Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configurations

Déboguer et dépanner

Informations connexes

Introduction

Ce document aborde la configuration des liaisons Inter-Switch Link (ISL) sur les routeurs externes Cisco tels que 7500/7000, 3600 et 4500, ou la gamme 2500. Ce document n'aborde pas la configuration des liaisons ISL pour les commutateurs de niveau 2 et 3 (L2/L3) tels que Cisco Catalyst 6500 ou 4500.

Pour plus d'informations sur la configuration des liaisons ISL et 802.1Q entre les commutateurs Catalyst L2 et L3 qui exécutent Catalyst OS (CatOS) ou le logiciel Cisco IOS®, reportez-vous à l'une des rubriques suivantes :

- Les informations connexes