Contenu

Introduction

Problème

Solution

Étapes supplémentaires de restauration de vEdge-5000

Introduction

Ce document décrit la procédure de récupération des routeurs vEdge-5000 ou ISR1100 (ISR1100-4G/ISR1100-6G) au cas où le périphérique ne pourrait pas démarrer le système d'exploitation.

Problème

Le périphérique ne peut pas démarrer. Si vous vous connectez à la console, l'un des messages suivants s'affiche à l'écran :

Vous pouvez également voir que le périphérique est amorcé vers l'outil de récupération, comme l'illustre l'image.

Si vous sélectionnez Boot vEdge Software (Normal Boot) dans le menu et que le périphérique n'est pas amorçable, vous voyez :

Tentative de redémarrage ou de réinitialisation en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation avec un outil étroit et pointu n'aidera pas.

Solution

Pour récupérer le périphérique, vous devez préparer une clé USB amorçable :

1. Formatez le lecteur USB en tant que système de fichiers MS-DOS (FAT32).

2. Procurez-vous une image logicielle sur le site software.cisco.com et enregistrez-la sur votre PC/ordinateur portable. Ici, par exemple, vSmart, vEdge Cloud, vEdge 5000, gamme ISR1100 et image de mise à niveau vBond viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz se trouvent ici : https://software.cisco.com/download/home/286320995/type/286321394/release/19.2.2

3. Copierviptela-19.2.2-x86_64.tar.gz sur le lecteur USB et renommez viptela-image-genericx86_64.tar.gz.

4. Créez /EFI/BOOT/répertoire sur le lecteur USB.

5. Extrayez viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz localement sur votre PC/ordinateur portable avec n'importe quel outil de sauvegarde. Par exemple, utilisez l'utilitaire CLI tar :

$ tar -xvf viptela-19.2.2-x86_64.tar.gz

x md5sum

x rootfs.img

x rootfsimg.sig

x vmlinuz

x crash.kernel

x bootx64.efi

x sigs/

x sigs/3.sig

x sigs/1.sig

x sigs/2.sig

x sigs/5.sig

x sigs/4.sig

x sigs.vip

x image-signing.crt

x cisco_crl.pem

6. Copiez le fichier vmlinuz sur le lecteur de disque USB.

7. Copiez bootx64.efi sur le disque /EFI/BOOT/.

Enfin, le contenu du disque USB doit ressembler à ceci :

8. Insérez ce lecteur de démarrage dans le logement USB du routeur de la gamme vEdge-5000 ou ISR1100. Il sera détecté automatiquement.

9. Si ce menu s'affiche lorsque vous êtes connecté à la console du périphérique, sélectionnez Clean Install vEdge Software (From USB) comme indiqué dans l'image.

Et passez à l'étape 14.

10. Si le menu Recovery Tool (Outil de récupération) ne s'affiche pas, vous devez spécifier USB dans l'ordre de démarrage des paramètres du BIOS. Redémarrez le périphérique et l'invite d'initialisation s'affiche, comme illustré dans l'image.

11. Appuyez sur le bouton <DEL> ou <ESC> pour accéder au BIOS, puis accédez à la section Boot du menu avec des touches fléchées sur le clavier et définissez [USB Device] comme première option de démarrage, comme illustré dans l'image.

12. Ensuite, naviguez jusqu'à Enregistrer et quitter et sélectionnez Enregistrer les modifications et quitter dans le menu à l'aide des touches fléchées et sélectionnez Entrée comme indiqué dans l'image.

13. Le menu Outil de récupération doit s'afficher à l'étape 9.

14. Le lecteur USB est détecté automatiquement s'il est correctement formaté et vous verrez une sortie similaire comme le montre l'image.

15. Si les étapes 1 à 8 ne sont pas terminées correctement (par exemple, un système de fichiers incorrect, des noms de fichiers incorrects ou des structures de répertoires ont été effectuées), vous verrez ceci :

Vérifiez deux fois si les étapes 1 à 8 ont été effectuées et répétez le processus. Si vous rencontrez toujours des problèmes, contactez le TAC Cisco pour obtenir de l'aide.

16. Si l'outil de récupération trouve tous les fichiers requis sur le lecteur USB, l'écran suivant s'affiche, sélectionnez Oui comme indiqué dans l'image afin de poursuivre l'installation.

Le périphérique tente un processus d'installation et se recharge deux fois. N'interrompez pas ce processus.

17. Si le périphérique est en mesure de réinstaller le logiciel, une invite de bienvenue s'affiche, comme l'illustre l'image.

Pour ISR1100, cela signifie que le périphérique est récupéré avec succès et que vous pouvez démarrer la configuration à partir de zéro. Pour vEdge-5000, consultez la section suivante.

Étapes supplémentaires de restauration de vEdge-5000

Sur vEdge-5000, il est également nécessaire de réinitialiser la puce TPM. Si cela n'est pas fait, l'ID de carte ne sera pas initialisé et vEdge-5000 ne pourra pas établir de connexions de contrôle. Vous pouvez voir la sortie ci-dessous :

BRU-SDW-V5K-01# show control local-properties | i ^serial-num

serial-num BOARD-ID-NOT-INITIALISED

Pour résoudre ce problème :

1. Connectez-vous à la console et redémarrez le périphérique pour entrer dans le BIOS (appuyez sur SUPPR ou ESC ici) :

2. L'écran BIOS s'affiche. Sélectionnez l'onglet Avancé avec les touches fléchées :

3. Sous l'onglet Avancé, sélectionnez l'entrée de menu Trusted Computing et appuyez sur Entrée clé :

4. Dans l'écran affiché, sélectionnez Opération en attente et appuyez sur Entrée et sélectionnez Effacer du module de plateforme sécurisée dans le menu :

5. Ensuite, appuyez sur F4 pour enregistrer les paramètres ou à l'aide des touches fléchées, accédez à l'onglet Enregistrer et quitter et sélectionnez Enregistrer les modifications et quitter dans le menu.

6. Le périphérique est rechargé, répétez les étapes 1 à 3 pour entrer dans le BIOS et accédez à l'onglet Avance à nouveau. Activez à nouveau le module de plateforme sécurisée comme sur la capture d'écran ici en sélectionnant l'état du module de plateforme sécurisée dans le menu et en remplaçant l'état par Activé dans le menu affiché :

7. Répétez l'étape 5 pour enregistrer les paramètres.

Une fois le périphérique redémarré, la procédure de récupération est terminée et la puce du module de plateforme sécurisée est réinitialisée et vous pouvez démarrer la configuration à partir de zéro.