Contenu

Introduction

Comment est-ce que je visualise le statut et nombre de messages dans la file d'attente de messages d'appareils ESA ?

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment visualiser le statut et nombre de messages actifs sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Comment est-ce que je visualise le statut et nombre de messages dans la file d'attente de messages d'appareils ESA ?

Sur votre ESA, vous pouvez immédiatement visualiser l'état de la file d'attente utilisant les tophosts commandez le CLI, et en sélectionnant l'option active de destinataires. Ceci te permettra pour voir la file d'attente de messages par des hôtes de la livraison.

Vous pouvez également utiliser la commande de détail d'état dans le CLI. Ceci te permettra pour voir le nombre total de messages sur votre appliance qui ont été livrés et non délivrés. Vous trouverez l'information correcte au bas de la sortie de détail d'état.

Si vous êtes intéressé par le visionnement nombre de messages dans la file d'attente de travail, vous pouvez utiliser la commande de workqueue du CLI. Cette commande affichera l'état et nombre de messages dans le workqueue.

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

Il n'est pas possible d'afficher les différents messages qui sont dans la file d'attente.

Informations connexes

- Appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco - Guides d'utilisateur

- Support et documentation techniques - Cisco Systems