Contenu

Introduction

Informations générales

Introduction

Ce document décrit la signification de « a vérifié non » sur les connexions entrantes de SMTP.

Informations générales

Voici un exemple d'« a vérifié non » le message de log :

Wed Nov 17 10:00:20 2004 Info: New SMTP ICID 353419258 interface

PublicNet(10.111.123.234) address 103.102.100.99 reverse dns

host unknown verified no

Les messages de log de ce type indiquent ce qui suit :

1. L'adresse IP ne renverse pas la résolution à un nom de domaine complet (FQDN).

2. L'adresse Internet trouvée de la résolution inverse ne fait pas suivre à la résolution la même adresse IP que se connecte.

Cette condition est souvent vue pour des ISP avec les enregistrements DNS mal mis à jour.

Cette condition ne fera typiquement pas échouer la distribution du courrier.

Les clients de Cisco peuvent étrangler ou bloquer des messages des domaines avec des questions de DN.