Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Configurer LDAP

Configuration du commutateur

Configuration ISE

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit comment configurer Cisco Identity Services Engine (ISE) et utiliser les attributs d'objets LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pour authentifier et autoriser dynamiquement les périphériques.

Note: Ce document est valide pour les configurations qui utilisent LDAP comme source d'identité externe pour l'authentification et l'autorisation ISE.

Contribué par Emmanuel Cano et Mauricio Ramos Ingénieur des services professionnels Cisco.

Édité par Neri Cruz ingénieur TAC Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître les sujets suivants :

- Connaissance de base des ensembles de politiques ISE, des politiques d'authentification et d'autorisation

- Protocole MAB (Mac Authentication Bypass)

- Connaissances de base du protocole Radius

- Connaissances de base du serveur Windows

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les versions logicielles et matérielles suivantes :

- Cisco ISE, correctif 11 de la version 2.4

- Microsoft Windows Server, version 2012 R2 x64

- Commutateur Cisco Catalyst 3650-24PD, version 03.07.05.E (15.2(3)E5)

- Ordinateur Microsoft Windows 7

Note: The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration

Cette section décrit comment configurer les périphériques réseau, l'intégration entre ISE et LDAP, et enfin configurer les attributs LDAP à utiliser dans la stratégie d'autorisation ISE.

Diagramme du réseau

Cette image illustre la topologie de réseau utilisée :

Voici le flux de trafic, comme illustré dans le schéma de réseau :

1. L'utilisateur connecte son ordinateur portable au port de commutation désigné.

2. Le commutateur envoie une requête d'accès Radius à l'ISE pour cet utilisateur

3. Lorsque l'ISE reçoit les informations, il interroge le serveur LDAP pour le fichier utilisateur spécifique, qui contient les attributs à utiliser dans les conditions de la stratégie d'autorisation.

4. Une fois que l'ISE a reçu les attributs (port de commutateur, nom de commutateur et adresse MAC de périphérique), il compare les informations fournies par le commutateur.

5. Si les informations d'attributs fournies par le commutateur sont identiques à celles fournies par LDAP, l'ISE envoie un ACCEPT RADIUS avec les autorisations configurées sur le profil d'autorisation.

Configurations

Utilisez cette section afin de configurer LDAP, le commutateur et l'ISE.

Configuration LDAP

Procédez comme suit pour configurer le serveur LDAP :

1. Accédez à Gestionnaire de serveur > Tableau de bord > Outils > Modifier ADSI

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de modification ADSI et sélectionnez Se connecter à...

3. Sous Paramètres de connexion, définissez un nom et sélectionnez le bouton OK pour démarrer la connexion.

4. Dans le même menu ADSI Edit, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la connexion DC (DC=ciscodemo, DC=lab), sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez l'option Objet

5. Sélectionnez l'option Unité d'organisation comme nouvel objet et sélectionnez Suivant.

6. Définissez un nom pour la nouvelle unité d'organisation et sélectionnez Suivant

7. Sélectionnez Terminer afin de créer la nouvelle unité d'organisation

8. Cliquez avec le bouton droit sur l'unité d'organisation qui vient d'être créée et sélectionnez Nouveau > Objet

9.Sélectionnez le périphérique en tant que classe d'objet et sélectionnez suivant

10.Définissez un nom dans le champ Valeur et sélectionnez Suivant

11. Sélectionnez l'option Autres attributs

11. Dans le menu déroulant, sélectionnez une propriété à afficher, sélectionnez l'option macAddress, puis définissez l'adresse MAC du point de terminaison qui sera authentifiée sous le champ Modifier l'attribut et sélectionnezAjouter un bouton pour enregistrer l'adresse MAC du périphérique.

Remarque : utilisez deux-points au lieu de points ou un trait d'union entre les octets d'adresse MAC.

12. Sélectionnez OK afin d'enregistrer les informations et continuer avec la configuration de l'objet du périphérique

13. Sélectionnez Terminer afin de créer le nouvel objet de périphérique

14. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet du périphérique et sélectionnez l'option Propriétés

15. Sélectionnez description de l'option et Modifier afin de définir le nom du commutateur et le port de commutateur où le périphérique sera connecté.

16. Définissez le nom du commutateur et le port de commutateur. Veillez à utiliser une virgule pour séparer chaque valeur. Sélectionnez Ajouter, puis OK pour enregistrer les informations.

- Switchapflexconnect est le nom du commutateur.

- GigabitEthernet1/0/6 est le port de commutation auquel le point d'extrémité est connecté.

Note: Il est possible d'utiliser des scripts afin d'ajouter des attributs à un champ spécifique, cependant, pour cet exemple, nous définissons les valeurs manuellement

Note: L'attribut AD est sensible à la casse, si vous utilisez toutes les adresses Mac dans ISE en minuscules convertis en majuscules au cours de la requête LDAP. Afin d'éviter ce comportement, désactivez la recherche d'hôte de processus sous les protocoles autorisés. Vous trouverez des détails sur ce lien :https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/ise/3-0/admin_guide/b_ISE_admin_3_0.pdf

Configuration du commutateur

La section suivante décrit la configuration de la communication 802.1x entre ISE et le commutateur.

aaa new-model

!

aaa group server radius ISE

server name ISE

deadtime 15

!

aaa authentication dot1x default group ISE

aaa authorization network default group ISE

aaa accounting update newinfo

aaa accounting dot1x default start-stop group ISE

!

aaa server radius dynamic-author

client 10.81.127.109 server-key XXXXabc

!

aaa session-id common

switch 1 provision ws-c3650-24pd

!

dot1x system-auth-control

dot1x critical eapol

diagnostic bootup level minimal

spanning-tree mode rapid-pvst

spanning-tree extend system-id

hw-switch switch 1 logging onboard message level 3

!

interface GigabitEthernet1/0/6

description VM for dot1x

switchport access vlan 127

switchport mode access

authentication event fail action next-method

authentication event server dead action authorize vlan 127

authentication event server alive action reinitialize

authentication host-mode multi-domain

authentication open

authentication order dot1x mab

authentication priority dot1x mab

authentication port-control auto

authentication periodic

authentication timer reauthenticate server

authentication timer inactivity server dynamic

authentication violation restrict

mab

dot1x pae authenticator

dot1x timeout tx-period 10

spanning-tree portfast

!

radius server ISE

address ipv4 10.81.127.109 auth-port 1812 acct-port 1813

automate-tester username radiustest idle-time 5

key XXXXabc

!

Note: Il se peut que la configuration globale et la configuration d'interface doivent être ajustées dans votre environnement

Configuration ISE

Les éléments suivants décrivent la configuration sur ISE pour obtenir les attributs du serveur LDAP et configurer les stratégies ISE.

1. Sur ISE, accédez à Administration->Gestion des identités->Sources d'identité externes et sélectionnez le dossier LDAP et cliquez sur Ajouter afin de créer une nouvelle connexion avec LDAP

2.Sous l'onglet Général, définissez un nom et sélectionnez l'adresse MAC comme attribut Nom du sujet

3. Sous l'onglet Connexion, configurez l'adresse IP, le nom de domaine d'administration et le mot de passe du serveur LDAP pour obtenir une connexion réussie.

Note: Le port 389 est le port par défaut utilisé.

4. Sous l'onglet Attributs, sélectionnez les attributs macAddress et description. Ces attributs seront utilisés dans la stratégie d'autorisation

5. Pour créer un protocole autorisé, accédez à Policy->Policy Elements->Results->Authentication->Allowed Protocols. Définissez et sélectionnez Process Host Lookup et Allow PAP/ASCII comme les seuls protocoles autorisés. Enfin, sélectionnez Enregistrer

6. Pour créer un profil d'autorisation, accédez à Policy->Policy Elements->Results->Authorization->Authorization Profiles. Sélectionnez Ajouter et définissez les autorisations qui seront attribuées au point de terminaison.

7.Accédez à Policy-> Policy Set et créez un jeu de stratégies à l'aide de la condition prédéfinie Wired_MAB et du protocole autorisé créé à l'étape 5.

8.Sous le nouveau jeu de stratégies créé, créez une stratégie d'authentification à l'aide de la séquence de source d'identité externe de la bibliothèque Wired_MAB prédéfinie et de la connexion LDAP

9. Sous Stratégie d'autorisation, définissez un nom et créez une condition composée à l'aide de la description de l'attribut LDAP, de l'ID de port NAS Radius et de NetworkDeviceName. Enfin, ajoutez le profil d'autorisation créé à l'étape 6.

Après avoir appliqué la configuration, vous devez pouvoir vous connecter au réseau sans intervention de l'utilisateur.

Vérification

Une fois connecté au port de commutateur désigné, vous pouvez taper show authentication session interface GigabitEthernet X/X/X pour valider l'état d'authentification et d'autorisation du périphérique.

Sw3650-mauramos#show auth sess inter gi 1/0/6 details

Interface:   GigabitEthernet1/0/6

IIF-ID:   0x103DFC0000000B5

MAC Address:   6cb2.ae3a.686c

IPv6 Address:   Unknown

IPv4 Address:

User-name:   6C-B2-AE-3A-68-6C

Status:   Authorized

Domain:   Data

Oper host mode:   multi-domain

Oper control dir:   both

Session timeout:   N/A

Restart timeout:   N/A

Common Session ID:   0A517F65000013DA87E85A24

Acct session ID:   0x000015D9

Handle:   0x9300005C

Current Policy:   Policy_Gi1/0/6

Local Policies:

Service Template:  DEFAULT_LINKSEC_POLICY_SHOULD_SECURE (priority 150)

Security Policy:   Should Secure

Security Status:   Link Unsecure

Method status list:

Method           State

mab              Authc Success

Sur ISE, vous pouvez utiliser Radius Live Logs pour confirmer.

Dépannage

Sur le serveur LDAP, vérifiez que l'adresse MAC, le nom de commutateur approprié et le port de commutateur du périphérique créé sont configurés.

Sur ISE, vous pouvez prendre une capture de paquets (Accédez à Opérations->Dépannage->Outil de diagnostic->Dumps TCP) afin de valider que les valeurs sont envoyées de LDAP à ISE