Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Pour configurer le cryptage CET (Cisco Encryption Technology) avec un tunnel, vous devez configurer le cryptage sur l'interface du tunnel. En outre, vous devez configurer le chiffrement sur l'interface physique qui se dirige vers la destination finale du tunnel.

Remarque : le chiffrement CET est maintenant en fin de vie. IPSec est le système de cryptage recommandé pour la migration.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Notes de diagramme de réseau

- 8.8.8.8, derrière r3-4k, et 7.7.7.4, derrière R6-2500, sont des stations d'extrémité. Lorsqu’ils s’envoient des requêtes ping, le trafic traverse le tunnel.

- Le tunnel GRE (Generic Routing Encapsulation) est configuré avec des interfaces de bouclage comme source et destination du tunnel.

- Le trafic à travers le tunnel est également chiffré. La mise en oeuvre de cette fonctionnalité nécessite que, pour chiffrer le trafic du tunnel, la carte de chiffrement soit connectée à l'interface du tunnel et à l'interface de sortie physique.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- r3-4k

- R1-AGS

- R6-2500

r3-4k

hostname r3-4k

!

crypto public-key r6-2500 02014544

F3681B5D 32372A19 0C0CCC4B E707F829 D882CF30 A9B4DBE3 E1911E9C F6A9E162

732558DF A20FEFAD 2ACC400E 8DDB10B1 3566FA3A E55A9BBE 00916AAD 20A0C75C

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r6-2500

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 1.1.6.1 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.1 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 2.2.6.3

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

description inside interface

media-type 10BaseT

crypto map my_crypto_map

!

!

interface Serial0

encapsulation frame-relay

no ip route-cache

!

interface Serial0.1 point-to-point

description outside interface

ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

frame-relay interface-dlci 100

!

!ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.2

access-list 128 permit gre host 1.1.6.1 host 2.2.6.3

!

R1-AGS

!

hostname R1-AGS

!

interface Ethernet0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 2.2.5.2 255.255.255.0

!

ip classless

ip route 1.0.0.0 255.0.0.0 1.1.1.1

ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 2.2.5.3

R6-2500

hostname R6-2500

!

crypto public-key r3-4k 04D6265A

512A7D84 43C348B7 959D2FE2 3122B285 FDA2A362 7272A835 84D03134 DB160DE1

27CA2D24 D6C23EFE 3BE25A95 D62EA30B 0F2C3BA8 9AB6DB82 D8127238 266AC987

quit

!

crypto map my_crypto_map 10

set algorithm 40-bit-des

set peer r3-4k

match address 128

!

interface Loopback0

ip address 2.2.6.3 255.255.255.0

!

interface Tunnel0

ip address 5.5.5.2 255.255.255.0

tunnel source Loopback0

tunnel destination 1.1.6.1

crypto map my_crypto_map

!

interface Ethernet 0

description inside interface

ip address 7.7.7.3 255.255.255.0

!

interface Serial0

description outside interface

ip address 2.2.5.3 255.255.255.0

crypto map my_crypto_map

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 2.2.5.2

ip route 7.0.0.0 255.0.0.0 7.7.7.0

ip route 8.0.0.0 255.0.0.0 5.5.5.1

!

access-list 128 permit gre host 2.2.6.3 host 1.1.6.1

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Page d'assistance IPsec

- Support technique - Cisco Systems