Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Flux de paquets des routeurs de la gamme ASR 1000

Flux de paquets de haut niveau

Étapes de dépannage des pertes de paquets sur les routeurs de services de la gamme Cisco ASR 1000

Pertes de point de paquet

Obtenir des informations sur la suppression de paquets

Liste de commandes pour collecter les informations des compteurs

Compteur SPA

Compteur SIP

Compteur ESP

Compteur RP

Étude de cas

Suppression de paquets sur SPA

Les paquets abandonnent sur SIP

Les pertes de paquets sur ESP

Pertes de paquets sur RP

Informations connexes

Introduction

Il fournit des informations sur le dépannage des problèmes de perte de paquets sur les Routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco® ASR 1000.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Tous les routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000, notamment les routeurs 1002, 1004 et 1006

- Logiciel Cisco IOS®-XE version 2.3.0 prenant en charge les routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Flux de paquets des routeurs de la gamme ASR 1000

Flux de paquets de haut niveau

Un routeur de la gamme Cisco ASR 1000 comprend les éléments fonctionnels suivants dans le système :

- Processeur de routage 1 (RP1) de la gamme Cisco ASR 1000

- Processeur de services intégrés (ESP) de la gamme Cisco ASR 1000

- Processeur d'interface SPA (SIP) de la gamme Cisco ASR 1000

Les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000 présentent le processeur Cisco QuantumFlow (QFP) comme leur architecture matérielle. Dans l'architecture basée sur QFP, tous les paquets sont transférés via ESP, donc, si un problème se produit dans ESP, le transfert s'arrête.

Figure 1 Système Cisco ASR 1006 avec deux processeurs de routage, deux ESP et trois SIP

Référez-vous à Routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000 pour plus d'informations.

Étapes de dépannage des pertes de paquets sur les routeurs de services de la gamme Cisco ASR 1000

Pertes de point de paquet

Les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000 sont conçus sur un processeur de routage (RP), un processeur de services intégrés (ESP), un processeur d'interface SPA (SPA Interface Processor) et un adaptateur de port partagé (SPA). Tous les paquets sont transférés via des circuits ASIC sur chaque module.

Figure 2 Diagramme du chemin de données du système Cisco ASR 1000

Le tableau 1 présente plusieurs points de pertes de paquets sur les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000.

Tableau 1 Points de rejet de paquets

module

Composant fonctionnel

SPA

Dépend du type d’interface

SIP

ASIC d'interconnexion ASIC d'agrégation SPA IOCP (IOCP)

ESP

Sous-système QFP d'interconnexion ASIC du processeur de contrôle de transfert (FECP) Cisco QuantumFlow Processor (QFP). Le sous-système QFP se compose des composants suivants :

- Packet Processor Engine (PPE)

- Mise en mémoire tampon, mise en file d'attente et planification (BQS)

- Module IPM (Input Packet Module)

- Module de paquets de sortie (OPM)

- Mémoire globale des paquets (GPM)

RP

Interface LSMPI (Shared Memory Punt Interface) d'interconnexion ASIC Linux

Obtenir des informations sur la suppression de paquets

Si vous rencontrez une perte de paquets inattendue, vous devez vous assurer que la sortie de console, la différence du compteur de paquets et les étapes de reproduction sont disponibles pour le dépannage. Afin de déterminer la cause, la première étape est de saisir autant d'informations sur le problème que possible. Ces informations sont nécessaires pour déterminer la cause du problème :

- Journaux de console : consultez la section Application des paramètres d'émulation de terminal appropriés pour la connexion des consoles pour plus d'informations.

- Informations Syslog : si vous avez configuré le routeur pour envoyer des journaux à un serveur Syslog, vous pouvez obtenir des informations sur ce qui s'est passé. Référez-vous à Configuration des périphériques Cisco pour Syslog pour plus d'informations.

- show platform — La commande show platform affiche l'état des RP, des ESP, des SPA et des alimentations.

- show tech-support — La commande show tech-support est une compilation de nombreuses commandes différentes qui incluent show version et show running-config. Lorsqu'un routeur rencontre des problèmes, l'ingénieur du centre d'assistance technique Cisco (TAC) demande généralement ces informations pour résoudre le problème matériel. Vous devez collecter le show tech-support avant de recharger ou de mettre hors tension le système, car ces actions peuvent entraîner la perte d'informations sur le problème.

Remarque : La commande show tech-support n'inclut pas les commandes show platform ou show logging.

- Étape de reproduction (si disponible) : étapes permettant de reproduire le problème. Si elle n’est pas reproductible, vérifiez les conditions au moment de la suppression du paquet.

- Informations sur le compteur SPA — Reportez-vous à la section Compteur SPA.

- Informations sur le compteur SIP — Voir la section Compteur SIP.

- Informations sur le compteur ESP — Voir la section Compteur ESP.

- Informations sur le compteur RP — Voir la section Compteur RP.

Liste de commandes pour collecter les informations des compteurs

De nombreuses commandes spécifiques à la plate-forme sont disponibles pour dépanner le transfert de paquets. Collectez ces commandes si vous ouvrez une demande de service TAC. Afin d'identifier la différence d'un compteur, collectez ces commandes plusieurs fois. La commande bold est particulièrement utile pour commencer le dépannage. L'option exclure _0_ est effective pour que le compteur exclue 0.

SPA

show interfaces

show interfaces <interface-name> accounting

show interfaces <interface-name> stats

SIP

show platform hardware port <slot/card/port> plim statistics

show platform hardware subslot {slot/card} plim statistics

show platform hardware slot {slot} plim statistics

show platform hardware slot {0|1|2} plim status internal

show platform hardware slot {0|1|2} serdes statistics

ESP

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics internal

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active interface if-name <Interface-name> statistics

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop  | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

!--- The if-name option requires full interface-name

RP

show platform hardware slot {r0|r1} serdes statistics

show platform software infrastructure lsmpi

Compteur SPA

Utilisez un dépannage générique de suppression de paquets pour le SPA ainsi que pour d'autres plates-formes. La commande clear counters est utile pour trouver la différence d'un compteur.

Afin d'afficher des statistiques pour toutes les interfaces configurées sur le routeur, utilisez cette commande :

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:59, output 00:00:46, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/415441/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

510252 packets input, 763315452 bytes, 0 no buffer

Received 3 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

55055 packets output, 62118229 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Afin d'afficher les statistiques des paquets qui sont conformes au protocole, utilisez cette commande :

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 accounting

TenGigabitEthernet1/0/0

Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Other         15        900      17979    6652533

IP     510237  763314552      37076   55465696

DEC MOP          0          0       1633     125741

ARP         15        900         20       1200

CDP          0          0      16326    6525592

Afin d'afficher les statistiques des paquets qui ont été commutés par processus, commutés rapidement ou distribués, utilisez cette commande :

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 stats

TenGigabitEthernet1/0/0

Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Processor         15        900      17979    6652533

Route cache          0          0          0          0

Distributed cache     510252  763315452      55055   62118229

Total     510267  763316352      73034   68770762

Compteur SIP

Le SIP de la gamme Cisco ASR 1000 ne participe pas au transfert de paquets. Il héberge les SPA dans le système. Le SIP fournit une hiérarchisation des paquets pour les paquets d'entrée des SPA et un tampon d'absorption de rafale d'entrée important pour les paquets d'entrée qui attendent le transfert vers l'ESP à traiter. La mise en mémoire tampon de sortie est centralisée sur le gestionnaire de trafic et est également fournie sous forme de files d'attente de sortie sur le SIP. Les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000 peuvent hiérarchiser le trafic, non seulement au niveau ESP, mais également dans l'ensemble du système en configurant la classification des entrées et des sorties. La mise en mémoire tampon (entrée et sortie) associée à la contre-pression vers et depuis l'ESP est fournie dans le système pour faire face à la sursouscription.

Figure 3 Files d'attente d'entrée de routeur de la gamme Cisco ASR 1000

Figure 4 Diagramme de bloc du SIP.

Afin d'afficher les compteurs de perte par file d'attente de port sur l'ASIC d'agrégation SPA, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Afin d'afficher par compteur SPA sur l'ASIC d'agrégation SPA, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware subslot 1/0 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

Afin d'afficher tous les compteurs SPA sur l'ASIC d'agrégation SPA, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware slot 1 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/1, SPA-5X1GE-V2, Online

RX Pkts 42          Bytes 2520

TX Pkts 65352       Bytes 31454689

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/2, Empty

1/3, Empty

Afin d'afficher les compteurs rx/tx agrégés vers/depuis l'ASIC d'interconnexion sur l'ASIC d'agrégation SPA, utilisez cette commande. compteur Rx, le paquet d'entrée du SPA ; le compteur Tx signifie paquet de sortie vers SPA.

Router#show platform hardware slot 1 plim status internal

FCM Status

XON/XOFF 0x0000000F00000000

ECC Status

Data Path Config

MaxBurst1 256, MaxBurst2 128, DataMaxT 32768

Cal Length RX 0x0002, TX 0x0002

Repetitions RX 0x0010, TX 0x0010

Data Path Status

RX in sync, TX in sync

Spi4 Channel 0, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

Spi4 Channel 1, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

RX Pkts 510294      Bytes 765359148

TX Pkts 120430      Bytes 94063192

Hypertransport Status

RX Pkts 0           Bytes 0

TX Pkts 0           Bytes 0

Afin d'afficher les compteurs rx de l'ASIC d'interconnexion ESP sur l'ASIC d'interconnexion SIP, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware slot 1 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 0          Low: 120435     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 0          Low: 94065235   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196099

Compteur ESP

L'ESP fournit le moteur de transfert centralisé responsable de la plupart des tâches de traitement du plan de données. Tout le trafic réseau via le routeur de la gamme Cisco ASR 1000 passe par le protocole ESP.

Figure 5 Diagramme de bloc du protocole ESP.

Figure 6 Architecture de base du processeur Cisco QuantumFlow

Reportez-vous à Cisco QuantumFlow Processor : Processeur réseau de nouvelle génération Cisco pour plus d'informations.

Afin d'afficher les compteurs rx du RP, SIP Interconnect ASIC sur ESP Interconnect ASIC, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics

From Slot R0

Pkts  High: 70328      Low: 13223      Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 31049950   Low: 10062155   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 311097

From Slot 2

Afin d'afficher les compteurs de paquets de liaison interne et les compteurs d'erreurs, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics internal

Network-Processor Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

From Network-Processor    Packets:      421655  Bytes:   645807536

To Network-Processor      Packets:       83551  Bytes:    41112105

RP/ESP Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

Remote TX in sync, Remote RX in sync

To RP/ESP                 Packets:      421650  Bytes:   645807296

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

From RP/ESP               Packets:       83551  Bytes:    41112105

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

Afin de vérifier le mappage du canal IPM (Input Packet Module) et d'autres composants, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

BQS IPM Channel Mapping

Chan   Name                Interface      Port     CFIFO

1     CC3 Low             SPI1           0        1

2     CC3 Hi              SPI1           1        0

3     CC2 Low             SPI1           2        1

Afin d'afficher des informations statistiques pour chaque canal dans le module de paquets d'entrée (IPM), utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

BQS IPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

3 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Afin de vérifier le mappage du canal OPM (Output Packet Module) et d'autres composants, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

BQS OPM Channel Mapping

Chan     Name                          Interface      LogicalChannel

0       CC3 Low                       SPI1            0

1       CC3 Hi                        SPI1            1

2       CC2 Low                       SPI1            2

Afin d'afficher des informations statistiques pour chaque canal du module de paquets de sortie (OPM), utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

BQS OPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Afin d'afficher les statistiques des pertes pour toutes les interfaces du moteur de processeur de paquets (PPE), utilisez cette commande. Cette commande est utile pour commencer le dépannage.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Afin d'effacer les statistiques des pertes pour toutes les interfaces du moteur de processeur de paquets (PPE), utilisez cette commande. Cette commande est désactivée après avoir affiché un compteur.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Afin d'afficher les statistiques des pertes pour chaque interface du moteur de processeur de paquets (PPE), utilisez cette commande. Ce compteur est effacé toutes les 10 secondes.

Router#show platform hardware qfp active interface if-name TenGigabitEthernet1/0/0 statistics

Platform Handle 6

----------------------------------------------------------------

Receive Stats                             Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4                                       0               0

Ipv6                                       0               0

!--- The if-name option requires full interface-name

Afin de vérifier la cause du paquet pointé au RP, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

Afin d'afficher les statistiques des pertes pour les paquets de ponctuation (ESP vers RP), utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop

Punt Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name PUNT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Punt Cause Name                   Packets

----------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0

02          IPV4_OPTIONS                      0

Afin d'afficher les statistiques des pertes pour les paquets d'injection (RP à ESP), utilisez cette commande. Les paquets d'injection sont envoyés du RP à l'ESP. La plupart sont générées par l'IOSD. Il s'agit de couches 2, de protocoles de routage, de protocoles de gestion tels que SNMP, etc.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop

Inject Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name INJECT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Inject Cause Name                    Packets

-------------------------------------------------------------

00          RESERVED                             0

01          L2 control/legacy                    0

02          CPP destination lookup               0

Afin d'afficher les statistiques des paquets globaux abandonnés, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop

Global Drop Statistics

Counter ID  Drop Counter Name                         Packets

------------------------------------------------------------------

00          INVALID_COUNTER_SELECTED                  0

01          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_MODE               0

02          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_CAUSE              0

Afin d'afficher les statistiques des files d'attente/plannings par défaut de mise en mémoire tampon, de mise en file d'attente et de planification (BQS) pour chaque interface, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 77225016            ,          (packets): 51621

total enqs (bytes): 630623840           ,          (packets): 421540

queue_depth (bytes): 0

Afin d'afficher les statistiques des files d'attente/plannings de recyclage de mise en mémoire tampon, de mise en file d'attente et de planification (BQS) pour chaque interface, utilisez cette commande. Les files d'attente de recyclage contiennent des paquets qui sont traités plusieurs fois par QFP. Par exemple, les paquets de fragment et de multidiffusion sont placés ici.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

Recycle Queue Object ID:0x3  Name:MulticastLeafHigh   (Parent Object ID: 0x2)

plevel: 1, bandwidth: 0                   , rate_type: 0

queue_mode: 0, queue_limit: 0, num_queues: 36

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2, Name: MulticastLeafHigh)

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x00000002, wred: 0x88b00000, qlimit (packets): 2048

parent_sid: 0x208, debug_name: MulticastLeafHigh

sw_flags: 0x00010001, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 0

Statistics:

tail drops (bytes): 0                   ,          (packets): 0

total enqs (bytes): 0                   ,          (packets): 0

queue_depth (packets): 0

Compteur RP

Le RP traite ces types de trafic :

- Trafic de gestion qui passe par le port de gestion Gigabit Ethernet sur le processeur de routage.

- Interrompez le trafic dans le système (via l'ESP), qui inclut tout le trafic du plan de contrôle reçu sur n'importe quel SPA.

- Trafic de protocole plus ancien, DECnet, Internet Packet Exchange (IPX), etc.

Figure 7 Diagramme de bloc du RP.

Il s'agit du chemin d'accès Punt/Inject du routeur de la gamme Cisco ASR 1000 :

QFP <=> Noyau RP <==> LSMPI <=> Fil Fast-Path <=> Thread Cisco IOS

Figure 8 Emplacement de l'interface LSMPI (Shared Memory Punt Interface) de Linux.

Afin d'afficher les compteurs rx de l'ASIC d'interconnexion ESP sur l'ASIC d'interconnexion RP, utilisez cette commande :

Router#show platform hardware slot r0 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 57         Low: 421540     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 5472       Low: 645799280  Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196207

Afin d'afficher les statistiques de l'interface LSMPI (Shared Memory Punt Interface) de Linux sur le routeur, utilisez cette commande. LSMPI offre un moyen de transférer des paquets à zéro copie entre le réseau et IOSd pour des performances élevées. Pour ce faire, partagez (carte mémoire) une région de la mémoire virtuelle du noyau Linux entre le module LSMPI et IOSd.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

LSMPI interface internal stats:

enabled=0, disabled=0, throttled=0, unthrottled=0, state is ready

Input Buffers = 8772684

Output Buffers = 206519

rxdone count = 8772684

txdone count = 206515

ASR1000-RP Punt packet causes:

421540 IPV4_OPTIONS packets

7085686 L2 control/legacy packets

57 ARP packets

774 FOR_US packets

Packet histogram(500 bytes/bin), avg size in 172, out 471:

Pak-Size      In-Count        Out-Count

0+:       7086514            95568

500+:             1                0

1000+:             2                0

1500+:        421540             6099

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

7508057 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

101667 packets output, 47950080 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Étude de cas

Suppression de paquets sur SPA

Paquet d'erreur

Si un paquet comporte une erreur, ces paquets sont abandonnés sur le SPA. C'est un comportement courant, non seulement sur les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000, mais sur toutes les plates-formes.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 250/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:45:13, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:26

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

419050 input errors, 419050 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

1 packets output, 402 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Les paquets abandonnent sur SIP

Utilisation élevée de QFP

En cas d'utilisation élevée de QFP, les paquets sont abandonnés dans chaque file d'attente d'interface sur SIP par la contre-pression de QFP. Dans ce cas, une trame de pause est également envoyée à partir de l’interface.

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 21344279    Bytes 1515446578

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Les pertes de paquets sur ESP

Surabonnement

Si vous envoyez des paquets qui dépassent le débit filaire de l'interface, les paquets sont abandonnés à l'interface de sortie.

Router#show interfaces GigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0021.55dc.3f50 (bia 0021.55dc.3f50)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 35/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 02:24:23, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:04

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 48783

...

Sur QFP, ces pertes peuvent être vérifiées en tant que Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            72374984           483790

Surcharge par fragment de paquet

Si les paquets sont fragmentés en raison de la taille de MTU, même si l'interface d'entrée est inférieure à la vitesse du câble, la vitesse du câble peut être dépassée à l'interface de sortie. Dans ce cas, le paquet est abandonné à l'interface de sortie.

Router#show interfaces gigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0022.5516.2050 (bia 0022.5516.2050)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 25/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:36:52, output 00:00:12, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:55

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 272828

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 99998000 bits/sec, 14290 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

4531543 packets output, 4009748196 bytes, 0 underruns

Sur QFP, ces pertes peuvent être vérifiées en tant que Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                           109431162          272769

Limite de performance par paquets de fragments

Dans QFP, la mémoire globale de paquets (GPM) est utilisée pour le réassemblage du paquet fragmenté. Si GPM s'exécute lors du réassemblage d'un grand nombre de paquets de fragmentation, ces compteurs indiquent le nombre de pertes de paquets. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une limite de performance.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

ReassNoFragInfo                  39280654854        57344096

ReassTimeout                          124672             128

Transfert vers l’interface Null0

Les paquets vers l'interface Null0 sont abandonnés sur ESP et ne sont pas punis sur RP. Dans un tel cas, vous ne pouvez peut-être pas vérifier le compteur par la commande traditionnelle (show interfaces null0). Vérifiez le compteur ESP afin de connaître le nombre de pertes de paquets. Si les options “ clear ” et “ excluent _0_ ” sont utilisées en même temps, vous ne pouvez vérifier que les nouveaux paquets abandonnés.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4Null0                              11286              99

Commutateur RP avec fonction HA non prise en charge

Dans le cas du commutateur RP, ces paquets sont abandonnés jusqu'à ce que le nouveau RP actif reprogramme le QFP.

- Tous les paquets sont supprimés si le nouveau RP actif n'a pas été synchronisé avec l'ancien RP actif avant le basculement du commutateur.

- Les paquets sont traités par des fonctions de haute disponibilité (HA) non prises en charge.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4NoAdj                            6993660          116561

Ipv4NoRoute                        338660188         5644337

Paquets Punt

Sur les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000, les paquets qui ne peuvent pas être gérés par ESP sont punis sur RP. S'il y a trop de paquets de ponctuation, le TailDrop des statistiques de suppression QFP augmente.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            26257792           17552

Vérifiez le compteur de sortie de la file d'attente Buffering, Queuing et Scheduling (BQS) afin de spécifier l'interface abandonnée. La ” interne 0/0/rp:0 “ montre l’interface à relier entre ESP et RP.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 26257792            ,          (packets): 17552

total enqs (bytes): 4433777480          ,          (packets): 2963755

queue_depth (bytes): 0

Queue specifics:

...

Dans ce cas, la perte de file d'attente d'entrée est comptée sur l'interface d'entrée.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:15:10, output 00:00:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:14:28

Input queue: 0/375/2438309/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 70886000 bits/sec, 5915 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2981307 packets input, 4460035272 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

15 packets output, 5705 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

La raison de ce point peut être affichée par cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      2981307       2963755

...

Vous pouvez également vérifier la commande show ip traffic.

Router#show ip traffic

IP statistics:

Rcvd:  2981307 total, 15 local destination

0 format errors, 0 checksum errors, 0 bad hop count

0 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad options, 2981307 with options

Opts:  2981307 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route

0 timestamp, 0 extended security, 0 record route

0 stream ID, 2981307 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump

0 other, 0 ignored

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble

0 fragmented, 0 fragments, 0 couldn't fragment

Bcast: 0 received, 0 sent

Mcast: 0 received, 0 sent

Sent:  23 generated, 525450 forwarded

Drop:  0 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency

0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop, 0 unsupported-addr

0 options denied, 0 source IP address zero

...

Limite des points par Punt Global Policer

Dans le cas où trop de paquets punt sont destinés au routeur lui-même, le Taildrop compte avec PuntGlobalPolicerDrops par le compteur de dépôt QFP. Le régulateur global Punt protège le RP d'une surcharge. Ces pertes sont visibles non par le paquet de transit mais par le paquet FOR_US.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

PuntGlobalPolicerDrops                155856             102

TailDrop                          4141792688         2768579

...

La raison de ce point peut être connue par cette commande :

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

03          L2 control/legacy                 0             0

04          PPP_CONTROL                       0             0

05          CLNS_CONTROL                      0             0

06          HDLC_KEEPALIVE                    0             0

07          ARP                               3             3

08          REVERSE_ARP                       0             0

09          LMI_CONTROL                       0             0

10          incomplete adjacency punt         0             0

11          FOR_US                            5197865       2428755

Pertes de paquets sur RP

Erreurs de paquets sur LSMPI

Sur les routeurs de la gamme Cisco ASR 1000, le paquet est pointé d'ESP vers RP via l'interface LSMPI (Shared Memory Punt Interface) de Linux. LSMPI est l'interface virtuelle pour le transfert de paquets entre le noyau IOSd et Linux sur RP via la mémoire partagée Linux. Les paquets envoyés de l'ESP au RP sont reçus par le noyau Linux du RP. Le noyau Linux envoie ces paquets au processus IOSD via LSMPI. Si les compteurs d'erreur s'affichent sur LSMPI, il s'agit d'un défaut logiciel. Ouvrez un dossier TAC.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/1500/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15643 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 3 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

295 packets output, 120491 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Informations connexes

- Dépannage des arrêts des routeurs de services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000

- Routeurs à services d'agrégation de la gamme Cisco ASR 1000 - Assistance produit

- Assistance produit routeurs

- Support et documentation techniques - Cisco Systems