Introduction

Ce document décrit comment dépanner la taille du pool de mémoire n'est pas une plage autorisée valide comprise entre 2 et 512 message d'erreur sur le dispositif de sécurité adaptatif Cisco (ASA).

Problème

Lorsque vous entrez la commande url-block url-mempool 10240 sur l'ASA en mode multiple, vous recevez ce message d'erreur :

ciscoasa(config)# url-block url-mempool 10240

Memory pool size is not valid

Allowed range from 2 to 512

Solution

La taille maximale du pool de mémoire tampon d'URL (url-mempool) est définie sur 10 240 Ko en mode unique sur l'ASA. Cependant, en mode multiple, chaque contexte ne peut avoir qu'un maximum de 512 Ko alloués au pool d'URL. Cette valeur maximale est codée en dur et ne peut pas être modifiée.

Note: La taille d'URL maximale autorisée (configurée avec la commande url-block url-size) doit être inférieure à la taille url-mempool. Par conséquent, avant d'augmenter la valeur de la taille d'URL, vous devez augmenter la valeur de l'url-mempool, en fonction du mode d'exécution de l'ASA.

Informations connexes

- FAQ ASA : Un ASA en mode transparent peut-il être configuré sans adresse IP sur le groupe de pontage ?

- FAQ ASA : Puis-je configurer plus d'entrées NAT statiques que le nombre maximal de connexions simultanées pour la plate-forme donnée ?

- FAQ sur les appareils de sécurité adaptatifs de la gamme ASA 5500