Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration système nécessaire

Informations connexes

Introduction

Ce document contient la configuration système requise pour implémenter l'interface FDDI (Fiber Distributed Data Interface) sur les plates-formes décrites dans chaque section de ce document.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration système nécessaire

Concentrateur CDDI/FDDI Cisco WS-C1400

- La conception modulaire des concentrateurs Cisco WS-C1400 CDDI (Copper Distributed Data Interface)/FDDI autorise entre quatre et 32 ports CDDI et/ou FDDI.

- Notes de version du concentrateur Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI.

Concentrateur CDDI/FDDI Cisco WS-C1100

- Le concentrateur Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI prend en charge la connectivité FDDI monomode (SMF) et multimode (MMF) et la transmission CDDI/multiniveau (CDDI/MLT-3).

- Notes de version du concentrateur Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI.

Commutateur de la gamme Catalyst 5000

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 5000 prennent en charge le module CDDI (WS-X5103), le module FDDI MMF (WS-X5101) et le module FDDI SMF (WS-X5104).

- Les modules FDDI/CDDI exécutent leur propre image logicielle, en plus de l'image logicielle du moteur de supervision.

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 5000 prennent en charge les modules FDDI/CDDI dans le logiciel Supervisor Engine version 1.3 ou ultérieure.

- Notes de version du logiciel FDDI de la gamme Catalyst 5000.

Commutateur de la gamme Catalyst 1900/2820

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 2820 prennent en charge les modules FDDI/CDDI WS-X2831, WS-X2841 et WS-X2842.

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 2820 prennent en charge les modules FDDI/CDDI dans la version logicielle 5.x ou ultérieure.

- Notes de version du logiciel du module FDDI Catalyst 2820.

Commutateur de la gamme Catalyst 1600

- Le commutateur Token Ring de la gamme Catalyst 1600 prend en charge le module FDDI WS-C161F.

- Le module FDDI vous permet de connecter le Catalyst 1600 à des serveurs de fichiers, routeurs, concentrateurs ou autres périphériques Catalyst 1600, sur des réseaux FDDI.

- Le commutateur Token Ring de la gamme Catalyst 1600 prend en charge le module FDDI dans la version logicielle 1.3 ou ultérieure.

Routeur de la gamme Cisco 7000

- Les routeurs de la gamme Cisco 7000 prennent en charge à la fois les cartes de ports FDDI semi-duplex et les cartes de ports full duplex, qui fournissent des interfaces pour les câbles optiques SMF et MMF.

- Les routeurs de la gamme Cisco 7000 prennent en charge les cartes de ports bidirectionnelles et bidirectionnelles non simultanées dans Cisco IOS version 11.1x ou ultérieure.

Routeur de la gamme Cisco 4000

- Les routeurs Cisco 4500-M et 4700-M prennent en charge les modules NPM (Multimode Network Processor) à connexion unique et les modules NPM SMF/MMF FDDI à connexion double à un port.

- Les routeurs de la gamme Cisco 4000 prennent en charge la technologie FDDI dans Cisco IOS version 11.2x ou ultérieure.

Informations connexes

- Pages de support pour les produits LAN

- Page de support sur la commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems