 : Voici l'exemple de code Python. Copiez et collez le contenu. Remplacez l'adresse IP ISE, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enregistrer sous un fichier python à exécuter.

Assurez-vous de la bonne connectivité entre ISE et le périphérique exécutant l'exemple de code python.

from requests.auth import HTTPBasicAuth import requests requests.packages.urllib3.disable_warnings() if __name__ == "__main__": url = "https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate" headers = {"Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"} basicAuth = HTTPBasicAuth("ApiAdmin", "Admin123") response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False) print("Return Code:") print(response.status_code) print("Expected Outputs:") print(response.json())

Voici l'exemple des résultats attendus.(Omis)

Return Code:

200

Expected Outputs:

{'response': [{'id': '147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140', 'friendlyName': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority', 'subject': 'CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,OU=(c) 2006 VeriSign\\, Inc. - For authorized use only,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign\\, Inc.,C=US', 'issuedTo': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5', 'issuedBy': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5', 'keySize': '2048', 'signatureAlgorithm': 'SHA1withRSA', 'validFrom': 'Wed Nov 08 08:00:00 CST 2006', 'expirationDate': 'Thu Jul 17 07:59:59 CST 2036', 'serialNumberDecimalFormat': '33037644167568058970164719475676101450', 'description': 'Auto imported for secure connection to cisco.com/perfigo.com', 'status': 'Enabled', 'trustedFor': 'Cisco Services', 'internalCA': False, 'downloadCRL': 'off', 'crlDistributionUrl': None, 'automaticCRLUpdate': 'on', 'automaticCRLUpdatePeriod': '5', 'automaticCRLUpdateUnits': 'Minutes', 'nonAutomaticCRLUpdatePeriod': '1', 'nonAutomaticCRLUpdateUnits': 'Hours', 'crlDownloadFailureRetries': '10', 'crlDownloadFailureRetriesUnits': 'Minutes', 'authenticateBeforeCRLReceived': 'off', 'ignoreCRLExpiration': 'off', 'enableServerIdentityCheck': 'off', 'enableOCSPValidation': 'off', 'selectedOCSPService': '', 'rejectIfNoStatusFromOCSP': 'off', 'rejectIfUnreachableFromOCSP': 'off', 'sha256Fingerprint': '9acfab7e43c8d880d06b262a94deeee4b4659989c3d0caf19baf6405e41ab7df', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate/147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140', 'type': 'application/json'}},{'id': '2ed8db2d-a93c-45a7-b0de-4ee52978bf36', 'friendlyName': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-RTP-CFME02-MNT#00026', 'subject': 'CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-RTP-CFME02-MNT', 'issuedTo': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-RTP-CFME02-MNT', 'issuedBy': 'Certificate Services Node CA - ISE-BGL-CFME01-PAN', 'keySize': '4096', 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'validFrom': 'Fri Jul 05 11:14:45 CST 2024', 'expirationDate': 'Fri Mar 24 16:19:21 CST 2034', 'serialNumberDecimalFormat': '32567431426291188219902826022164975182', 'description': "Auto import of trust certificate from PSN's CA server", 'status': 'Enabled', 'trustedFor': 'Infrastructure,Endpoints', 'internalCA': True, 'downloadCRL': 'off', 'crlDistributionUrl': None, 'automaticCRLUpdate': 'on', 'automaticCRLUpdatePeriod': '5', 'automaticCRLUpdateUnits': 'Minutes', 'nonAutomaticCRLUpdatePeriod': '1', 'nonAutomaticCRLUpdateUnits': 'Hours', 'crlDownloadFailureRetries': '10', 'crlDownloadFailureRetriesUnits': 'Minutes', 'authenticateBeforeCRLReceived': 'off', 'ignoreCRLExpiration': 'off', 'enableServerIdentityCheck': 'off', 'enableOCSPValidation': 'on', 'selectedOCSPService': 'Internal_OCSP_Service', 'rejectIfNoStatusFromOCSP': 'on', 'rejectIfUnreachableFromOCSP': 'off', 'sha256Fingerprint': '6162311dcf7a2517a6bb454b9e7e46ad64cbf4be1fcfc73680730304c94e28f7', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate/2ed8db2d-a93c-45a7-b0de-4ee52978bf36', 'type': 'application/json'}},{'id': '34ae5495-f892-422b-b27e-4e48246b54cc', 'friendlyName': 'Certificate Services OCSP Responder - ISE-RTP-CFME02-MNT#00027', 'subject': 'CN=Certificate Services OCSP Responder - ISE-RTP-CFME02-MNT', 'issuedTo': 'Certificate Services OCSP Responder - ISE-RTP-CFME02-MNT', 'issuedBy': 'Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE-RTP-CFME02-MNT', 'keySize': '2048', 'signatureAlgorithm': 'SHA256withRSA', 'validFrom': 'Fri Jul 05 11:16:34 CST 2024', 'expirationDate': 'Fri Jul 06 11:16:34 CST 2029', 'serialNumberDecimalFormat': '32318639486615740757657486695632971049', 'description': "Auto import of trust certificate from PSN's CA server", 'status': 'Enabled', 'trustedFor': 'Infrastructure,Endpoints', 'internalCA': True, 'downloadCRL': 'off', 'crlDistributionUrl': None, 'automaticCRLUpdate': 'on', 'automaticCRLUpdatePeriod': '5', 'automaticCRLUpdateUnits': 'Minutes', 'nonAutomaticCRLUpdatePeriod': '1', 'nonAutomaticCRLUpdateUnits': 'Hours', 'crlDownloadFailureRetries': '10', 'crlDownloadFailureRetriesUnits': 'Minutes', 'authenticateBeforeCRLReceived': 'off', 'ignoreCRLExpiration': 'off', 'enableServerIdentityCheck': 'off', 'enableOCSPValidation': 'off', 'selectedOCSPService': '', 'rejectIfNoStatusFromOCSP': 'off', 'rejectIfUnreachableFromOCSP': 'off', 'sha256Fingerprint': 'bae344121c6fd3b9cfe43c4853406595f450b5d90c474419e8d692e0098a1200', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate/34ae5495-f892-422b-b27e-4e48246b54cc', 'type': 'application/json'}}], 'nextPage': None, 'previousPage': None, 'version': '1.0.1'}

Obtenir le certificat de confiance par ID

Cette API peut afficher les détails d'un certificat de confiance basé sur un ID donné.

Étape 1 : informations requises pour un appel API.

Méthode

GET

URL

https://<ISE-PAN-IP>/api/v1/certs/trusted-certificate/<ID-Of-Certificate>

Identifiants

Utiliser les informations d'identification du compte Open API

Header (En-tête)

Accepter : application/json

Content-Type : application/json

Étape 2 : localisez l'URL utilisée pour récupérer les informations de déploiement.

URI API

Étape 3 : Voici l'exemple de code Python. Copiez et collez le contenu. Remplacez l'adresse IP ISE, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Enregistrer sous un fichier python à exécuter.

Assurez-vous de la bonne connectivité entre ISE et le périphérique exécutant l'exemple de code python.

from requests.auth import HTTPBasicAuth import requests requests.packages.urllib3.disable_warnings() if __name__ == "__main__": url = "https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate/147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140" headers = {"Accept": "application/json", "Content-Type": "application/json"} basicAuth = HTTPBasicAuth("ApiAdmin", "Admin123") response = requests.get(url=url, auth=basicAuth, headers=headers, verify=False) print("Return Code:") print(response.status_code) print("Expected Outputs:") print(response.json())

Remarque : l'ID provient des sorties d'API à l'étape 3 de « Get List Of All Trusted Certificates », par exemple, 147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140 est « VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority ».

Voici l'exemple des résultats attendus.

Return Code: 200 Expected Outputs: {'response': {'id': '147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140', 'friendlyName': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority', 'subject': 'CN=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,OU=(c) 2006 VeriSign\\, Inc. - For authorized use only,OU=VeriSign Trust Network,O=VeriSign\\, Inc.,C=US', 'issuedTo': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5', 'issuedBy': 'VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5', 'keySize': '2048', 'signatureAlgorithm': 'SHA1withRSA', 'validFrom': 'Wed Nov 08 08:00:00 CST 2006', 'expirationDate': 'Thu Jul 17 07:59:59 CST 2036', 'serialNumberDecimalFormat': '33037644167568058970164719475676101450', 'description': 'Auto imported for secure connection to cisco.com/perfigo.com', 'status': 'Enabled', 'trustedFor': 'Cisco Services', 'internalCA': False, 'downloadCRL': 'off', 'crlDistributionUrl': None, 'automaticCRLUpdate': 'on', 'automaticCRLUpdatePeriod': '5', 'automaticCRLUpdateUnits': 'Minutes', 'nonAutomaticCRLUpdatePeriod': '1', 'nonAutomaticCRLUpdateUnits': 'Hours', 'crlDownloadFailureRetries': '10', 'crlDownloadFailureRetriesUnits': 'Minutes', 'authenticateBeforeCRLReceived': 'off', 'ignoreCRLExpiration': 'off', 'enableServerIdentityCheck': 'off', 'enableOCSPValidation': 'off', 'selectedOCSPService': '', 'rejectIfNoStatusFromOCSP': 'off', 'rejectIfUnreachableFromOCSP': 'off', 'sha256Fingerprint': '9acfab7e43c8d880d06b262a94deeee4b4659989c3d0caf19baf6405e41ab7df', 'link': {'rel': 'self', 'href': 'https://10.106.33.92/api/v1/certs/trusted-certificate/147d97cc-6ce9-43d7-9928-8cd0fa83e140', 'type': 'application/json'}, 'isReferredInPolicy': False}, 'version': '1.0.1'}

Dépannage

Pour résoudre les problèmes liés aux API ouvertes, définissez le niveau de journalisation pour theapiservicomponent sur DEBUGdans la fenêtre de configuration du journal de débogage.

Pour activer le débogage, accédez à Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration > ISE Node > apiservice.

Débogage du service API

Pour télécharger les journaux de débogage, accédez à Operations > Troubleshoot > Download Logs > ISE PAN Node > Debug Logs.

Télécharger les journaux de débogage