Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configurer

Générer un CSR

Importer la chaîne de certificats de l'autorité de certification

Importer le certificat d'identité signé pour le serveur

Configurer le gestionnaire de châssis pour utiliser le nouveau certificat

Vérifier

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment générer un CSR et installer le certificat d'identité à utiliser avec le Gestionnaire de châssis pour FXOS sur les périphériques FP 4100/9300.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configurer le système d'exploitation extensible Firepower (FXOS) à partir de la ligne de commande

- Utiliser la demande de signature de certificat (CSR)

- Concepts d'infrastructure à clé privée (PKI)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Matériel des gammes Firepower (FP) 4100 et 9300

- FXOS Versions 2.10

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Après la configuration initiale, un certificat SSL auto-signé est généré pour être utilisé avec l'application Web Gestionnaire de châssis. Comme ce certificat est auto-signé, il n'est pas automatiquement approuvé par les navigateurs clients. La première fois qu'un nouveau navigateur client accède à l'interface Web du Gestionnaire de châssis, le navigateur émet un avertissement SSL semblable à votre connexion, indiquant qu'il n'est pas privé et demandant à l'utilisateur d'accepter le certificat avant d'accéder au Gestionnaire de châssis. Ce processus permet l'installation d'un certificat signé par une autorité de certification approuvée, ce qui permet à un navigateur client d'approuver la connexion et d'afficher l'interface Web sans avertissement.

Configurer

Générer une requête de signature de certificat (CSR)

Procédez comme suit afin d'obtenir un certificat qui contient l'adresse IP ou le nom de domaine complet (FQDN) du périphérique (qui permet à un navigateur client d'identifier correctement le serveur) :

- Créez un porte-clés et sélectionnez la taille de module de la clé privée.

Remarque : le nom du trousseau peut être n'importe quelle entrée. Dans ces exemples, firepower_cert est utilisé.

Cet exemple crée un porte-clés avec une taille de clé de 1024 bits :

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring* # set modulus mod1024

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- Configurez les champs CSR. La CSR peut être générée avec des options de base comme un nom de sujet. Vous êtes également invité à saisir un mot de passe de demande de certificat.

Cet exemple crée et affiche une demande de certificat avec une adresse IPv4 pour un porte-clés, avec des options de base :

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq ip 192.168.200.123 subject-name sjc04

Certificate request password:

Confirm certificate request password:

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

- Le CSR peut également être généré avec des options plus avancées qui permettent d'intégrer des informations telles que les paramètres régionaux et l'organisation dans le certificat.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # create certreq

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set "ip 192.168.200.123"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* #  set subject-name "sjc04"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set country "US"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set dns "bg1-samc-15A"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set email "test@cisco.com"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set locality "new york city"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-name "Cisco Systems"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set org-unit-name "Testing"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # set state "new york"

Firepower-chassis /security/keyring/certreq* # commit-buffer

- Exportez le CSR à fournir à votre autorité de certification. Copiez le résultat qui commence par (et inclut) -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- se termine par (et inclut) -----END CERTIFICATE REQUEST-----.

Firepower-chassis /security/keyring/certreq # show certreq

Certificate request subject name: sjc04

Certificate request ip address: 192.168.200.123

Certificate request e-mail name: test@cisco.com

Certificate request country name: US

State, province or county (full name): New York

Locality name (eg, city): new york city

Organization name (eg, company): Cisco

Organization Unit name (eg, section): Testing

Request:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBfTCB5wIBADARMQ8wDQYDVQQDEwZzYW1jMDQwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD

gY0AMIGJAoGBALpKn1t8qMZO4UGqILKFXQQc2c8b/vW2rnRF8OPhKbhghLA1YZ1F

JqcYEG5Yl1+vgohLBTd45s0GC8m4RTLJWHo4SwccAUXQ5Zngf45YtX1WsylwUWV4

0re/zgTk/WCd56RfOBvWR2Dtztu2pGA14sd761zLxt29K7R8mzj6CAUVAgMBAAGg

LTArBgkqhkiG9w0BCQ4xHjAcMBoGA1UdEQEB/wQQMA6CBnNhbWMwNIcECsEiXjAN

BgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQCsxN0qUHYGFoQw56RwQueLTNPnrndqUwuZHUO03Teg

nhsyu4satpyiPqVV9viKZ+spvc6x5PWIcTWgHhH8BimOb/0OKuG8kwfIGGsEDlAv

TTYvUP+BZ9OFiPbRIA718S+V8ndXr1HejiQGxlDNqoN+odCXPc5kjoXD0lZTL09H

BA==

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Importer la chaîne de certificats de l'autorité de certification

Remarque : tous les certificats doivent être au format Base64 pour être importés dans FXOS. Si le certificat ou la chaîne reçu de l'autorité de certification est dans un format différent, vous devez d'abord le convertir avec un outil SSL tel qu'OpenSSL.

- Créez un nouveau point de confiance pour contenir la chaîne de certificats.

Remarque : le nom du point de confiance peut être n'importe quelle entrée. Dans les exemples, firepower_chain est utilisé.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # create trustpoint tPoint10

Firepower-chassis /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIDMDCCApmgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADB0MQswCQYDVQQGEwJVUzEL

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> jtcEMyZ+f7+3yh421ido3nO4MIGeBgNVHSMEgZYwgZOAFLlNjtcEMyZ+f7+3yh42

> 1ido3nO4oXikdjB0MQswCQYDVQQGEwJVUzELMAkGA1UECBMCQ0ExFDASBgNVBAcT

> C1NhbnRhIENsYXJhMRswGQYDVQQKExJOdW92YSBTeXN0ZW1zIEluYy4xFDASBgNV

> BAsTC0VuZ2luZWVyaW5nMQ8wDQYDVQQDEwZ0ZXN0Q0GCAQAwDAYDVR0TBAUwAwEB

> /zANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOBgQAhWaRwXNR6B4g6Lsnr+fptHv+WVhB5fKqGQqXc

> wR4pYiO4z42/j9Ijenh75tCKMhW51az8copP1EBmOcyuhf5C6vasrenn1ddkkYt4

> PR0vxGc40whuiozBolesmsmjBbedUCwQgdFDWhDIZJwK5+N3x/kfa2EHU6id1avt

> 4YL5Jg==

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/trustpoint* # commit-buffer

Remarque : pour une autorité de certification qui utilise des certificats intermédiaires, les certificats racine et intermédiaires doivent être combinés. Dans le fichier texte, collez le certificat racine en haut, suivi de chaque certificat intermédiaire de la chaîne (qui inclut tous les indicateurs BEGIN CERTIFICATE et END CERTIFICATE). Collez ensuite l'intégralité du fichier avant la délimitation ENDOFBUF.

Importer le certificat d'identité signé pour le serveur

- Associez le point de confiance créé à l'étape précédente au porte-clés créé pour le CSR.

Firepower-chassis# scope security

Firepower-chassis /security # scope keyring kr220

Firepower-chassis /security/keyring # set trustpoint tPoint10

- Collez le contenu du certificat d'identité fourni par l'autorité de certification.

Firepower-chassis /security/keyring* # set cert

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Keyring certificate:

> -----BEGIN CERTIFICATE-----

> MIIB/zCCAWgCAQAwgZkxCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIEwJDQTEVMBMGA1UE

> BxMMU2FuIEpvc2UsIENBMRUwEwYDVQQKEwxFeGFtcGxlIEluYy4xEzARBgNVBAsT

> ClRlc3QgR3JvdXAxGTAXBgNVBAMTEHRlc3QuZXhhbXBsZS5jb20xHzAdBgkqhkiG

> 9w0BCQEWEHVzZXJAZXhhbXBsZS5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJ

> AoGBAMZw4nTepNIDhVzb0j7Z2Je4xAG56zmSHRMQeOGHemdh66u2/XAoLx7YCcYU

> ZgAMivyCsKgb/6CjQtsofvtrmC/eAehuK3/SINv7wd6Vv2pBt6ZpXgD4VBNKONDl

> GMbkPayVlQjbG4MD2dx2+H8EH3LMtdZrgKvPxPTE+bF5wZVNAgMBAAGgJTAjBgkq

> hkiG9w0BCQcxFhMUQSBjaGFsbGVuZ2UgcGFzc3dvcmQwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

> gYEAG61CaJoJaVMhzCl903O6Mg51zq1zXcz75+VFj2I6rH9asckCld3mkOVx5gJU

> Ptt5CVQpNgNLdvbDPSsXretysOhqHmp9+CLv8FDuy1CDYfuaLtvlWvfhevskV0j6

> mK3Ku+YiORnv6DhxrOoqau8r/hyI/L43l7IPN1HhOi3oha4=

> -----END CERTIFICATE-----

> ENDOFBUF

Firepower-chassis /security/keyring* # commit-buffer

Configurer le gestionnaire de châssis pour utiliser le nouveau certificat

Le certificat a été installé, mais le service Web n'est pas encore configuré pour l'utiliser.

Firepower-chassis# scope system

Firepower-chassis /system # scope services

Firepower-chassis /system/services # enable https

Firepower-chassis /system/services* # set https port 443

Warning: When committed, this closes all the web sessions.

Firepower-chassis /system/services* # set https keyring kring7984

Firepower-chassis /system/services* # set https cipher-suite-mode high

Firepower-chassis /system/services* # commit-buffer

Vérifier

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

- show https - Output affiche le trousseau de clés associé au serveur HTTPS. Il peut refléter le nom créé dans les étapes mentionnées précédemment. S'il affiche toujours la valeur par défaut, il n'a pas été mis à jour pour utiliser le nouveau certificat.

Firepower-chassis /system/services # show https Name: https Admin State: Enabled Port: 443 Operational port: 443 Key Ring: kring7984 Cipher suite mode: Medium Strength Cipher suite: ALL:!ADH:!EXPORT40:!EXPORT56:!LOW:!RC4:!MD5:!IDEA:+HIGH:+MEDIU M:+EXP:+eNULL

- show keyring <keyring_name> detail - Le résultat affiche le contenu du certificat importé et indique s'il est valide ou non.

fp4120 /security #  scope security

fp4120 /security #  show keyring kring7984 detail Keyring kring7984: RSA key modulus: Mod2048 Trustpoint CA: tPoint10  Certificate status: Valid Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: 45:00:00:00:0a:de:86:55:16:82:24:f3:be:00:00:00:00:00:0a Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 Issuer: DC=local, DC=naaustin, CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA Validity Not Before: Apr 28 13:09:54 2016 GMT Not After : Apr 28 13:09:54 2018 GMT Subject: C=US, ST=California, L=San Jose, O=Cisco Systems, OU=TAC, CN=fp4120.test.local Subject Public Key Info: Public Key Algorithm: rsaEncryption Public-Key: (2048 bit) Modulus: 00:b3:43:8d:e6:06:a0:91:f6:76:7e:2e:09:54:40: 0d:1b:ee:d8:1a:07:07:6e:75:2d:ec:ba:55:c8:c0: a1:9c:a3:8f:26:30:70:91:43:0d:40:0d:66:42:c4: 50:0d:c6:c9:db:7d:bf:b0:ad:1f:31:29:f2:a8:e2: fc:27:30:bb:8a:dc:5e:54:46:51:cb:3e:ff:6b:1e: d6:18:db:de:83:f5:cf:fb:37:74:de:7b:78:19:73: 3a:dc:5b:2b:3d:c3:e6:03:b1:30:82:a0:d2:2e:84: a1:b4:11:15:d7:48:61:7f:8f:8d:c3:8a:4a:09:9f: 9e:49:29:12:26:44:c1:d5:91:da:29:5f:5b:b6:d6: 20:de:47:ff:50:45:14:82:4f:c4:ca:b5:6a:dc:1f: ae:d8:3b:28:a0:f5:6a:ef:a9:93:9b:c0:70:60:ca: 87:6c:91:2f:e0:f9:ae:46:35:84:f3:cc:84:bd:5c: 07:ec:94:c4:8a:3f:4e:bf:16:da:b6:30:e3:55:22: 47:64:15:11:b4:26:a7:bf:20:6f:1a:e2:cf:fd:0f: cd:9a:fd:cb:a3:71:bd:21:36:cb:2f:98:08:61:95: 5a:b5:3c:69:e8:74:d4:7b:31:f6:30:82:33:39:ab: d4:e9:dd:6d:07:da:e7:cb:18:06:b6:1e:5d:3d:5d: 1d:85 Exponent: 65537 (0x10001) X509v3 extensions: X509v3 Subject Alternative Name: DNS:fp4120.test.local X509v3 Subject Key Identifier: FF:55:A9:B2:D8:84:60:4C:6C:F0:39:59:59:CB:87:67:03:ED:BB:94 X509v3 Authority Key Identifier: keyid:C8:89:DB:0C:73:EB:17:01:04:05:C6:F1:19:28:10:5B:BA:4E:54:89 X509v3 CRL Distribution Points: Full Name: URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=naaustin-pc,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint Authority Information Access: CA Issuers - URI:ldap:///CN=naaustin-NAAUSTIN-PC-CA,CN=AIA,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=naaustin,DC=local?cACertificate?base?objectClass=certificationAuthority 10.3.6.1.4.1.311.20.2: ...W.e.b.S.e.r.v.e.r X509v3 Key Usage: critical Digital Signature, Key Encipherment X509v3 Extended Key Usage: TLS Web Server Authentication Signature Algorithm: ecdsa-with-SHA256 30:45:02:20:57:b0:ec:d7:09:8a:b1:2d:15:1b:f2:c6:39:10: e3:f7:55:a3:6a:08:e8:24:41:df:4f:16:41:b6:07:35:4b:bf: 02:21:00:ed:47:4e:6e:24:89:04:6f:cf:05:98:e6:b2:0a:08: 2b:ad:1a:91:b8:e8:b4:e4:ef:51:d5:1d:f5:be:8a:d5:4c -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIE8DCCBJagAwIBAgITRQAAAArehlUWgiTzvgAAAAAACjAKBggqhkjOPQQDAjBT MRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGDAWBgoJkiaJk/IsZAEZFghuYWF1c3Rp bjEgMB4GA1UEAxMXbmFhdXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EwHhcNMTYwNDI4MTMw OTU0WhcNMTgwNDI4MTMwOTU0WjB3MQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECBMKQ2Fs aWZvcm5pYTERMA8GA1UEBxMIU2FuIEpvc2UxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3Rl bXMxDDAKBgNVBAsTA1RBQzEaMBgGA1UEAxMRZnA0MTIwLnRlc3QubG9jYWwwggEi MA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzQ43mBqCR9nZ+LglUQA0b7tga BwdudS3sulXIwKGco48mMHCRQw1ADWZCxFANxsnbfb+wrR8xKfKo4vwnMLuK3F5U RlHLPv9rHtYY296D9c/7N3Tee3gZczrcWys9w+YDsTCCoNIuhKG0ERXXSGF/j43D ikoJn55JKRImRMHVkdopX1u21iDeR/9QRRSCT8TKtWrcH67YOyig9WrvqZObwHBg yodskS/g+a5GNYTzzIS9XAfslMSKP06/Ftq2MONVIkdkFRG0Jqe/IG8a4s/9D82a /cujcb0hNssvmAhhlVq1PGnodNR7MfYwgjM5q9Tp3W0H2ufLGAa2Hl09XR2FAgMB AAGjggJYMIICVDAcBgNVHREEFTATghFmcDQxMjAudGVzdC5sb2NhbDAdBgNVHQ4E FgQU/1WpstiEYExs8DlZWcuHZwPtu5QwHwYDVR0jBBgwFoAUyInbDHPrFwEEBcbx GSgQW7pOVIkwgdwGA1UdHwSB1DCB0TCBzqCBy6CByIaBxWxkYXA6Ly8vQ049bmFh dXN0aW4tTkFBVVNUSU4tUEMtQ0EsQ049bmFhdXN0aW4tcGMsQ049Q0RQLENOPVB1 YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENOPVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRp b24sREM9bmFhdXN0aW4sREM9bG9jYWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlz dD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEF BQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUHMAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPW5hYXVzdGluLU5B QVVTVElOLVBDLUNBLENOPUFJQSxDTj1QdWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxD Tj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPW5hYXVzdGluLERDPWxvY2Fs P2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9vYmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0 aG9yaXR5MCEGCSsGAQQBgjcUAgQUHhIAVwBlAGIAUwBlAHIAdgBlAHIwDgYDVR0P AQH/BAQDAgWgMBMGA1UdJQQMMAoGCCsGAQUFBwMBMAoGCCqGSM49BAMCA0gAMEUC IFew7NcJirEtFRvyxjkQ4/dVo2oI6CRB308WQbYHNUu/AiEA7UdObiSJBG/PBZjm sgoIK60akbjotOTvUdUd9b6K1Uw= -----END CERTIFICATE----- Zeroized: No

- Entrez https://<FQDN_or_IP>/ dans la barre d'adresse d'un navigateur Web, accédez au Gestionnaire de châssis Firepower et vérifiez que le nouveau certificat approuvé est présenté.

Avertissement : les navigateurs vérifient également le nom du sujet d'un certificat par rapport à l'entrée dans la barre d'adresse. Par conséquent, si le certificat est délivré au nom de domaine complet, il doit être accessible de cette manière dans le navigateur. Si l'accès s'effectue via une adresse IP, une erreur SSL différente est générée (Nom commun non valide) même si le certificat approuvé est utilisé.

Dépannage

Il n’y a actuellement aucune information spécifique disponible pour dépanner cette configuration.

Informations connexes

- Accès à la CLI FXOS

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems