Contenu

Introduction

Informations générales

Introduction

Ce document décrit des détails au sujet de message d'erreur « Errno 61".

Contribué par Stephan Fiebrandt et Chris Haag, ingénieurs TAC Cisco.

Informations générales

Là quelques différents messages de « Errno » possibles quand une appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco ne peut pas fournir un message dû à une erreur réseau. Errno 61 indique qu'il n'y a aucun en activité de serveur à l'IP de destination. Si vous actionniez en bas de votre appliance et tenté de lui fournir la messagerie d'une autre appliance de sécurité du contenu de Cisco, c'est le message de log.

Erreur de connexion : DCID : IP 15242613 : port de 192.168.1.1 : 25 détails : [Connexion d'Errno 61] a refusé l'interface : raison de 1.1.1.1 : erreur réseau

Si la connexion est TCPREFUSED, vous verrez Errno 54.