Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Informations générales

Problème : Comment corréler la sortie de la commande show avec les résultats SNMP pour surveiller le processeur ASR1000 ?

Solution

Liste des commandes show pour surveiller le processeur ASR1000

Corrélation des OID SNMP avec les commandes show

Résumé

Introduction

Ce document décrit comment surveiller le CPU du routeur ASR 1000 (ASR 1000) à l'aide de l'utilitaire SNMP (Simple Network Management Protocol).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de connaître la configuration SNMP.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco IOS® XE

- ASR1000

- SNMP

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

Il existe différentes méthodes et commandes disponibles pour surveiller le processeur ASR1000 et il devient très important de le surveiller en permanence. SNMP est l'un des utilitaires de surveillance du processeur des systèmes ASR1000. Vous trouverez dans cet article divers résultats de commandes show et de défilement SNMP.

Problème : Comment corréler la sortie de la commande show avec les résultats SNMP pour surveiller le processeur ASR1000 ?

Dans ce document, vous pouvez voir comment surveiller le processeur de différents modules tels que le processeur de routage (RP), le processeur de services étendus (ESP) et le processeur d'interface SPA (SIP) qui résident sur le routeur ASR1000.

Solution

Il existe deux types de processeur à surveiller :

1. Processeur du plan de contrôle : disponible sur RP, ESP et SIP.

2. Processeur du plan de données - Disponible sur QFP (Quantum Flow Processor) (réside sur ESP)

Liste des commandes show pour surveiller le processeur ASR1000

Processeur du plan de contrôle :

- show proc cpu trié | ex 0,00

- show processes cpu platform tried

- show platform software status control-processor brief

- show process cpu platform location <R0/F0/0>

Processeur du plan de données :

- show platform hardware qfp active datapath use

Corrélation des OID SNMP avec les commandes show

Lorsque vous utilisez show proc cpu trié | ex 0.00, le résultat généré est le suivant :

ASR1002#show proc cpu sorted | ex 0.00

CPU utilization for five seconds: 51%/0%; one minute: 44%; five minutes: 25%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

274      140997        2976      47378 50.55% 32.66% 17.41%   0 IP RIB Update

124      147354       10279      14335  0.64%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs

411      191924     4812122         39  0.08%  0.03%  0.05%   0 MMA DB TIMER

This command only shows processes inside the IOS daemon.

Please use 'show processes cpu platform sorted'

to show processes from the underlying operating system.

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.56.0 = INTEGER: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.57.0 = INTEGER: 44

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 25

LAPTOP ~ %

Lorsque vous utilisez show processes cpu platform trited, la sortie générée est la suivante :

ASR1006#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 51%, one minute: 12%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 59%, one minute: 17%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

6843    5579     53%      9%      1%  S        159371264  smand

3139    1688      3%      2%      1%  R         49434624  hman

ASR1006#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.3.7 = Gauge32: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.4.7 = Gauge32: 12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.5.7 = Gauge32: 6

LAPTOP ~ %

Lorsque vous utilisez show platform software status control-processor brief, la sortie générée est la suivante :

ASR1006#show platform software status control-processor brief | sec Load

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.49   0.26   0.09

ESP0 Healthy   0.17   0.08   0.18

SIP0 Healthy   0.00   0.00   0.00

ASR1006-1#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.7 = Gauge32: 49

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.9 = Gauge32: 17

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.7 = Gauge32: 26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.9 = Gauge32: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.7 = Gauge32: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.9 = Gauge32: 18

LAPTOP ~ %

Ici, il récupère la sortie du processeur SIP/RP/ESP pendant 1 min, 5 min et 15 min. La commande est SIP, RP et ESP.

Lorsque vous utilisez show process cpu platform location <R0/F0/0>, la sortie générée est la suivante :

ASR1006#show process cpu platform location R0

CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location F0

CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 22%, five minutes: 22%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 21%, five minutes: 22%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location 0

CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

1       0      0%      0%      0%  S          2203648  init

2       0      0%      0%      0%  S                0  kthreadd

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.9 = Gauge32: 21

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.1 = Gauge32: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.7 = Gauge32: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.9 = Gauge32: 22

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.7 = Gauge32: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.9 = Gauge32: 22

LAPTOP ~ %

Ici, il donne la sortie dans l'ordre de SIP, RP et ESP pendant 5 sec, 1 min et 5 min. Dans les plates-formes RP/ESP doubles, vous pouvez utiliser le RP/ESP actif. Par exemple, si ESP1 est actif, la commande doit être show process cpu platform location F1. Vous pouvez également utiliser la commande show process cpu platform location <RP/FP> active, mais ce n'est que pour RP/ESP. Pour SIP, vous devez mentionner spécifiquement l'emplacement (emplacement).

Lorsque vous utilisez show platform hardware qfp active datapath use, la sortie générée est la suivante :

ASR1002#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min

Input:  Priority (pps)            7            6            6            6

(bps)         3936         3832         3840         3384

Non-Priority (pps)        28241        28259        28220         6047

(bps)     14459200     14468448     14448584      3095664

Total (pps)        28248        28265        28226         6053

(bps)     14463136     14472280     14452424      3099048

Output: Priority (pps)            1            1            1            0

(bps)         1040         1056         1064          408

Non-Priority (pps)        27894        28049        17309         3372

(bps)      8484592      8539056      5276496      1034552

Total (pps)        27895        28050        17310         3372

(bps)      8485632      8540112      5277560      1034960

Processing: Load (pct)            1            1            1            0

ASR1002#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.2 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.3 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.4 = Gauge32: 0

LAPTOP ~ %

Dans cette sortie, s'il y a plusieurs sous-périphériques, il donne la sortie moyenne de charge.

Résumé

Commandes

OID SNMP

show proc cpu trié | ex 0,00

1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

show processes cpu platform tried

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

show platform software status control-processor brief

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

show process cpu platform location <R0/F0/0>

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

show platform hardware qfp active datapath use

1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14