Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Une adresse MAC

Adresses MAC du programme pour les interfaces SRP

Cartes SRP OC48 et OC192 à un port

Gestion de l'envoi de données

Conclusion

Informations connexes

Introduction

Le protocole SRP (Spatial Reuse Protocol) est un protocole de couche MAC développé par Cisco et utilisé dans les configurations en anneau. Un anneau SRP est constitué de deux fibres antirotatives, appelées anneau extérieur et anneau intérieur. Les deux sont utilisés simultanément pour transporter des données et des paquets de contrôle. Les paquets de contrôle, tels que les paquets keep-alive, la commutation de protection et la propagation du contrôle de bande passante, se propagent dans la direction opposée des paquets de données correspondants pour s'assurer que les données empruntent le chemin le plus court vers leur destination. Un anneau à fibre optique double offre un haut niveau de survie des paquets. En cas de défaillance d'un noeud ou de coupure de fibre, les données sont transmises sur l'autre anneau. Les paquets de topologie transmettent sur l’anneau externe, sauf lorsqu’un noeud de l’anneau est en état de recouvrement.

Ce document explique les relations d'interface SRP, qui sont la raison la plus fréquente d'une mauvaise interprétation des adresses MAC.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Une adresse MAC

Une interface SRP sur une carte de ligne SRP (LC) a deux adresses MAC, mais une seule adresse MAC. Ces deux adresses MAC forment en fait une interface SRP composée d’un côté A et d’un côté B.

Voir cet exemple de résultat show interface :

- Côté : Sonnerie extérieure, Tx interne

- B. Sonnerie extérieure Tx, sonnerie intérieure Rx

Exemple :

Node2#show interface srp 4/0

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.4142.8799 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

356572 packets input, 7674965 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

112289 input errors, 54938 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 57351 abort

1943503 packets output, 67532068 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Adresses MAC du programme pour les interfaces SRP

Dans la sortie show interface, l'adresse MAC est 000.4142.8799. Il est identique à l'adresse MAC intégrée (BIA) pour cette interface SRP. Vous pouvez également le programmer pour avoir une valeur personnalisée comme l'adresse MAC, qui est répertoriée dans la sortie show srp topology.

Exemple :

Node2#configure terminal

Node2(config)#interface srp 4/0

Node2(config-if)#mac-address 0.0.2

Node2#show interface srp 4/0h

SRP4/0 is up, line protocol is up

Hardware is SRP over SONET, address is 0000.0000.0002 (bia 0000.4142.8799)

Internet address is 9.64.1.35/24

MTU 4470 bytes, BW 622000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation SRP,

Side A: loopback not set

Side B: loopback not set

3 nodes on the ring   MAC passthrough not set

Side A: not wrapped   IPS local: SF  IPS remote: IDLE

Side B:     wrapped   IPS local: IDLE  IPS remote: IDLE

Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Vous pouvez programmer l'adresse MAC de l'interface SRP pour qu'elle soit celle répertoriée dans la sortie show srp topology.

Node2#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 0 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:04

Last topology change was 00:00:09 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0000.0000.0002 9.64.1.35         Yes     -   Node2

1             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

2             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

Cartes SRP OC48 et OC192 à un port

Toute interface SRP d'un LC SRP a deux adresses MAC mais une seule adresse MAC. Pour l'OC48 à un port et la carte SRP OC192, il en va de même. La seule différence est que les côtés A et B de l'interface sont installés dans les deux logements voisins. Deux logements sont équipés pour une seule interface SRP. Côté A est toujours le logement avec le nombre le plus faible et Côté B est le logement avec le nombre le plus élevé.

Gestion de l'envoi de données

Les données empruntent toujours le chemin le plus court vers leur destination. Le noeud qui source le trafic est conscient du chemin le plus court vers la destination en raison des informations de topologie SRP. Le noeud source envoie le trafic sur le côté le plus court, car la destination a une adresse MAC unique pour les côtés A et B de l’interface.

Le schéma et les résultats de la commande show topology et show arp montrent un exemple d'anneau SRP.

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:07:27 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         No      -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         No      -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               4   0000.4142.8799  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.36               4   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           145   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           145   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Si une fibre est coupée entre Node1 et Node2 dans l'anneau, comme le montre cet exemple, la sortie show topology et show arp ressemble à ceci :

Node1#show srp topology

Topology Map for Interface SRP4/0

Topology pkt. sent every 5 sec. (next pkt. after 2 sec.)

Last received topology pkt. 00:00:02

Last topology change was 00:02:02 ago.

Nodes on the ring: 3

Hops (outer ring)      MAC       IP Address      Wrapped SRR   Name

0             0010.f60d.7a00 9.64.1.34         Yes     -   Node1

1             0000.4142.8799 9.64.1.35         Yes     -   Node2

2             0007.0dec.a300 9.64.1.36         No      -   Node3

Node1#show arp

Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface

Internet  9.64.1.34               -   0010.f60d.7a00  SRP-B  SRP4/0

Internet  9.64.1.35               9   0000.4142.8799  SRP-A  SRP4/0

Internet  9.64.1.36              10   0007.0dec.a300  SRP-A  SRP4/0

Internet  10.48.70.19           151   0060.4741.0432  ARPA   Ethernet0

Internet  10.48.70.12           151   0000.0c4a.dcb8  ARPA   Ethernet0

Cet exemple montre que le noeud source choisit la route la plus courte vers la destination et qu'il envoie le côté A ou le côté B de l'interface conformément aux informations show srp topology.

Conclusion

Pour chaque interface SRP, il y a deux paires Tx et Rx. Une paire forme le côté A et l'autre le côté B de l'interface. Cette interface possède une adresse MAC unique, même si elle comporte deux adresses MAC qui couvrent chaque paire Tx et Rx.

Informations connexes

- Technologie Spatial Reuse Protocol

- Notes d'installation et de configuration de la carte de ligne DPT (Dynamic Packet Transport)/SRP (Spatial Reuse Protocol)

- Pages de soutien de la technologie optique

- Support et documentation techniques - Cisco Systems