Contenu

Introduction

Informations générales

Problème

Solution

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour effectuer une commutation de la carte STM/OC3 sur le routeur Cisco ASR5000.

Informations générales

Les cartes STM1/OC3 de l'ASR5000 fournissent des ports STM-1 et doivent donc être gérées avec une attention particulière.

Les STM-1 (niveau 1) est la hiérarchie numérique synchrone (SDH) Norme de transmission de réseau à fibre optique de l’UIT-T. Son débit est de 155,52 Mbit/s.

Le protocole SDH est différent d’Ethernet et présente certaines caractéristiques qui doivent être prises en compte.

Problème

La configuration comporte une paire de cartes STM1/OC3 configurées avec la redondance du mode APS (Automatic Protection Switching) - carte 21 et carte 37. La carte 37 est active et la carte 21 est en veille. Les ports 21/1 et 21/2 sont arrêtés et le protocole APS fonctionne. Les ports 37/1 et 37/2 sont actifs et protégés par APS.

card 21

redundancy aps-mode

aps 1+1 uni-directional non-revertive

framing sdh e1

initial-e1-framing crc4

service-type frame-relay

#exit

******** show card table all *******

Slot        Card Type                               Oper State   SPOF Attach

----------- -------------------------------------- ------------- ---- ------

21: LC      4 PORT STM1/OC3 Channelized Card       Standby          -    5

37: LC      4 PORT STM1/OC3 Channelized Card       Active          No    5

[local]gre2mme01# show aps info 37/1

Port :37/1

Role : Protected

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Active

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

Redundant Port : 21/1

Lockout : No

[local]gre2mme01# show aps info 21/1

Port :21/1

Role : Working

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Standby

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

Redundant Port : 37/1

Lockout : No

[local]mme01# show port table

Thursday March 08 11:20:20 CET 2018

Port  Role Type                      Admin   Oper Link State   Pair Redundant

----- ---- ------------------------ -------- ---- ---- ------- ----- ---------

21/1  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Down Standby 37/1 APS Workn

21/2  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Down Standby 37/2 APS Workn

37/1  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Up   Active 21/1 APS Protd

37/2  Srvc STM1/OC3 Channelized     Enabled     - Up   Active 21/2 APS Protd

Les tentatives de basculement entre les cartes 21 et 37 échouent avec une erreur « mode de redondance incorrect ».

[local]gre2mme01# card switch from 37 to 21

Friday March 09 00:28:10 CET 2018

Failure: wrong redundancy mode

Solution

La commutation avec commutateur de carte de X à Y n'est pas prise en charge pour les cartes STM1/OC3 avec redondance du mode APS.

Les commandes spécifiques à APS doivent être utilisées à la place.

aps { clear slot#/port# | exercise slot#/port# | lockout slot#/port# | switch { force | manual } slot#/port# }

switch { force | manual } slot#/port#

Switch to either the working port or the protection port:

force: Forces a switch of ports, even if there is an active alarm state.

manual: Implements a switch of ports if there are no active alarms.

slot#/port# is the CLC2/OLC2 slot number (valid range is 17 - 48) and appropriate port number (CLC2 valid range is 1 - 4; OLC2 valid value is 1)

Dans ce cas, le problème a été résolu avec :

aps switch manual 37/1

aps switch manual 37/2

Note: Si la commutation manuelle échoue, elle peut être due à des erreurs sur le port. Vérifiez l'état du port avec "show aps port-status <card/slot>« . Le basculement peut être toujours forcé avec l'option "force« .

[local]gre2mme01# show aps port-status 21/1

Friday March 09 13:19:49 CET 2018

Port                      : 21/1

Role                      : Working

Lockout                   : No

APS  Signal Failure       : No

APS  Signal Degrade       : No

Switch Over               : No

Far End Failiure          : No

Remote Not Compatible     : No

Current Command           : No Request

Switch Status             : No request

[local]gre2mme01#

[local]gre2mme01# show aps port-status 37/1

Friday March 09 13:20:07 CET 2018

Port                      : 37/1

Role                      : Protected

Lockout                   : No

APS  Signal Failure       : No

APS  Signal Degrade       : No

Switch Over               : No

Far End Failiure          : No

Remote Not Compatible     : No

Current Command           : No Request

Switch Status             : No request

Invalid K1 K2             : No

Rx K1                     : Reqest : 0x 0  (--              Channel - 0)

Rx K2                     : Status : 0x 0  (--              Channel - 0)

Tx K1                     : Reqest : 0x 0  (No Request      Channel - 0)

Tx K2                     : Status : 0x 4  (UNI,1+1         Channel - 0)