Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurer le client Microsoft L2TP

Obtenir des certificats pour le pare-feu PIX

Configuration du pare-feu PIX

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Exemple de sortie de débogage

Bon débogage pour l'inscription avec CA

Débogage incorrect pour l'inscription avec CA

Informations connexes

Introduction

Le protocole L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) sur IPsec est pris en charge par le logiciel Cisco Secure PIX Firewall version 6.x ou ultérieure. Les utilisateurs qui exécutent Windows 2000 peuvent utiliser le client IPsec natif et le client L2TP afin d'établir un tunnel L2TP vers le pare-feu PIX. Le trafic traverse le tunnel L2TP chiffré par les associations de sécurité IPsec (SA).

Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser le client IPsec L2TP de Windows 2000 pour établir une connexion Telnet avec le PIX.

Remarque : La tunnellisation fractionnée n'est pas disponible avec L2TP sur le PIX.

Afin de configurer L2TP sur IPsec à partir de clients Microsoft Windows 2000/2003 et XP distants vers un bureau d'entreprise d'un dispositif de sécurité PIX/ASA à l'aide de clés pré-partagées avec un serveur RADIUS IAS (Internet Authentication Service) Microsoft Windows 2003 pour l'authentification des utilisateurs, référez-vous à L2TP Over IPsec entre Windows 2PIX/XP et PC Exemple de configuration de clé prépartagée X/ASA 7.2.

Afin de configurer L2TP sur IP Security (IPsec) à partir de clients Microsoft Windows 2000 et XP distants vers un site d'entreprise à l'aide d'une méthode chiffrée, référez-vous à Configuration de L2TP sur IPSec à partir d'un client Windows 2000 ou XP vers un concentrateur Cisco VPN 3000 à l'aide de clés prépartagées.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document s'appliquent aux versions logicielles et matérielles suivantes :

- Logiciel PIX version 6.3(3)

- Windows 2000 avec ou sans SP2 (voir le conseil Microsoft Q276360 pour plus d'informations sur SP1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Informations générales

La prise en charge des certificats dans Cisco Secure PIX versions 6.x ou ultérieures inclut les serveurs Baltimore, Microsoft, VeriSign et Entrust. Actuellement, PIX n'accepte pas les requêtes L2TP sans protection IPsec.

Cet exemple montre comment configurer le pare-feu PIX pour le scénario mentionné précédemment dans ce document. L'authentification IKE (Internet Key Exchange) utilise la commande rsa-sig (certificats). Dans cet exemple, l'authentification est effectuée par un serveur RADIUS.

Les options les moins impliquées pour les connexions de clients cryptés au PIX sont répertoriées sur le site Matériel et clients VPN Cisco prenant en charge IPSec/PPTP/L2TP.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurer le client Microsoft L2TP

Des informations sur la façon de configurer le client Microsoft L2TP sont disponibles dans le Guide pas à pas de Microsoft sur la sécurité du protocole Internet.

Comme indiqué dans le guide détaillé de Microsoft, le client prend en charge un certain nombre de serveurs d'autorité de certification (CA) testés. Des informations sur la configuration de l'autorité de certification Microsoft se trouvent dans le Guide pas à pas de Microsoft pour la configuration d'une autorité de certification.

Obtenir des certificats pour le pare-feu PIX

Référez-vous à Exemples de configuration de CA pour plus de détails sur la façon de configurer PIX pour l'interopérabilité avec les certificats de VeriSign, Entrust, Baltimore et Microsoft.

Configuration du pare-feu PIX

Ce document utilise la configuration suivante .

Pare-feu PIX

PIX Version 6.3(3)

nameif ethernet0 outside security0

nameif ethernet1 inside security100

enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

hostname PIX-506-2

domain-name sjvpn.com

fixup protocol ftp 21

fixup protocol http 80

fixup protocol h323 1720

fixup protocol rsh 514

fixup protocol smtp 25

fixup protocol sqlnet 1521

fixup protocol sip 5060

fixup protocol skinny 2000

names

!--- Access Control List (ACL) configured to bypass !--- Network Address Translation (NAT) for the L2TP IP pool.

access-list nonat permit ip 20.1.1.0 255.255.255.0 50.1.1.0 255.255.255.0

!--- ACL configured to permit L2TP traffic (UDP port 1701).

access-list l2tp permit udp host 171.68.9.57 any eq 1701

no pager

logging on

logging console debugging

logging buffered debugging

interface ethernet0 10baset

interface ethernet1 10baset

mtu outside 1500

mtu inside 1500

ip address outside 171.68.9.57 255.255.255.0

ip address inside 20.1.1.1 255.255.255.0

ip audit info action alarm

ip audit attack action alarm

!--- Pool for L2TP address assignment.

ip local pool l2tp 50.1.1.1-50.1.1.5

pdm history enable

arp timeout 14400

!--- NAT configuration that matches previously defined !--- ACL for the L2TP IP pool.

nat (inside) 0 access-list nonat

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 171.68.9.1 1

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 rpc 0:10:00 h323

0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

aaa-server TACACS+ protocol tacacs+

aaa-server RADIUS protocol radius

!--- AAA (RADIUS) server configuration.

aaa-server RADIUS (inside) host 20.1.1.2 cisco timeout 5

no snmp-server location

no snmp-server contact

snmp-server community public

no snmp-server enable traps

floodguard enable

!--- sysopt command entry to permit L2TP !--- traffic, while bypassing all ACLs.

sysopt connection permit-l2tp

no sysopt route dnat

!--- The IPsec configuration.

crypto ipsec transform-set l2tp esp-des esp-md5-hmac

!--- Only transport mode is supported.

crypto ipsec transform-set l2tp mode transport

crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600

crypto dynamic-map dyna 20 match address l2tp

crypto dynamic-map dyna 20 set transform-set l2tp

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dyna

crypto map mymap client authentication RADIUS

crypto map mymap interface outside

!--- The IKE configuration.

isakmp enable outside

isakmp policy 20 authentication rsa-sig

isakmp policy 20 encryption des

isakmp policy 20 hash md5

isakmp policy 20 group 1

isakmp policy 20 lifetime 86400

ca identity sjvpn 171.68.9.149:/certsrv/mscep/mscep.dll

ca configure sjvpn ra 1 20 crloptional

telnet 171.68.9.0 255.255.255.0 inside

telnet 20.1.1.2 255.255.255.255 inside

telnet timeout 60

ssh timeout 5

!--- The L2TP configuration parameters.

vpdn group l2tpipsec accept dialin l2tp

vpdn group l2tpipsec ppp authentication chap

vpdn group l2tpipsec ppp authentication mschap

vpdn group l2tpipsec client configuration address local l2tp

vpdn group l2tpipsec client configuration dns 20.1.1.250 20.1.1.251

vpdn group l2tpipsec client configuration wins 20.1.1.250

vpdn group l2tpipsec client authentication aaa RADIUS

vpdn group l2tpipsec client accounting RADIUS

vpdn group l2tpipsec l2tp tunnel hello 60

vpdn enable outside

terminal width 80

Cryptochecksum:06a53009d1e9f04740256d9f0fb82837

: end

[OK]

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- show crypto ca cert : affiche des informations sur votre certificat, le certificat de l'autorité de certification et les certificats de l'autorité de certification.

Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 03716308000000000022

Key Usage: General Purpose

Subject Name

Name: PIX-506-2.sjvpn.com

Validity Date:

start date: 16:29:10 Apr 27 2001

end date: 16:39:10 Apr 27 2002

RA Signature Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 0347dc82000000000002

Key Usage: Signature

CN = scott

OU = tac

O = cisco

L = san jose

ST = ca

C = US

EA =<16> zaahmed@cisco.com

Validity Date:

start date: 18:47:45 Jul 27 2000

end date: 18:57:45 Jul 27 2001

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 1102485095cbf8b3415b2e96e86800d1

Key Usage: Signature

CN = zakca

OU = vpn

O = cisco

L = sj

ST = california

C = US

EA =<16> zaahmed@cisco.com

Validity Date:

start date: 03:15:09 Jul 27 2000

end date: 03:23:48 Jul 27 2002

RA KeyEncipher Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 0347df0d000000000003

Key Usage: Encryption

CN = scott

OU = tac

O = cisco

L = san jose

ST = ca

C = US

EA =<16> zaahmed@cisco.com

Validity Date:

start date: 18:47:46 Jul 27 2000

end date: 18:57:46 Jul 27 2001

- show crypto isakmp sa—Affiche toutes les IKE SA actuelles chez un homologue.

dst src state pending created

171.68.9.57 171.68.9.149 QM_IDLE 0 1

- show crypto ipsec sa — Affiche les paramètres utilisés par les SA.

interface: outside

Crypto map tag: mymap, local addr. 171.68.9.57

local ident (addr/mask/prot/port): (171.68.9.57/255.255.255.255/17/1701)

remote ident (addr/mask/prot/port): (171.68.9.149/255.255.255.255/17/1701)

current_peer: 171.68.9.149

dynamic allocated peer ip: 0.0.0.0

PERMIT, flags={reassembly_needed,transport_parent,}

#pkts encaps: 20, #pkts encrypt: 20, #pkts digest 20

#pkts decaps: 45, #pkts decrypt: 45, #pkts verify 45

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 171.68.9.57, remote crypto endpt.: 171.68.9.149

path mtu 1500, ipsec overhead 36, media mtu 1500

current outbound spi: a8c54ec8

inbound esp sas:

spi: 0xfbc9db43(4224310083)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 1, crypto map: mymap

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (99994/807)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0xa8c54ec8(2831503048)

transform: esp-des esp-md5-hmac ,

in use settings ={Transport, }

slot: 0, conn id: 2, crypto map: mymap

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (99999/807)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

- show vpdn tunnel - Affiche des informations sur les tunnels L2TP ou L2F actifs dans un réseau commuté privé virtuel (VPDN).

L2TP Tunnel Information (Total tunnels=1 sessions=1)

Tunnel id 4 is up, remote id is 19, 1 active sessions

Tunnel state is established, time since change 96 secs

Remote Internet Address 171.68.9.149, port 1701

Local Internet Address 171.68.9.57, port 1701

15 packets sent, 38 received, 420 bytes sent, 3758 received

Control Ns 3, Nr 5

Local RWS 16, Remote RWS 8

Retransmission time 1, max 1 seconds

Unsent queuesize 0, max 0

Resend queuesize 0, max 1

Total resends 0, ZLB ACKs 3

Retransmit time distribution: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% No active PPTP tunnels

PIX-506-2# sh uauth

Current Most Seen

Authenticated Users 1 2

Authen In Progress 0 2

vpdn user 'vpnclient' at 50.1.1.1, authenticated

- show vpdn session : affiche des informations sur les sessions L2TP ou L2F actives dans un VPDN.

L2TP Session Information (Total tunnels=1 sessions=1)

Call id 4 is up on tunnel id 4

Remote tunnel name is zaahmed-pc

Internet Address is 171.68.9.149

Session username is vpnclient, state is established

Time since change 201 secs, interface outside

Remote call id is 1

PPP interface id is 1

15 packets sent, 56 received, 420 bytes sent, 5702 received

Sequencing is off

- show vpdn pppinterface - Affiche l'état et les statistiques de l'interface virtuelle PPP créée pour le tunnel PPTP pour la valeur d'identification de l'interface à partir de la commande show vpdn session.

PPP virtual interface id = 1

PPP authentication protocol is CHAP

Client ip address is 50.1.1.1

Transmitted Pkts: 15, Received Pkts: 56, Error Pkts: 0

MPPE key strength is None

MPPE_Encrypt_Pkts: 0, MPPE_Encrypt_Bytes: 0

MPPE_Decrypt_Pkts: 0, MPPE_Decrypt_Bytes: 0

Rcvd_Out_Of_Seq_MPPE_Pkts: 0

- show uauth : affiche les informations d'authentification et d'autorisation de l'utilisateur actuel.

Current Most Seen

Authenticated Users 1 2

Authen In Progress 0 2

vpdn user 'vpnclient' at 50.1.1.1, authenticated

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Remarque : Consulter les renseignements importants sur les commandes de débogage avant d’utiliser les commandes de débogage.

- debug crypto ipsec — Affiche des événements IPsec.

- debug crypto isakmp—Affichage de messages d'événements IKE.

- debug crypto engine - Affiche les messages de débogage sur les moteurs de chiffrement, qui effectuent le chiffrement et le déchiffrement.

- debug ppp io : affiche les informations de paquet pour l'interface virtuelle PPP PPTP.

- debug crypto ca - Affiche les messages de débogage échangés avec l'autorité de certification.

- debug ppp error - Affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug vpdn error - Affiche les erreurs qui empêchent l'établissement d'un tunnel PPP ou les erreurs qui provoquent la fermeture d'un tunnel établi.

- debug vpdn packet : affiche les erreurs et événements L2TP qui font partie de l'établissement ou de l'arrêt normal du tunnel pour les VPDN.

- debug vpdn event : affiche des messages sur les événements qui font partie de l'établissement ou de l'arrêt normal du tunnel PPP.

- debug ppp uauth - Affiche les messages de débogage de l'authentification utilisateur AAA de l'interface virtuelle PPP PPTP.

Exemple de sortie de débogage

Voici un exemple d'un bon débogage sur le pare-feu PIX.

crypto_isakmp_process_block: src 171.68.9.149, dest 171.68.9.57

ISAKMP: Created a peer node for 171.68.9.149

OAK_MM exchange

ISAKMP (0): processing SA payload. message ID = 0

ISAKMP (0): Checking ISAKMP transform 1 against priority 20 policy

ISAKMP: encryption DES-CBC

ISAKMP: hash MD5

ISAKMP: default group 1

ISAKMP: auth RSA sig

ISAKMP: life type in seconds

ISAKMP: life duration (VPI) of 0x0 0x0 0xe 0x10

ISAKMP (0): atts are acceptable. Next payload is 0

ISAKMP (0): processing vendor id payload

ISAKMP (0): speaking to a MSWIN2K client

ISAKMP (0): SA is doing RSA signature authentication using id type ID_FQDN

return status is IKMP_NO_ERROR

crypto_isakmp_process_block: src 171.68.9.149, dest 171.68.9.57

OAK_MM exchange

ISAKMP (0): processing KE payload. message ID = 0

ISAKMP (0): processing NONCE payload. message ID = 0

return status is IKMP_NO_ERROR

crypto_isakmp_process_block: src 171.68.9.149, dest 171.68.9.57

OAK_MM exchange

ISAKMP (0): processing ID payload. message ID = 0

ISAKMP (0): processing CERT payload. message ID = 0

ISAKMP (0): processing a CT_X509_SIGNATURE cert

CRYPTO_PKI: status = 0: crl check ignored

PKI: key process suspended and continued

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

CRYPTO_PKI: cert revocation status unknown.

ISAKMP (0): cert approved with warning

ISAKMP (0): processing SIG payload. message ID = 0

ISAKMP (0): processing CERT_REQ payload. message ID = 0

ISAKMP (0): peer wants a CT_X509_SIGNATURE cert

ISAKMP (0): SA has been authenticated

ISAKMP (0): ID payload

next-payload : 6

type : 2

protocol : 17

port : 500

length : 23

ISAKMP (0): Total payload length: 27

return status is IKMP_NO_ERROR

crypto_isakmp_process_block: src 171.68.9.149, dest 171.68.9.57

OAK_QM exchange

oakley_process_quick_mode:

OAK_QM_IDLE

ISAKMP (0): processing SA payload. message ID = 3800855889

ISAKMP : Checking IPSec proposal 1

ISAKMP: transform 1, ESP_DES

ISAKMP: attributes in transform:

ISAKMP: SA life type in seconds

ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x0 0x3 0x84

ISAKMP: SA life type in kilobytes

ISAKMP: SA life duration (VPI) of 0x0 0x1 0x86 0xa0

ISAKMP: encaps is 2

ISAKMP: authenticator is HMAC-MD5

ISAKMP (0): atts are acceptable.IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,

(key eng. msg.) dest= 171.68.9.57, src= 171.68.9.149,

dest_proxy= 171.68.9.57/255.255.255.255/17/1701 (type=1),

src_proxy= 171.68.9.149/255.255.255.255/17/1701 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 0s and 0kb,

spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0

ISAKMP (0): processing NONCE payload. message ID = 3800855889

ISAKMP (0): processing ID payload. message ID = 3800855889

ISAKMP (0): ID_IPV4_ADDR src 171.68.9.149 prot 17 port 1701

ISAKMP (0): processing ID payload. message ID = 3800855889

ISAKMP (0): ID_IPV4_ADDR dst 171.68.9.57 prot 17 port 1701IPSEC(key_engine):

got a queue event...

IPSEC(spi_response): getting spi 0xfbc9db43(4224310083) for SA

from 171.68.9.149 to 171.68.9.57 for prot 3

return status is IKMP_NO_ERROR

crypto_isakmp_process_block: src 171.68.9.149, dest 171.68.9.57

OAK_QM exchange

oakley_process_quick_mode:

OAK_QM_AUTH_AWAIT

ISAKMP (0): Creating IPSec SAs

inbound SA from 171.68.9.149 to 171.68.9.57 (proxy 171.68.9.149 to 171.68.9.57)

has spi 4224310083 and conn_id 1 and flags 0

lifetime of 900 seconds

lifetime of 100000 kilobytes

outbound SA from 171.68.9.57 to 171.68.9.149 (proxy 171.68.9.57 to 171.68.9.149)

has spi 2831503048 and conn_id 2 and flags 0

lifetime of 900 seconds

lifetime of 100000 kilobytesIPSEC(key_engine): got a queue event...

IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) dest= 171.68.9.57, src= 171.68.9.149,

dest_proxy= 171.68.9.57/0.0.0.0/17/1701 (type=1),

src_proxy= 171.68.9.149/0.0.0.0/17/1701 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 900s and 100000kb,

spi= 0xfbc9db43(4224310083), conn_id= 1, keysize= 0, flags= 0x0

IPSEC(initialize_sas): ,

(key eng. msg.) src= 171.68.9.57, dest= 171.68.9.149,

src_proxy= 171.68.9.57/0.0.0.0/17/1701 (type=1),

dest_proxy= 171.68.9.149/0.0.0.0/17/1701 (type=1),

protocol= ESP, transform= esp-des esp-md5-hmac ,

lifedur= 900s and 100000kb,

spi= 0xa8c54ec8(2831503048), conn_id= 2, keysize= 0, flags= 0x0

return status is IKMP_NO_ERROR

show log

603102: PPP virtual interface 1 - user: vpnclient aaa authentication started

603103: PPP virtual interface 1 - user: vpnclient aaa authentication succeed

109011: Authen Session Start: user 'vpnclient', sid 0

603106: L2TP Tunnel created, tunnel_id is 1, remote_peer_ip is 171.68.9.149

ppp_virtual_interface_id is 1, client_dynamic_ip is 50.1.1.1

username is vpnclient

Bon débogage pour l'inscription avec CA

CI thread sleeps!

Crypto CA thread wakes up!%

% Start certificate enrollment ..

% The subject name in the certificate will be: PIX-506-2.sjvpn.com

CI thread wakes up!% Certificate request sent to Certificate Authority

% The certificate request fingerprint will be displayed.

PIX-506-2(config)#

PIX-506-2(config)#     Fingerprint:  d8475977 7198ef1f 17086f56 9e3f7a89

CRYPTO_PKI: transaction PKCSReq completed

CRYPTO_PKI: status:

Crypto CA thread sleeps!

PKI: key process suspended and continued

CRYPTO_PKI: http connection opened

CRYPTO_PKI:  received msg of 711 bytes

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-message-type:

13 01 33

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-status:

13 01 33

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-recipient-nonce:

04 10 70 0d 4e e8 03 09 71 4e c8 24 7a 2b 03 70 55 97

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-transaction-id:

13 20 65 66 31 32 32 31 30 33 31 37 30 61 30 38 65 32 33 38

38 35 61 36 30 65 32 35 31 31 34 66 62 37

CRYPTO_PKI: status = 102: certificate request pending

CRYPTO_PKI: http connection opened

CRYPTO_PKI:  received msg of 711 bytes

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-message-type:

13 01 33

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-status:

13 01 33

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-recipient-nonce:

04 10 c8 9f 97 4d 88 24 92 a5 3b ba 9e bc d6 7c 75 57

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-transaction-id:

13 20 65 66 31 32 32 31 30 33 31 37 30 61 30 38 65 32 33 38

38 35 61 36 30 65 32 35 31 31 34 66 62 37

CRYPTO_PKI: status = 102: certificate request pending

!--- After approval from CA.

Crypto CA thread wakes up!

CRYPTO_PKI: resend GetCertInitial, 1

Crypto CA thread sleeps!

CRYPTO_PKI: resend GetCertInitial for session: 0

CRYPTO_PKI: http connection opened

The certificate has been granted by CA!

CRYPTO_PKI:  received msg of 1990 bytes

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

PKI: key process suspended and continued

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-message-type:

13 01 33

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-status:

13 01 30

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-recipient-nonce:

04 10 c8 9f 97 4d 88 24 92 a5 3b ba 9e bc d6 7c 75 57

CRYPTO_PKI: signed attr: pki-transaction-id:

13 20 65 66 31 32 32 31 30 33 31 37 30 61 30 38 65 32 33 38

38 35 61 36 30 65 32 35 31 31 34 66 62 37

CRYPTO_PKI: status = 100: certificate is granted

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed.

CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed.

CRYPTO_PKI: WARNING: Certificate, private key or CRL was not found

while selecting CRL

Débogage incorrect pour l'inscription avec CA

Dans cet exemple, la syntaxe d'URL incorrecte a été utilisée dans la commande ca identity :

CI thread sleeps!

Crypto CA thread wakes up!

CRYPTO_PKI: http connection opened

msgsym(GETCARACERT, CRYPTO)!

%Error in connection to Certificate Authority: status = FAIL

CRYPTO_PKI: status = 266: failed to verify

CRYPTO_PKI: transaction GetCACert completed

Crypto CA thread sleeps!

Si le mode d'inscription a été spécifié en tant qu'autorité de certification plutôt qu'en tant qu'autorité de certification, vous obtenez ce débogage :

CI thread sleeps!

Crypto CA thread wakes up!

CRYPTO_PKI: http connection opened

Certificate has the following attributes:

Fingerprint: 49dc7b2a cd5fc573 6c774840 e58cf178

CRYPTO_PKI: transaction GetCACert completed

CRYPTO_PKI: Error:  Invalid format for BER encoding while

CRYPTO_PKI: can not set ca cert object.

CRYPTO_PKI: status = 65535: failed to process RA certiifcate

Crypto CA thread sleeps!

Dans cet exemple, la commande mode transport est manquante :

ISAKMP:      SA life type in seconds

ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x0 0x70 0x80

ISAKMP:      SA life type in kilobytes

ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x46 0x50 0x0

ISAKMP:      encaps is 2

ISAKMP:      authenticator is HMAC-MD5IPSEC(validate_proposal):

invalid transform proposal flags -- 0x0

Dans cette sortie, la commande crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dyna est manquante, et ce message peut apparaître dans le débogage :

no IPSEC cryptomap exists for local address a.b.c.d

Informations connexes

- Pages d'assistance technologique RADIUS

- Référence des commandes PIX

- Page de support PIX

- Page de support de la négociation IPSec/des protocoles IKE

- Demandes de commentaires (RFC)