Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Problème

Solution

Configuration ASA

Module ASA FirePOWER géré par configuration ASDM

Module ASA FirePOWER géré par configuration FMC

Résultat

Introduction

Ce document décrit comment configurer des règles de la stratégie de contrôle d'accès (ACP) d'examiner le trafic qui provient des tunnels du réseau privé virtuel (VPN) ou des utilisateurs d'Accès à distance (RA) et utilise une appliance de sécurité adaptable Cisco (ASA) avec des services de FirePOWER comme passerelle internet.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- AnyConnect, Accès à distance VPN et/ou IPSec peer-to-peer VPN.

- Configuration ACP de FirePOWER.

- Cadre de stratégie modulaire ASA (MPF).

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Version 9.6(2.7) ASA5506W pour l'exemple ASDM

- Version 6.1.0-330 de module de FirePOWER pour l'exemple ASDM.

- Version 9.7(1) ASA5506W pour l'exemple FMC.

- Versoin 6.2.0 de FirePOWER pour l'exemple FMC.

- Version 6.2.0 du centre de Gestion de FirePOWER (FMC)

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

ASA5500-X avec des services de FirePOWER ne peut pas filtrer et/ou examiner des utilisateurs d'AnyConnect trafiquez comme mêmes que trafiquent originaire par d'autres emplacements se sont connectés par les tunnels d'IPSec qui utilisent un seul point de sécurité du contenu permietral.

Un autre symptôme que cette solution couvre est de ne pouvoir pas définir des règles spécifiques ACP aux sources mentionnées sans l'autre affectation de sources.

Ce scénario est très commun pour voir quand la conception de TunnelAll est utilisée pour des solutions VPN terminées sur une ASA.

Solution

Ceci peut être réalisé par de plusieurs manières. Cependant, ce scénario couvre l'inspection par des zones.

Configuration ASA

Étape 1. Identifiez les interfaces où les utilisateurs ou les tunnels VPN d'AnyConnect se connectent à l'ASA.

Pair à scruter tunnels

C'est une chute de la sortie de crypto map de passage d'exposition.

crypto map outside_map interface outside

Utilisateurs d'AnyConnect

L'exposition de commande exécutent des expositions de webvpn où l'accès d'AnyConnect est activé.

webvpn

enable outside

hostscan image disk0:/hostscan_4.3.05019-k9.pkg

hostscan enable

anyconnect image disk0:/anyconnect-win-4.4.01054-webdeploy-k9.pkg 1

anyconnect image disk0:/anyconnect-macos-4.4.01054-webdeploy-k9.pkg 2

anyconnect enable

Dans ce scénario, l'extérieur d'interface reçoit, les utilisateurs de RA et le pair pour scruter des tunnels.

Étape 2. Réorientez le trafic de l'ASA au module de FirePOWER avec une stratégie globale.

Il peut être fait avec une condition de match any ou une liste de contrôle d'accès définie (ACL) pour la redirection du trafic.

Exemple avec la correspondance de match any.

class-map SFR

match any

policy-map global_policy

class SFR

sfr fail-open

service-policy global_policy global

Exemple avec la correspondance d'ACL.

access-list sfr-acl extended permit ip any any

class-map SFR

match access-list sfr-acl

policy-map global_policy

class SFR

sfr fail-open

service-policy global_policy global

Dans un scénario moins commun, une stratégie de service peut être utilisée pour l'interface extérieure. Cet exemple n'est pas couvert dans ce document.

Module ASA FirePOWER géré par configuration ASDM

Étape 1. Assignez à l'interface extérieure une zone à la configuration > à la configuration > à la Gestion de périphériques ASA FirePOWER. Dans ce cas, cette zone s'appelle dehors.

Étape 2. Choisi ajoutez la règle à la configuration > à la configuration ASA FirePOWER > aux stratégies > à la stratégie de contrôle d'accès.

Étape 3. Des zones tabulez, zone extérieure choisie comme source et destination pour votre règle.

Étape 4. Sélectionnez l'action, le titre et toutes les autres conditions désirées de définir cette règle.

De plusieurs règles peuvent être créées pour cette circulation. Il est simplement important de maintenir dans l'esprit que les zones de source et de destination doivent être la zone assignée aux sources et à l'Internet VPN.

Assurez-vous qu'il n'y a de pas autres stratégies plus générales qui pourraient s'assortir avant ces règles. Il est preferrable pour avoir ces règles au-dessus de celles définies à n'importe quelle zone.

Étape 5. Cliquez sur en fonction les modifications de la mémoire ASA FirePOWER et déployez alors les modifications de FirePOWER pour faire le prendre effet ces modifications.

Module ASA FirePOWER géré par configuration FMC

Étape 1. Assignez à l'interface extérieure une zone aux périphériques > à la Gestion > aux interfaces. Dans ce cas, cette zone s'appelle l'extérieur-zone.

Étape 2. Choisi ajoutez la règle aux stratégies > au contrôle d'accès > éditent.

Étape 3. Des zones tabulez, zone choisie d'extérieur-zone comme source et destination pour votre règle.

Étape 4. Sélectionnez l'action, le titre et toutes les autres conditions désirées de définir cette règle.

De plusieurs règles peuvent être créées pour cette circulation. Il est simplement important de maintenir dans l'esprit que les zones de source et de destination doivent être la zone assignée aux sources et à l'Internet VPN.

Assurez-vous qu'il n'y a de pas autres stratégies plus générales qui pourraient s'assortir avant ces règles. Il est preferrable pour avoir ces règles au-dessus de celles définies à n'importe quelle zone.

Étape 5. Cliquez sur en fonction la sauvegarde et déployez-vous alors pour faire le prendre effet ces modifications.

Résultat

Après que le déploiement termine, le trafic d'AnyConnect est maintenant filtré/examiné par les règles ACP appliquées. Dans cet exemple, un URL a été avec succès bloqué.