Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Analyse SDH

Liaison SDH

Trames STM1

SOH STM1

Concaténation VC4

Hiérarchie SDH

Interactions de maintenance SDH

Alarmes et critères de détection

STM1 SOH, HO-POH et LO-POH octets

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un aperçu de hiérarchie numérique synchrone (SDH) représenté dans les images.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune condition préalable spécifique n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Analyse SDH

Ces sections présentent SDH sous forme graphique.

Liaison SDH

Ce diagramme montre à quoi ressemble une liaison SDH.

Trames STM1

Ce schéma montre la structure de trame STM1 (Synchronous Transport Module level 1).

SOH STM1

Ce schéma montre à quoi ressemble le SOH (Section Overhead) STM1.

Concaténation VC4

Ce diagramme examine la concaténation VC4.

Hiérarchie SDH

Ce diagramme affiche la hiérarchie SDH.

Interactions de maintenance SDH

Ce diagramme montre l'aspect des interactions de maintenance SDH.

Alarmes et critères de détection

Ce tableau examine la signification des alarmes et leurs critères de détection.

STM1 SOH, HO-POH et LO-POH octets

Ces diagrammes fournissent une description de tous les octets de la SOH STM1, de la surcharge HO (High Order Path Overhead) et de la surcharge LO-POH (Low Order Path Overhead).

Informations connexes

- Pages de support des produits optiques

- Support et documentation techniques - Cisco Systems