Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Assemblage de câble X.21

Brochage des câbles ETTD X.21 (DB-60 à DB-15)

Brochage des câbles DCE X.21 (DB-60 à DB-15)

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit l'assemblage et le brochage des câbles X.21 (équipement terminal de traitement de données - ETTD et communications de données - ETCD).

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Assemblage de câble X.21

Brochage des câbles ETTD X.21 (DB-60 à DB-15)

Les flèches de ce tableau indiquent la direction du signal :

- —> indique ETTD à ETCD

- < : indique l'ETCD à ETTD

- — signifie direction non applicable

60 broches*1*

Signal

Description

Direction

15 broches

Signal

J1-48 J1-47

MODE GND_2

Groupe de déviation

—

—

—

J1-51 J1-52

DCE_MODE GND

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 3

—>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Paire torsadée no 2

—>

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 6

<— <—

J2-4 J2-11

Réception+ Réception—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indication+ Indication—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE—

Paire torsadée no 5

<— <—

J2-6 J2-13

Timing+ Timing :

Blindage J1-15

Control_GND —

Paire torsadée no 4

—

Blindage J2-8

GND de contrôle —

*1* Aucune broche non référencée n'est connectée.

Brochage des câbles DCE X.21 (DB-60 à DB-15)

60 broches*1*

Signal

Description

Direction

15 broches

Signal

J1-48 J1-47

MODE GND_2

Groupe de déviation

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Unique

—

—

—

J1-46

Shield_GND —

Unique

—

J2-1

Blindage GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD—

Paire torsadée no 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS—

Paire torsadée no 1

<— <—

J2-3 J2-10

Control+ Control—

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD—

Paire torsadée no 3

—>

J2-4 J2-11

Réception+ Réception—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS—

Paire torsadée no 2

—>

J2-5 J2-12

Indication+ Indication—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Paire torsadée no 4

—>

J2-6 J2-13

Timing+ Timing :

Blindage J1-15

Control_GND —

Paire torsadée no 5

—

Blindage J2-8

GND de contrôle —

*1* Aucune broche non référencée n'est connectée.

Informations connexes

- Connexion des modules de réseau série

- Support et documentation techniques - Cisco Systems