Contenu

Introduction

Informations générales

Introduction

Ce document décrit la cause principale typique aquarium d'erreurs « |screenLoop » vu.

Informations générales

Des exemples simples de ces défauts d'application peuvent être considérés comme bénins. Ils sont typiquement provoqués en soumettant la même page Web deux fois dans la succession rapide. Les défauts fréquents ou périodiques d'application méritent des recherches plus approfondies par le support technique.

Quelques exemples de ces derniers incluent :

Un défaut d'application s'est produit : (("CoroSessionContainer », « __getitem »,

'230'), « aquarium.session.CoroSessionContainer.CoroSessionKeyError »,

'exemple <exceptions.KeyError à 0x995684c>',

'[Aquarium|screenLoop|344] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call__|735] [Bare|__call__|579]

[InternalLibrary|__call__|735] [CssAndJavaScript|__call__|452]

[InternalLibrary|__call__|735] [Sparse|__call__|977]

[NameMapper|valueFromSearchList|250] [NameMapper|_valueForName|229]

[Complete|doPrimaryNavigation|134] [InternalLibrary|call|273]

[PrimaryComplete|__call__|105] [NameMapper|valueForName|212]

[NameMapper|_valueForName|229] [Map|getFilteredMap|203]

[Map|_getFilteredMap|220] [Map|hasAccess|271]

[CoroSessionContainer|__getitem__|230])

Un défaut d'application s'est produit : (("scheduled_reports_super »,

« doSaveNewAction », '200'), « exceptions.KeyError », » « nom » »,

'[Aquarium|screenLoop|397] [InternalLibrary|inverseExtend|321]

[InternalLibrary|__call__|739] [Controller|__call__|23]

[InternalLibrary|__call__|739] [CommonController|__call__|38]

[InternalLibrary|__call__|739] [AppController|__call__|127]

[InternalLibrary|__call__|741] [scheduled_reports_new|__call__|29]

[scheduled_reports_super|executeAction|172]

[Controller|executeAction|65]

[scheduled_reports_super|doSaveNewAction|200])