Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Conventions

Informations générales

Aperçu des modifications requises

Configurations XML pour activer la caractéristique d'Anyconnect SCEP

Configurez l'ASA pour prendre en charge SCEP Protocol pour AnyConnect

Test AnyConnect SCEP

Mémoire de certificat sur Microsoft Windows après demande SCEP

Dépannez

Informations connexes

Introduction

La fonctionnalité d’inscription SCEP est introduite dans le client autonome AnyConnect 2.4. Dans ce processus, vous modifiez le profil d'AnyConnect XML pour inclure une configuration liée SCEP et pour créer un profil spécifique de stratégie de groupe et de connexion pour l'inscription de certificat. Quand un utilisateur d'AnyConnect se connecte à ce groupe spécifique, AnyConnect envoie une demande d'inscription de certificat au serveur CA, et le serveur CA automatiquement reçoit ou refuse la demande.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Dispositifs de sécurité adaptatifs dédiés de la gamme Cisco ASA 5500 cette version de logiciel 8.x de passage

- Version 2.4 du Cisco AnyConnect VPN

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

Le but de l'inscription automatique SCEP pour AnyConnect est de fournir un certificat au client d'une manière sécurisée et extensible. Par exemple, les utilisateurs n'ont pas besoin de demander un certificat d'un serveur CA. Cette fonctionnalité est intégrée dans le client d'AnyConnect. Les Certificats sont fournis aux clients basés sur les paramètres de certificat mentionnés dans le fichier des profils XML.

Aperçu des modifications requises

La caractéristique d'inscription d'AnyConnect SCEP exige de certains paramètres de certificat d'être définis dans le profil XML. Un profil de stratégie de groupe et de connexion est créé sur l'ASA pour l'inscription de certificat, et le profil XML est associé avec cette stratégie. Le client d'AnyConnect se connecte au profil de connexion qui utilise cette stratégie spécifique et envoie une demande d'un certificat avec les paramètres qui sont définis dans le fichier XML. L'Autorité de certification (CA) automatiquement reçoit ou refuse la demande. Le client d'AnyConnect récupère des Certificats avec le protocole SCEP si l'élément de <CertificateSCEP> est défini dans un profil de client.

L'authentification de certificat client doit échouer avant que les essais d'AnyConnect pour récupérer automatiquement les nouveaux Certificats, ainsi si vous aient déjà un certificat valide installé, l'inscription ne se produit pas.

Quand les utilisateurs ouvrent une session au groupe spécifique, ils sont automatiquement inscrits. Il y a également une méthode manuelle disponible pour la récupération de certificat dans laquelle des utilisateurs sont présentés avec un bouton de certificat d'obtenir. Ceci fonctionne seulement quand le client a l'accès direct au serveur CA, pas par le tunnel.

Référez-vous au guide de l'administrateur de Cisco AnyConnect VPN Client, pour en savoir plus de version 2.4.

Configurations XML pour activer la caractéristique d'Anyconnect SCEP

Ce sont les importants éléments qui doivent être définis dans le fichier XML d'AnyConnect. Référez-vous au guide de l'administrateur de Cisco AnyConnect VPN Client, pour en savoir plus de version 2.4.

- <AutomaticSCEPHost> — Spécifie le profil de nom d'hôte et de connexion ASA (groupe de tunnel) pour lequel la récupération de certificat SCEP est configurée. La valeur doit être dans le format du nom de domaine complet du nom de profil ASA \ connexion ou de l'adresse IP du nom de profil ASA \ connexion.

- <CAURL> — Identifie le serveur SCEP CA.

- <CertificateSCEP> — Définit comment le contenu du certificat est demandé.

- <DisplayGetCertButton> — Détermine si le GUI d'AnyConnect affiche le bouton de certificat d'obtenir. Il permet à des utilisateurs de demander manuellement le renouvellement ou le ravitaillement du certificat.

Voici un profil d'exemple :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/AnyConnectProfile.xsd">

<ClientInitialization>

<UseStartBeforeLogon UserControllable="true">false</UseStartBeforeLogon>

<AutomaticCertSelection UserControllable="true">true</AutomaticCertSelection>

<ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage>

<CertificateStore>All</CertificateStore>

<CertificateStoreOverride>false</CertificateStoreOverride>

<ProxySettings>Native</ProxySettings>

<AutoConnectOnStart UserControllable="true">true</AutoConnectOnStart>

<MinimizeOnConnect UserControllable="true">true</MinimizeOnConnect>

<LocalLanAccess UserControllable="true">false</LocalLanAccess>

<AutoReconnect UserControllable="false">true

<AutoReconnectBehavior UserControllable="false">

ReconnectAfterResume

</AutoReconnectBehavior>

</AutoReconnect>

<AutoUpdate UserControllable="false">true</AutoUpdate>

<RSASecurIDIntegration UserControllable="false">

Automatic

</RSASecurIDIntegration>

<WindowsLogonEnforcement>SingleLocalLogon</WindowsLogonEnforcement>

<WindowsVPNEstablishment>AllowRemoteUsers</WindowsVPNEstablishment>

<AutomaticVPNPolicy>false</AutomaticVPNPolicy>

<PPPExclusion UserControllable="false">Automatic

<PPPExclusionServerIP UserControllable="false"></PPPExclusionServerIP>

</PPPExclusion>

<EnableScripting UserControllable="false">false</EnableScripting>

<CertificateEnrollment>

<AutomaticSCEPHost>asa2.cisco.com/certenroll</AutomaticSCEPHost>

<CAURL PromptForChallengePW="false">

http://10.11.11.1/certsrv/mscep/mscep.dll

</CAURL>

<CertificateSCEP>

<Name_CN>cisco</Name_CN>

<Company_O>Cisco</Company_O>

<DisplayGetCertButton>true</DisplayGetCertButton>

</CertificateSCEP>

</CertificateEnrollment>

</ClientInitialization>

<ServerList>

<HostEntry>

<HostName>asa2.cisco.com</HostName>

</HostEntry>

</ServerList>

</AnyConnectProfile>

Configurez l'ASA pour prendre en charge SCEP Protocol pour AnyConnect

Afin de permettre d'accéder à une autorité d'enregistrement privée (RA), l'administrateur ASA doit créer un pseudonyme qui a un ACL qui limite la connexion réseau latérale privée au RA désiré. Afin de récupérer automatiquement un certificat, les utilisateurs se connectent et authentifient au ce alias.

Procédez comme suit :

1. Créez un pseudonyme sur l'ASA pour indiquer le groupe configuré par particularité.

2. Spécifiez le pseudonyme dans l'élément de <AutomaticSCEPHost> dans le profil de client de l'utilisateur.

3. Reliez le profil de client qui contient la section de <CertificateEnrollment> au groupe configuré par particularité.

4. Placez un ACL pour que le groupe configuré par particularité limite le trafic au RA latéral privé.

Procédez comme suit :

1. Téléchargez le profil XML à l'ASA.

1. Choisissez l'Accès à distance VPN > accès de réseau (client) > a avancé > des configurations de VPN SSL > de client.

2. Sous des profils de client de VPN SSL, cliquez sur Add.

3. Le clic parcourent des fichiers locaux afin de sélectionner le fichier des profils, et le clic Browse Flash afin de spécifier le nom du fichier instantané.

4. Cliquez sur Upload le fichier.

2. Installez une stratégie de groupe de certenroll pour l'inscription de certificat.

1. Choisissez l'Accès à distance VPN > accès > stratégie de groupe de client réseau, et cliquez sur Add.

2. Ajoutez un tunnel partagé pour le serveur CA.

1. Développez avancé, et puis sélectionnez la Segmentation de tunnel.

2. Choisissez la liste des réseaux de tunnel ci-dessous du menu de stratégie, et le clic parviennent afin d'ajouter la liste de contrôle d'accès.

3. Le client choisi de VPN SSL, et choisissent le profil pour le certenroll du profil de client pour télécharger le menu.

3. Créez un autre groupe appelé le certauth pour l'authentification de certificat.

4. Créez un profil de connexion de certenroll.

1. Choisissez l'Accès à distance VPN > accès de client réseau > des profils de connexion d'AnyConnect, et cliquez sur Add.

2. Écrivez le groupe de certenroll dans le domaine de pseudonymes.

Remarque: Le pseudonyme doit apparier la valeur utilisée dans le profil d'AnyConnect sous AutomaticSCEPHost.

5. Établissez un autre rapport profiler le certauth appelé avec l'authentification de certificat. C'est le profil réel de connexion qui est utilisé après inscription.

6. Afin de s'assurer l'utilisation du pseudonyme est activé, contrôle permettent à l'utilisateur pour sélectionner le profil de connexion, identifié par son pseudonyme, sur la page de connexion. Autrement, DefaultWebVPNGroup est le profil de connexion.

Test AnyConnect SCEP

Utilisez cette section pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

1. Lancez le client d'AnyConnect, et connectez au profil de certenroll.

AnyConnect passe la demande d'inscription au serveur CA par SCEP.

AnyConnect passe la demande d'inscription directement et ne passe pas par le tunnel, si le bouton de certificat d'obtenir est utilisé.

2. Cet avertissement apparaît. Cliquez sur oui pour installer l'utilisateur et le certificat racine d'utilisation

3. Une fois le certificat est inscrit, se connecte au profil de certauth.

Mémoire de certificat sur Microsoft Windows après demande SCEP

Procédez comme suit :

1. Début de clic > exécuté > MMC.

2. Cliquez sur Add/retirez le SNAP dedans.

3. Cliquez sur Add, et choisissez les Certificats.

4. Ajoutez les mes Certificats de compte utilisateur et de compte d'ordinateur.

Cette image affiche le certificat utilisateur installé dans la mémoire de certificat de Windows :

Cette image affiche le certificat de CA installé dans la mémoire de certificat de Windows :

Dépannez

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

- L'inscription d'AnyConnect SCEP fonctionne seulement quand l'authentification de certificat échoue. S'il ne s'inscrit pas, vérifiez la mémoire de certificat. Si des Certificats sont déjà installés, supprimez-les et testez de nouveau.

- L'inscription SCEP ne fonctionne pas à moins que la commande extérieure du port 443 d'interface de certificat-authentification SSL soit utilisée.

Référez-vous à ces pour en savoir plus d'id de bogue Cisco :

- L'ID de bogue Cisco CSCtf06778 (clients enregistrés seulement) — AnyConnect SCEP s'inscrivent ne fonctionne pas avec par le CERT 2 authentiques de groupe

- Inscription de l'ID de bogue Cisco CSCtf06844 (clients enregistrés seulement) — AnyConnect SCEP ne fonctionnant pas avec l'ASA par CERT de groupe authentique

- Si le serveur CA est sur l'extérieur de l'ASA, veillez à permettre cheveu-goupiller avec la commande intra-interface d'autorisation du même-Sécurité-trafic. Ajoutez également l'extérieur et les commandes access-list nat suivant les indications de cet exemple :

nat (outside) 1

access-list natoutside extended permit ip 172.16.1.0 255.255.255.0 host 171.69.89.87

Là où 172.16.1.0 est le groupe et 171.69.89.87 d'AnyConnect est l'adresse IP du serveur CA.

- Si le serveur CA est sur l'intérieur, veillez à l'inclure dans la liste d'accès de tunnel partagé pour la stratégie de groupe de certenroll. Dans ce document, on le suppose que le serveur CA est sur l'intérieur.

group-policy certenroll attributes

split-tunnel-policy tunnelspecified

split-tunnel-network-list value scep

access-list scep standard permit 171.69.89.0 255.255.255.0

Informations connexes

- Guide de l'administrateur de Cisco AnyConnect VPN Client, version 2.4

- Support et documentation techniques - Cisco Systems