Contenu

Introduction

Problème

Solution

Conversation de SMTP d'exemple

Introduction

Ce document décrit un message d'erreur (rebond doux) que vous pourriez recevoir pendant la transmission avec des serveurs de Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de nexthop.

Problème

L'ID de connexion de la livraison (DCID) affiche ce message

452 4.3.1 Insufficient system resources

pour le serveur SMTP de nexthop. Des messages sont alignés sur l'appliance de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA).

Solution

Commençant par Microsoft Exchange 2007, un mode de contre-pression a été introduit. La raison la plus commune pour laquelle Microsoft Exchange reportera n'importe quel message (excepté de son propre domaine) est parce que l'espace disque pour le transitaire d'échange est allé au-dessous de 4GB. La seule solution est d'augmenter l'espace disque ou de déplacer la file d'attente à une autre partition avec assez d'espace.

Conversation de SMTP d'exemple

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources