Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Bande passante de référence sur les interfaces DSL

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit le concept de bande passante de référence sur les interfaces DSL (Digital Subscriber Line). La différence de valeurs vue sous le contrôleur DSL et l'interface est également discutée.

Contribution de Richika Jain, ingénieure TAC de Cisco.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur les routeurs Cisco qui prennent en charge les connexions DSL telles que ligne d'abonné numérique à débit très élevé (VDSL), ligne d'abonné numérique à haut débit symétrique (SHDSL), ligne d'abonné numérique asymétrique (ADSL) côté accès.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Bande passante de référence sur les interfaces DSL

Dans DSL, contrairement aux autres supports, il existe une différence dans la bande passante en amont et en aval.

Par exemple, pour E1, il y a 2,048 mo en amont et 2,048 mo en aval et lorsque le routeur calcule txload et recharge, il prend comme une fraction de 2,048 mo en amont et en aval et le normalise sur une échelle de 255 et l'affiche. Donc, si le taux d'entrée sous l'interface est 2048000, vous verrez un chargement de 255/255.

Maintenant, en matière de DSL, le routeur a besoin d’une valeur de bande passante de référence pour le même calcul. Mais ici il y a deux bandes passantes, en amont et en aval. La bande passante affichée sous l’interface est la bande passante en amont.

Ethernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is VDSL_ETHERNET, address is 3033.199e.1948

MTU 1500 bytes, BW 9998 Kbit/sec, DLY 1000 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set

Keepalive set (10 sec)

ARP type: ARPA, ARP Timeout 05:00:00

Last input 3w6d, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 06:15:00

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/1024 (size/max)

5 minute input rate 2850000 bits/sec, 420 packets/sec

5 minute output rate 5749000 bits/sec, 1747 packets/sec

3887957 packets input, 3183892807 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 input packets with dribble condition detected

1573 packets output, 100231 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

La raison pour laquelle la bande passante en amont est choisie comme bande passante de référence ici est que la plupart du temps les politiques QoS sont utilisées dans la direction de sortie et qu'elle a besoin d'une bande passante de référence précise.

Dans cette sortie pour le contrôleur VDSL, il existe deux types de valeurs de vitesse : Débit et vitesse atteignables, en amont et en aval. Vitesse est la valeur sur laquelle la ligne est formée avec le FAI et Taux atteignable est la vitesse maximale du circuit VDSL.

n3-ne-r-hi-435773-01#sh controller vdsl 0/1/0 | i Speed|Attainable

Attainable Rate:        40440 kbits/s            3280 kbits/s

Speed (kbps):             0            25087             0              3192

Sortie complète pour le contrôleur VDSL :

Router#show controller vdsl 0/1/0

Controller VDSL 0/1/0 is UP

Daemon Status:         Up

XTU-R (DS)        XTU-C (US)

Chip Vendor ID:        'BDCM'             'BDCM'

Chip Vendor Specific:   0x0000             0xA1AA

Chip Vendor Country:    0xB500             0xB500

Modem Vendor ID:        'CSCO'             '    '

Modem Vendor Specific:  0x4602             0x0000

Modem Vendor Country:   0xB500             0x0000

Serial Number Near:     FOC15163V2Q 2911/K9 15.5(1)T

Serial Number Far:

Modem Version Near:     15.5(1)T

Modem Version Far:      0xa1aa

Modem Status:         TC Sync (Showtime!)

DSL Config Mode:     AUTO

Trained Mode:        G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode:             PTM

Selftest Result:     0x00

DELT configuration:  disabled

DELT state:          not running

Full inits:          1

Failed full inits:   0

Short inits:         0

Failed short inits:  0

Firmware    Source        File Name

--------    ------        ----------

VDSL        embedded       VDSL_LINUX_DEV_01212008

Modem FW  Version:    130205_1433-4.02L.03.B2pvC035j.d23j

Modem PHY Version:    B2pvC035j.d23j

Trellis:         ON              ON

SRA:              disabled         disabled

SRA count:          0             0

Bit swap:          enabled         enabled

Bit swap count:     0             0

Line Attenuation:        0.0 dB          0.0 dB

Signal Attenuation:      0.0 dB          0.0 dB

Noise Margin:           11.1 dB          6.0 dB

Attainable Rate:       40440 kbits/s    3280 kbits/s

Actual Power:           14.5 dBm          4.9 dBm

Per Band Status:        D1      D2      D3      U0     U1     U2     U3

Line Attenuation(dB):   20.0    48.3    73.7    9.4    37.9   56.2   N/A

Signal Attenuation(dB): 20.0    48.3    N/A    10.2    36.2   53.3   N/A

Noise Margin(dB):       10.9    11.3    N/A     5.9    6.0    6.0    N/A

Total FECC:        97252         0

Total ES:          7             0

Total SES:         0             0

Total LOSS:        0             0

Total UAS:        24             24

Total LPRS:        0             0

Total LOFS:        0             0

Total LOLS:        0             0

!--- DSL trained speed can be found below

DSChannel1   DSChannel0    US Channel1   US Channel0

Speed (kbps):              0           25087             0            3192

SRA Previous Speed:        0               0             0               0

Previous Speed:            0               0             0               0

Reed-Solomon EC:           0           97252             0               0

CRC Errors:                0              15             0               0

Header Errors:             0              62             0               0

Interleave (ms):        0.00            8.00          0.00            8.00

Actual INP:             0.00            3.01          0.00            2.00

Training Log :    Stopped

Training Log Filename :    flash:vdsllog.bin

nMaintenant, pour le calcul txload et rxload, il utilise la même bande passante de référence, c'est-à-dire la bande passante en amont. Ainsi, lorsque le débit de trafic d'entrée par exemple est 998000, vous voyez le chargement de 255/255, et lorsque le débit d'entrée est supérieur à ce (20 mo, 30 mo), il affiche rxload 255/255. Par conséquent, la valeur de chargement affichée ne sera pas toujours exacte avec la bande passante de référence par défaut. Cependant, cela n'aura aucun impact sur la bande passante réelle que vous recevez/la vitesse ou le débit.

Si vous voulez le modifier à des fins de QoS, vous pouvez le modifier à l'aide de la commande bandwidth sous l'interface. Cependant, quelle que soit la valeur de la commande bandwidth, l'interface ne modifie pas sa vitesse de transmission.

Informations connexes

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco - Options d'implémentation de PPPoA

- Guide de configuration et de dépannage du routeur DSL Cisco

- Support et documentation techniques - Cisco Systems