Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Conventions

Octet J1

Configuration de l'octet J1

Options supplémentaires

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer l'octet J1 à partir de SDH, High Order Path Overhead (HO-POH) sur les cartes de ligne Packet over SONET/SDH (POS). Ce document explique également comment supprimer les alarmes HP-TIM (HO Path Trace Identifier Mismatch).

Conditions préalables

Exigences

There are no specific requirements for this document.

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Octet J1

La norme Bellcore GR-253 définit les réseaux optiques synchrones (SONET). SONET utilise une architecture en couches composée de Path Overhead (POH), Line Overhead (LOH) et Section Overhead (SOH). La colonne POH contient l'octet J1, également appelé PTB (Path Trace Buffer).

La norme G.707 de l'UIT-T définit la hiérarchie numérique synchrone (SDH), qui est plus largement déployée en Europe. G.707 définit l'octet J1 comme étant le premier octet du conteneur virtuel. Le pointeur AU-n (n = 3, 4) ou TU-3 associé indique l'emplacement de cet octet. Voici comment la norme définit l'utilisation de cet octet :

"Cet octet est utilisé pour transmettre de façon répétitive un identificateur de point d'accès de chemin afin qu'un terminal de réception de chemin puisse vérifier sa connexion continue à l'émetteur prévu. Une trame de 16 octets est définie pour la transmission d'un identificateur de point d'accès. Cette trame de 16 octets est identique à la trame de 16 octets définie en 9.2.2.2 pour la description de l’octet J0. Aux frontières internationales, ou aux frontières entre les réseaux de différents opérateurs, le format défini dans la clause 3/G.831 doit être utilisé, sauf accord contraire entre les opérateurs assurant le transport. Au sein d'un réseau national ou dans le domaine d'un opérateur unique, cet identificateur de point d'accès au chemin peut utiliser une trame de 64 octets."

La Figure 1 illustre la position de l'octet J1 dans la structure SDH :

Figure 1 : position de l'octet J1 dans la structure SDH

Configuration de l'octet J1

Vous pouvez configurer ces valeurs pour l'octet J1 :

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 ?

expected  Expected Message

length    Message length

transmit  Transmit Message

where:

- Attendu = chaîne attendue de la ligne. Toute non-correspondance génère une alarme HP-TIM.

- Longueur = longueur de la chaîne. Il peut s’agir de 16 octets (SDH) ou de 64 octets (SONET).

- Transmit = valeur de chaîne transmise dans la ligne.

Voici un exemple avec deux cartes POS directement connectées à l'aide d'une fibre noire. Cet exemple utilise la configuration SDH :

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected expect123456789

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 transmit transmit1234567

Dans cet exemple, la chaîne entrante attendue de la ligne est attend123456789, et vous transmettez la chaîne transmit1234567.

Émettez cette commande afin de voir ce qui vient de la ligne :

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

Voici la sortie :

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has defects HP-TIM

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Vous pouvez également exécuter cette commande pour capturer la dernière ligne :

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0 | i Captured Trace

Comme vous pouvez le voir, l'alarme HP-TIM est présente dans le résultat, parce que la chaîne attendue ne correspond pas à la chaîne reçue de la station distante. Afin d'effacer l'alarme, émettez ces commandes :

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 length 16

OSIRS20(config-controller)#overhead j1 expected transmit1234567

Voici le résultat de ces commandes :

OSIRS20#show controller sonet 9/1/0

SONET 9/1/0 is up.

Channelized OC-3/STM-1 SMI PA

H/W Version : 24.257.2.3, ROM Version : 1.2

FREEDM version : 2, F/W Version : 1.18.1

Applique type is Channelized Sonet/SDH

Clock Source is Line, AUG mapping is AU4.

Medium info:

Type: SDH, Line Coding: NRZ, Line Type: Short SM

Regenerator Section Status:

No alarms detected.

Multiplex Section Status:

No alarms detected.

No BER failure/degrade detected

BER_SF threshold power : 3

BER_SD threshold power : 6

Higher Order Path Status:

Path# 1 has no defects

Captured Trace for Path# 1 is (CRC - 4) transmit1234567

Options supplémentaires

Une autre option pour effacer cette alarme est de désactiver l'octet J1. Lorsque vous le faites, la carte ne lit plus les informations de l'octet J1. Par conséquent, l'alarme HP-TIM ne se produit jamais.

OSIRS20#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

OSIRS20(config)#controller sonet 9/1/0

OSIRS20(config-controller)#no over j1

OSIRS20(config-controller)#end

Informations connexes

- Technical Support & Documentation - Cisco Systems