Contenu

Question

Question

Quel est taux de la capture de l'anti-Spam de Cisco, débit faussement positif, et débit ?

L'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA) et l'engine d'anti-Spam sont optimisées autour de réduire des faux positifs.

La cible de Cisco est d'avoir un débit faussement positif de moins d'un dans million et un crochet-débit de plus considérablement que 97%.

Remarque: Le débit de l'anti-Spam de Cisco variera basé sur la façon dont l'ESAs sont configurés et les ressources en matériel disponibles pour traiter le débit exigé.

Le taux de capture réel et le débit faussement positif varieront par région et le mailflow.