Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Configurer

Diagramme du réseau

Configuration Steps

Étapes de migration

Vérifier

Dépannage

Foire aux questions

Q. Est-il possible d'ajouter de nouveaux membres de la carte M à la liaison d'homologue vPC, mais de laisser un membre F1 actuel dans le bundle, puis de le supprimer après l'ajout du nouveau membre ?

Introduction

Ce document définit les étapes nécessaires à la migration d'une liaison homologue vPC (Virtual PortChannel) du module F1 Nexus 7000 vers le module M1. Ce scénario peut se produire lorsque le module F1 doit être mis à niveau pour des raisons d'évolutivité ou autres.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- CLI du système d'exploitation Nexus

- Règles vPC

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Nexus 7000 version 6.1.x et ultérieures

- Carte de ligne série M1/F1

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurer

Diagramme du réseau

Pour ce test, une ligne bleue mappe le chemin de données de deux hôtes qui communiquent entre eux.

Configuration Steps

Les modules 3 et 4 sont des cartes de ligne N7K-F132XP-15. Il s'agit de la configuration actuelle du point de vue du vPC.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

Étapes de migration

1. Arrêtez le canal 1 du port de liaison homologue vPC.
Int po1

Shut
Cette action suspend les liaisons vPC sur le côté secondaire. La liaison vPC sera du côté principal.

2. Arrêtez les ports e3/1 et e4/1 et supprimez la configuration du groupe de canaux des deux modules Nexus.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. Utilisez le port M1 et groupez-le dans le canal de port vPC. Utilisez le port du module 7, qui est une carte de ligne N7K-M108X2-12L. Configurez e7/7 de sorte qu'il ait la même configuration que e3/1 ou e4/1 des deux côtés. Dans cet exemple, un seul port est utilisé. Dans une situation réelle, il y aura plus d'un port. Toutefois, les mêmes étapes s'appliquent.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. Activez le port channel 1 des deux côtés.

Int po1

No shut
Les liens vPC du côté secondaire s'affichent. Votre liaison homologue se trouve désormais sur la carte de ligne M1.

Dans ce test, il y aura une petite interruption dans le trafic qui utilise le chemin secondaire lorsqu'il bascule sur le chemin principal. Une fenêtre de modification est toujours recommandée pour ces types de modifications afin de prendre en compte les éventuelles surprises.

Vérifier

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Foire aux questions

Q. Est-il possible d'ajouter de nouveaux membres de la carte M à la liaison d'homologue vPC, mais de laisser un membre F1 actuel dans le bundle, puis de le supprimer après l'ajout du nouveau membre ?

R. Une liaison homologue ne peut pas être formée avec des ports de différents types de carte tels que M1 et F1.