Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Configuration initiale

Configuration

Captures de données à commutation de processus

Captures du trafic généré localement

Captures du trafic pointé CEF

Vérification

Dépannage

Introduction

Ce document décrit l'utilisation de la fonctionnalité Ethernet Packet Capture (EPC) afin de capturer les paquets qui sont commutés par processus, générés localement ou pontés par Cisco Express Forwarding (CEF). La capture SPAN (Inband Switch Port Analyzer) du processeur n'est pas prise en charge sur Supervisor Engine 2T (Sup2T).

Note: La fonctionnalité EPC sur Sup2T ne peut pas capturer le trafic commuté par le matériel. Afin de capturer des paquets commutés matériels, la fonctionnalité Mini Protocol Analyzer doit être utilisée. Reportez-vous à la section Mini Protocol Analyzer du Guide de configuration du logiciel Catalyst 6500 Version 12.2SX pour plus d'informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco recommande que vous connaissiez la fonctionnalité EPC et l'utilisation élevée du CPU en raison des interruptions sur les commutateurs de la gamme Catalyst 6500.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le commutateur de la gamme Cisco Catalyst 6500 exécuté sur un Sup2T.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configuration initiale

Voici la configuration initiale.

6500#monitor capture buffer CAP_BUFFER

! Create a capture buffer

6500#monitor capture point ip cef CEF_PUNT punt

! Create capture point for cef punted traffic

6500#monitor capture point ip process-switched PROCESS_SW both

! Create capture point for process switched traffic

6500#monitor capture point ip process-switched LOCAL_TRAFFIC from-us

! Create capture point for locally generated traffic

6500#monitor capture point associate PROCESS_SW CAP_BUFFER

6500#monitor capture point associate LOCAL_TRAFFIC CAP_BUFFER

6500#monitor capture point associate CEF_PUNT CAP_BUFFER

! Associate capture points to capture buffer

6500#monitor cap buffer CAP_BUFFER  size 128

! Set packet dump buffer size (in Kbytes)

6500#monitor cap buffer CAP_BUFFER  max-size 512

! Set element size in bytes : 1024 bytes or less (default is 68 bytes)

Configuration

Voici la configuration :

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER parameters

Capture buffer CAP_BUFFER (linear buffer)

Buffer Size : 131072 bytes, Max Element Size : 512 bytes, Packets : 0

Allow-nth-pak : 0, Duration : 0 (seconds), Max packets : 0, pps : 0

Associated Capture Points:

Name : PROCESS_SW, Status : Inactive

Name : LOCAL_TRAFFIC, Status : Inactive

Name : CEF_PUNT, Status : Inactive

Configuration:

monitor capture buffer CAP_BUFFER size 128 max-size 512

monitor capture point associate PROCESS_SW CAP_BUFFER

monitor capture point associate LOCAL_TRAFFIC CAP_BUFFER

monitor capture point associate CEF_PUNT CAP_BUFFER

Captures de données à commutation de processus

Utilisez cette procédure afin de capturer les données à commutation de processus :

1. Démarrez le point de capture PROCESS_SW.

6500#monitor capture point start PROCESS_SW

*Jun  1 06:26:51.237: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point PROCESS_SW enabled.

2. Vérifiez la vitesse à laquelle le nombre de paquets augmente.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER parameters

Capture buffer CAP_BUFFER (linear buffer)

Buffer Size : 131072 bytes, Max Element Size : 512 bytes, Packets : 20

Allow-nth-pak : 0, Duration : 0 (seconds), Max packets : 0, pps : 0

Associated Capture Points:

Name : PROCESS_SW, Status : Active

Name : LOCAL_TRAFFIC, Status : Inactive

Name : CEF_PUNT, Status : Inactive

Configuration:

monitor capture buffer CAP_BUFFER size 128 max-size 512

monitor capture point associate PROCESS_SW CAP_BUFFER

monitor capture point associate LOCAL_TRAFFIC CAP_BUFFER

monitor capture point associate CEF_PUNT CAP_BUFFER

3. Inspectez les paquets capturés afin de vérifier qu'ils sont des paquets légitimes pour la commutation de processus.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER dump

06:26:52.121 UTC Jun 1 2000 : IPv4 Process    : Gi1/3 None

0F6FE920:          01005E00 00020000 0C07AC02      ..^.......,.

0F6FE930: 080045C0 00300000 00000111 CCF70A02  ..E@.0......Lw..

0F6FE940: 0202E000 000207C1 07C1001C 95F60000  ..`....A.A...v..

0F6FE950: 10030A64 02006369 73636F00 00000A02  ...d..cisco.....

0F6FE960: 020100                               ...

06:26:52.769 UTC Jun 1 2000 : IPv4 Process    : Gi1/3 None

0F6FE920:          01005E00 000A0019 AAC0B84B      ..^.....*@8K

0F6FE930: 080045C0 00420000 00000158 83E8AC10  ..E@.B.....X.h,.

0F6FE940: A8A1E000 000A0205 EDEB0000 00000000  (!`.....mk......

0F6FE950: 00000000 00000000 00CA0001 000C0100  .........J......

0F6FE960: 01000000 000F0004 00080C02 01020006  ................

0F6FE970: 0006000D 00                          .....

<snip>

4. Arrêtez le point de capture et effacez la mémoire tampon lorsque vous avez terminé la capture.

6500#monitor capture point stop PROCESS_SW

*Jun  1 06:28:37.017: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point PROCESS_SW disabled.

6500#monitor capture buffer CAP_BUFFER clear

Captures du trafic généré localement

Utilisez cette procédure afin de capturer le trafic généré localement :

1. Démarrez le point de capture LOCAL_TRAFFIC.

6500#monitor capture point start LOCAL_TRAFFIC

*Jun  1 06:29:17.597: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point LOCAL_TRAFFIC enabled.

2. Vérifiez la vitesse à laquelle le nombre de paquets augmente.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER parameters

Capture buffer CAP_BUFFER (linear buffer)

Buffer Size : 131072 bytes, Max Element Size : 512 bytes, Packets : 5

Allow-nth-pak : 0, Duration : 0 (seconds), Max packets : 0, pps : 0

Associated Capture Points:

Name : PROCESS_SW, Status : Inactive

Name : LOCAL_TRAFFIC, Status : Active

Name : CEF_PUNT, Status : Inactive

Configuration:

monitor capture buffer CAP_BUFFER size 128 max-size 512

monitor capture point associate PROCESS_SW CAP_BUFFER

monitor capture point associate LOCAL_TRAFFIC CAP_BUFFER

monitor capture point associate CEF_PUNT CAP_BUFFER

3. Inspectez les paquets capturés.

Le trafic trouvé ici est généré localement par le commutateur. Les protocoles de contrôle, le protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) et les données du commutateur sont quelques exemples de trafic.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER dump

06:31:40.001 UTC Jun 1 2000 : IPv4 Process    : None Gi1/3

5616A9A0: 00020000 03F42800 03800000 76000000  .....t(.....v...

5616A9B0: 00000000 00000000 00000000 00000000  ................

5616A9C0: 001D4571 AC412894 0FFDE940 08004500  ..Eq,A(..}i@..E.

5616A9D0: 0064000A 0000FF01 29A8AC10 9215AC10  .d......)(,...,.

5616A9E0: A7B00800 2F230002 00000000 00000239  '0../#.........9

5616A9F0: 4CECABCD ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD  Ll+M+M+M+M+M+M+M

5616AA00: ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD  +M+M+M+M+M+M+M+M

5616AA10: ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD  +M+M+M+M+M+M+M+M

5616AA20: ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD ABCDABCD  +M+M+M+M+M+M+M+M

5616AA30: ABCD00                               +M.

<snip>

4. Arrêtez le point de capture et effacez la mémoire tampon une fois la capture terminée.

6500#monitor capture point stop LOCAL_TRAFFIC

*Jun  1 06:33:08.353: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point LOCAL_TRAFFIC disabled.

6500#monitor capture buffer CAP_BUFFER clear

Captures du trafic pointé CEF

Utilisez cette procédure afin de capturer le trafic à poinçonnage CEF :

1. Démarrez le point de capture CEF_PUNT.

6500#monitor capture point start CEF_PUNT

*Jun  1 06:33:42.657: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point CEF_PUNT enabled.

2. Vérifiez la vitesse à laquelle le nombre de paquets augmente.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER parameters

Capture buffer CAP_BUFFER (linear buffer)

Buffer Size : 131072 bytes, Max Element Size : 512 bytes, Packets : 8

Allow-nth-pak : 0, Duration : 0 (seconds), Max packets : 0, pps : 0

Associated Capture Points:

Name : PROCESS_SW, Status : Inactive

Name : LOCAL_TRAFFIC, Status : Inactive

Name : CEF_PUNT, Status : Active

Configuration:

monitor capture buffer CAP_BUFFER size 128 max-size 512

monitor capture point associate PROCESS_SW CAP_BUFFER

monitor capture point associate LOCAL_TRAFFIC CAP_BUFFER

monitor capture point associate CEF_PUNT CAP_BUFFER

3. Inspectez les paquets capturés.

Les paquets trouvés ici seraient punis sur le CPU en raison de la contiguïté de punt programmée pour le flux. Vérifiez la contiguïté CEF et recherchez la cause première.

6504-E#show monitor capture buffer CAP_BUFFER dump

06:47:21.417 UTC Jun 1 2000 : IPv4 CEF Punt   : Gi1/1 None

5616B090: 01005E00 000A0019 AAC0B846 080045C0  ..^.....*@8F..E@

5616B0A0: 00420000 00000158 84E8AC10 A7A1E000  .B.....X.h,.'!`.

5616B0B0: 000A0205 EDEB0000 00000000 00000000  ....mk..........

5616B0C0: 00000000 00CA0001 000C0100 01000000  .....J..........

5616B0D0: 000F0004 00080C02 01020006 0006000D  ................

5616B0E0: 00                                   .

<snip>

4. Filtrer les paquets capturés selon les besoins.

6500#show monitor capture buffer CAP_BUFFER dump filter input-interface gi1/3

06:47:21.725 UTC Jun 1 2000 : IPv4 CEF Punt   : Gi1/3 None

5607DCF0:          01005E00 0005001F 6C067102      ..^.....l.q.

5607DD00: 080045C0 004CD399 00000159 F8F60A02  ..E@.LS....Yxv..

5607DD10: 0202E000 00050201 002C0A02 02020000  ..`......,......

5607DD20: 0001D495 00000000 00000000 0000FFFF  ..T.............

5607DD30: FF00000A 12010000 00280A02 02020000  .........(......

5607DD40: 0000FFF6 00030001 00040000 000100    ...v...........

06:47:22.837 UTC Jun 1 2000 : IPv4 CEF Punt   : Gi1/3 None

5607DCF0:          01005E00 00020000 0C07AC02      ..^.......,.

5607DD00: 080045C0 00300000 00000111 CCF70A02  ..E@.0......Lw..

5607DD10: 0202E000 000207C1 07C1001C 95F60000  ..`....A.A...v..

5607DD20: 10030A64 02006369 73636F00 00000A02  ...d..cisco.....

5607DD30: 020100                               ...

<snip>

5. Arrêtez le point de capture et effacez la mémoire tampon une fois la capture terminée.

6500#monitor capture point stop CEF_PUNT

*Jun  1 06:36:01.285: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point CEF_PUNT disabled.

6500#monitor capture buffer CAP_BUFFER clear

Vérification

Reportez-vous aux étapes de vérification répertoriées dans les processus de configuration afin de confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.