Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Configurer

Diagramme du réseau

Configurations

Délai d'attente d'Ebryonic

Dépanner

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration d’un délai d’attente spécifique à une application particulière (telle que SSH/Telnet/HTTP) par opposition à un délai d’attente qui s’applique à toutes les applications avec l’appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA) version 8.3(1) et ultérieures. Cet exemple de configuration utilise le cadre de stratégie modulaire (MPF) qui a été introduit dans la version 7.0 de l'appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA). Référez-vous utilisant le pour en savoir plus modulaire de cadre de stratégie.

Dans cette configuration d'échantillon, Cisco ASA est configuré pour permettre le poste de travail (10.77.241.129) à Telnet/SSH/HTTP au serveur distant (10.1.1.1) derrière le routeur. Un délai d'attente de connexion distinct au trafic Telnet/SSH/HTTP est également configuré. Tout autre trafic TCP continue à avoir la valeur du dépassement de durée normale de connexion associée avec conn. 1:00:00 de délai d'attente.

Référez-vous à PIX/ASA 7.x et later/FWSM : Placez le délai d'attente de connexion SSH/Telnet/HTTP utilisant l'exemple de configuration MPF pour la même configuration sur Cisco ASA avec des versions 8.2 et antérieures.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document sont basées sur la version de logiciel d'appareils de Sécurité de Cisco ASA 8.3(1) avec Adaptive Security Device Manager (ASDM) 6.3.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configurer

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'Outil de recherche de commande (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Remarque: Les schémas d'adressage d'IP utilisés dans cette configuration ne sont pas légalement routables sur Internet. Ce sont des adresses RFC 1918 qui ont été utilisées dans un environnement de laboratoire.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration CLI

- Configuration ASDM

Remarque: Ces les configurations CLI et ASDM s'appliquent au module de service de Pare-feu (FWSM).

Configuration CLI

Configuration ASA 8.3(1)

ASA Version 8.3(1)

!

hostname ASA

domain-name nantes-port.fr

enable password S39lgaewi/JM5WyY level 3 encrypted

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 1mZfSd48bl0UdPgP encrypted

no names

dns-guard

!

interface Ethernet0/0

nameif outside

security-level 0

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.77.241.142 255.255.255.0

boot system disk0:/asa831-k8.bin

ftp mode passive

dns domain-lookup outside

!--- Creates an object called DM_INLINE_TCP_1. This defines the traffic !--- that has to be matched in the class map.

object-group service DM_INLINE_TCP_1 tcp

port-object eq www

port-object eq ssh

port-object eq telnet

access-list outside_mpc extended permit tcp host 10.77.241.129 any object-group DM_INLINE_TCP_1

pager lines 24

mtu inside 1500

mtu outside 1500

no failover

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat (inside) 0 access-list inside_nat0_outbound

access-group 101 in interface outside

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.2 1

timeout xlate 3:00:00

!--- The default connection timeout value of one hour is applicable to !--- all other TCP applications.

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02

timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00

timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart

telnet timeout 5

ssh timeout 5

console timeout 0

!

!--- Define the class map Cisco-class in order !--- to classify Telnet/ssh/http traffic when you use Modular Policy Framework !--- to configure a security feature. !--- Assign the parameters to be matched by class map.

class-map Cisco-class

match access-list outside_mpc

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

!

!

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect dns maximum-length 512

inspect ftp

inspect h323 h225

inspect h323 ras

inspect netbios

inspect rsh

inspect rtsp

inspect skinny

inspect esmtp

inspect sqlnet

inspect sunrpc

inspect tftp

inspect sip

inspect xdmcp

!--- Use the pre-defined class map Cisco-class in the policy map.

policy-map Cisco-policy

!--- Set the connection timeout under the class mode where !--- the idle TCP (Telnet/ssh/http) connection is disconnected. !--- There is a set value of ten minutes in this example. !--- The minimum possible value is five minutes.

class Cisco-class

set connection timeout idle 0:10:00 reset

!

!

service-policy global_policy global

!--- Apply the policy-map Cisco-policy on the interface. !--- You can apply the service-policy command to any interface that !--- can be defined by the nameif command.

service-policy Cisco-policy interface outside

end

Configuration ASDM

Terminez-vous ces étapes afin d'installer le délai d'attente de connexion TCP pour le telnet, le SSH et le trafic http utilisant l'ASDM comme affiché.

Remarque: Référez-vous à permettre à HTTPS Access pour l'ASDM pour des paramètres de base afin d'accéder au PIX/ASA par l'ASDM.

1. Choisissez les règles de configuration > de stratégie de Pare-feu > de service et cliquez sur Add afin de configurer la règle de stratégie de service comme affichée.

2. De l'assistant de règle de stratégie de service d'ajouter - la fenêtre de stratégie de service, choisissent la case d'option à côté de l'interface sous la création une stratégie de service et s'appliquent pour sectionner. Maintenant choisissez l'interface désirée de la liste déroulante et fournissez un nom de stratégie. Le nom de stratégie utilisé dans cet exemple est Cisco-stratégie. Cliquez ensuite sur Next.

3. Créez une Cisco-classe de nom de class map et cochez la case de source et d'adresse IP de destination (ACL d'utilisations) dans le critère de correspondance du trafic. Cliquez ensuite sur Next.

4. De l'assistant de règle de stratégie de service d'ajouter - correspondance du trafic - la fenêtre de source et d'adresse de Destnation, choisissent la case d'option à côté de la correspondance et puis fournissent la source et l'adresse de destination comme affichée. Cliquez sur le bouton de déroulant à côté du service pour choisir les services requis.

5. Sélectionnez les services requis tels que le telnet, le ssh et le HTTP. Puis, cliquez sur OK.

6. Configurez les délais d'attente. Cliquez sur Next (Suivant).

7. Choisissez les paramètres de connexion afin d'installer le délai d'attente de connexion TCP en tant que 10 minutes. En outre, cochez l'envoi remis à l'état initial aux points finaux de TCP avant case de délai d'attente. Cliquez sur Finish (Terminer).

8. Cliquez sur Apply afin de s'appliquer la configuration aux dispositifs de sécurité.

Ceci se termine la configuration.

Délai d'attente d'Ebryonic

Une connexion embryonnaire est la connexion qui est demi s'ouvrent ou, par exemple, la connexion en trois étapes n'a pas été terminée pour elle. Il est défini comme délai d'attente de synchronisation sur l'ASA. Par défaut, le délai d'attente de synchronisation sur l'ASA est de 30 secondes. C'est comment configurer le délai d'attente embryonnaire :

access-list emb_map extended permit tcp any any

class-map emb_map

match access-list emb_map

policy-map global_policy

class emb_map

set connection timeout embryonic 0:02:00

service-policy global_policy global

Dépanner

Si vous constatez que le délai d'attente de connexion ne fonctionne pas avec le MPF, alors vérifiez la connexion d'initiation de TCP. La question peut être une inversion de la source et de l'adresse IP de destination, ou une adresse IP misconfigured dans la liste d'accès ne s'assortit pas dans le MPF pour placer la nouvelle valeur du dépassement de durée ou pour changer le délai d'attente par défaut pour l'application. Créez une entrée de liste d'accès (source et destination) selon la demande de connexion afin de placer le délai d'attente de connexion avec MPF.

Informations connexes

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Dispositifs de sécurité adaptatifs de la gamme Cisco ASA 5500

- Demandes de commentaires (RFC)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems