Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Théorie générale

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Les ports agrégateurs secondaires Po1A ou Po2A sont créés

Informations connexes

Introduction

Ce document montrera la configuration de base requise pour configurer une agrégation de lien 802.3ad entre un commutateur Catalyst 6500/6000 (exécutant le logiciel système Catalyst OS [CatOS]) et un commutateur Catalyst 4500/4000. 802.3ad est une nouvelle spécification IEEE qui nous permet de regrouper plusieurs ports physiques pour former un port logique. C'est très semblable à la solution déjà existante EtherChannel Cisco. La principale différence est que l'implémentation Cisco utilise un protocole propriétaire appelé le Protocole d'agrégation de ports (PAgP). IEEE a défini plus tard dans 802.3ad un nouveau protocole de contrôle pour l'agrégation de lien appelé Protocole de contrôle d'agrégation de lien (LACP).

L'avantage principal de l'utilisation de LACP (802.3ad) est pour l'interopérabilité avec d'autres commutateurs du constructeur. Puisque PAgP est propriété de Cisco, il n'est pas possible d'agréger des canaux entre un commutateur Cisco et un commutateur d'un autre constructeur à moins que LACP soit utilisé.

Pour plus de détails sur la configuration de LACP à l'aide de CatOS, référez-vous aux documents suivants :

- Catalyst 6500/6000 : Section Présentation du protocole de contrôle d'agrégation de lien du document Configuration d'EtherChannel

- Catalyst 4500/4000 : Section Présentation du protocole de contrôle d'agrégation de lien du document Configuration de Fast EtherChannel et Gigabit EtherChannel

Pour plus d'informations sur la configuration de LACP à l'aide du logiciel Cisco IOS ®, référez-vous aux documents suivants :

- Catalyst 6500/6000 : Section Présentation de la configuration d'EtherChannel de LACP dans IEEE 802.3ad du document Configuration d'EtherChannel

- Catalyst 4500/4000 : Section Présentation et configuration d'EtherChannel du document Guide de configuration du logiciel Cisco IOS des commutateurs de la gamme Catalyst 4500, 12.1(13)EW

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Avant d'essayer cette configuration, veuillez vous assurer que vous remplissez les conditions préalables ci-dessous :

LACP peut être utilisé avec les plates-formes et les versions suivantes :

- Gammes Catalyst 6500/6000 avec CatOS versions 7.1(1) et ultérieures

- Gammes Catalyst 6500/6000 avec versions du logiciel Cisco IOS 12.1(11b)EX et ultérieures

- Gammes Catalyst 4500/4000 avec CatOS versions 7.1(1) et ultérieures

- Gammes Catalyst 4500/4000 avec versions du logiciel Cisco IOS 12.1(13)EW et ultérieures

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Commutateur Catalyst 4003 exécutant le logiciel CatOS 7.1(1)

- Commutateur Catalyst 6500 exécutant le logiciel CatOS 7.1(1)

- Commutateur Catalyst 6500 exécutant la version du logiciel Cisco IOS 12.1(13)E9

Théorie générale

La jonction LACP prend en charge quatre modes de fonctionnement, comme suit :

- Sur: L’agrégation de liaisons est forcée à se former sans négociation LACP. En d’autres termes, le commutateur n’enverra ni paquet LACP ni ne traitera aucun paquet LACP entrant. Ce mode est semblable à l'état on pour PAgP.

- Désactivé: L'agrégation de lien ne sera pas formée. Nous n'envoyons pas ni ne comprenons le paquet LACP. Ce mode est semblable à l'état off pour PAgP.

- Passif : Le commutateur ne lance pas le canal, mais comprend les paquets LACP entrants. L'homologue (dans l'état actif) lance la négociation (en envoyant un paquet LACP) que nous recevons et auquel nous répondons, ce qui forme finalement le canal d'agrégation avec l'homologue. Ce mode est semblable au mode auto dans PAgP.

- Actif : Nous sommes disposés à former une liaison agrégée, et entamons la négociation. L'agrégation de lien sera formée si l'autre extrémité est exécutée en mode actif ou passif LACP. Ce mode est semblable au mode desirable dans PAgP.

Il y a seulement trois combinaisons valides pour exécuter l'agrégation de lien LACP, comme suit :

Commutateur

Commutateur

Commentaires

actif

actif

Recommandé.

actif

passif

L'agrégation de lien se produit si la négociation est réussie.

sur

sur

L'agrégation de lien se produit sans LACP. Bien que ceci fonctionne, ce n'est pas recommandé.

Remarque : Par défaut, lorsqu'un canal LACP est configuré, le mode de canal LACP est passif.

Différence entre CatOS et la plate-forme logicielle Cisco IOS

CatOS sur le moteur de superviseur et le logiciel Cisco IOS sur la MSFC (hybride) : il est possible d'utiliser une image CatOS comme plate-forme logicielle pour exécuter le moteur de superviseur sur les commutateurs Catalyst 6500/6000. Si la carte de commutation multicouche (MSFC) facultative est installée, une image distincte du logiciel Cisco IOS est utilisée pour l'exécuter.

Logiciel Cisco IOS sur Supervisor Engine and MSFC (natifs) : une seule image du logiciel Cisco IOS peut être utilisée comme logiciel système pour exécuter le moteur de superviseur et la MSFC sur les commutateurs Catalyst 6500/6000.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à Comparaison des systèmes d'exploitation Cisco Catalyst et Cisco IOS pour les commutateurs de la gamme Cisco Catalyst 6500.

Configuration

Nous supposons que nous commençons par des commutateurs contenant des configurations vides, et de ce fait ayant tous les paramètres définis par défaut. Nous incluons maintenant les commandes nécessaires pour configurer LACP. Les étapes incluent les commandes du logiciel Cisco IOS et CatOS requises. Sélectionnez la commande appropriée selon le logiciel exécuté sur le commutateur.

Étape 1 : Définition du protocole de canal LACP

CatOS

Par défaut, tous les ports sur Catalyst 4500/4000 et Catalyst 6500/6000 utilisent le protocole de canal PAgP et en tant que tels n'exécutent pas LACP. Pour tous les ports concernés, vous devez alors changer le mode canal en LACP. Sur des commutateurs exécutant CatOS, vous pouvez seulement changer le mode canal par module. Dans l'exemple suivant, nous changerons le mode canal pour les emplacements 1 et 2 à l'aide de la commande set channelprotocol lacp module_number.  Les modifications peuvent être vérifiées à l'aide de la commande show channelprotocol.

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 1

Mod 1 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) set channelprotocol lacp 2

Mod 2 is set to LACP protocol.

CatOSSwitch (enable) show channelprotocol

Channel

Module  Protocol

------- --------

1           LACP

2           LACP

3           PAGP

5           PAGP

Logiciel Cisco IOS

Les ports sur Catalyst 6500/6000 ou Catalyst 4500/4000 exécutant le logiciel Cisco IOS peuvent agir en tant que ports commutés L2 ou ports routés L3 selon la configuration. Pour ce scénario, configurez l'interface comme port commuté L2 en émettant la commande switchport dans le mode de configuration de l'interface.

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#switchport

Spécifiez ensuite quelles interfaces devraient utiliser LACP avec la commande channel-protocol lacp.

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-protocol lacp

Étape 2 : Affectation de la même clé Admin à chaque port qui formera le canal et définition du mode canal

CatOS

Il y a un paramètre permuté dans le paquet LACP appelé la clé Admin. Un canal sera formé uniquement entre les ports qui ont la même clé Admin. En émettant la commande set port lacp-channel mod/ports_list, vous assignerez à tous les ports dans port_list la même clé Admin.

Par exemple, sur un périphérique, nous assignons les deux ports au même groupe. (La clé Admin 56 lui est assignée de façon aléatoire.)

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1

Port(s) 1/1,2/1 are assigned to admin key 56

Sur l'autre périphérique, nous assignons également les ports à une clé unique. (La clé Admin 73 lui est assignée de façon aléatoire.)

OtherCatOSSwitch> (enable) set port lacp-channel 3/33-34

Port(s) 3/33-34 are assigned to admin key 73

Gardez à l'esprit que la clé Admin n'est significative qu'en local. En d'autres termes, elle ne doit être identique que pour les ports dans le commutateur et n'est pas un facteur entre différents commutateurs.

Logiciel Cisco IOS

Si votre périphérique exécute le logiciel Cisco IOS, cette étape peut être évitée. Passez directement à l'étape 3.

Étape 3 : Modification du mode canal LACP

CatOS

La dernière étape pour former le canal est de remplacer le mode canal LACP par l'état active sur un des côtés ou les deux. Ceci peut être fait en utilisant les mêmes commandes qu'à l'étape 2, cependant en spécifiant maintenant l'état active du mode. La syntaxe de la commande est comme suit :

set port lacp-channel mod/liste_ports mode {on | désactivé | actif | passive}

Exemple :

CatOSSwitch (enable) set port lacp-channel 1/1,2/1 mode active

Port(s) 1/1,2/1 channel mode set to active.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Logiciel Cisco IOS

Quand vous configurez LACP sur Catalyst 6500/6000 exécutant le logiciel Cisco IOS, utilisez la commande channel-group pour assigner des interfaces au même groupe.

channel-group number mode {active | on | passive}

Remarque : les options de mode PAgP telles que 'auto' et 'desirable' sont également disponibles pour cette commande, mais ne seront pas abordées car ce document concerne la configuration de LACP uniquement.

Remarque : Le nombre de valeurs valides pour le numéro de groupe de canaux dépend de la version du logiciel. Pour les versions antérieures à la version 12.1(3a)E3 du logiciel Cisco IOS, les valeurs valides vont de 1 à 256 ; pour les versions du logiciel Cisco IOS 12.1(3a)E3, 12.1(3a)E4 et 12.1(4)E1, les valeurs valides vont de 1 à 64. Les versions du logiciel Cisco IOS 12.1(5c)EX et ultérieures prennent en charge un maximum de 64 valeurs allant de 1 à 256.

La configuration sur 6500/6000 exécutant le logiciel Cisco IOS sera :

CiscoIOSSwitch(config)#interface gigabitEthernet 1/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

CiscoIOSSwitch(config-if)#interface gigabitEthernet 2/1

CiscoIOSSwitch(config-if)#channel-group 1 mode active

Creating a port-channel interface Port-channel 1

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Dans cet exemple, nous configurons une liaison agrégée LACP entre un commutateur de la gamme Catalyst 4000 et un commutateur de la gamme Catalyst 6000 à l'aide de deux ports Gigabit Ethernet comme illustré dans le diagramme suivant.

Remarque : Dans cet exemple, le Catalyst 6000 exécute le logiciel Cisco IOS et le Catalyst 4000 exécute CatOS. Cependant, il est important de se souvenir que la configuration LACP Cisco IOS peut être utilisée sur tout commutateur Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 qui exécute le logiciel Cisco IOS. En outre, la configuration CatOS incluse ci-dessous peut également être appliquée à tout commutateur Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 exécutant CatOS également.

Configurations

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. Les configurations sur tous les périphériques ont été effacées avec la commande clear config all (pour CatOS) et la commande write erase (pour le logiciel Cisco IOS) pour s'assurer qu'ils avaient une configuration par défaut. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

buran (Catalyst 4000)

begin

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

#time: Thu Jan 17 2002, 17:54:23

!

#version 7.1(1)

!

#system web interface version(s)

!

#system

set system name  buran

!

!--- Output suppressed.

!

#channelprotocol

set channelprotocol lacp 3

!--- All ports in module 3 are in LACP channel mode.

!

#port channel

set port lacp-channel 3/33-34 73

!--- Ports 3/33 and 3/34 have a single admin key (73). !--- Since we have not explicitly specified the LACP channel mode, !--- the ports are in passive mode. However to prevent LACP negotiation !--- problems, Cisco recommends that you configure LACP active mode using the !--- set port lacp-channel 3/33-34 mode active command.

!

#multicast filter

set igmp filter disable

!

#module 1 : 0-port Switching Supervisor

!

#module 2 : 48-port 10/100BaseTx Ethernet

set port disable    2/48

!

#module 3 : 34-port 10/100/1000 Ethernet

end

nelix (Catalyst 6000) avec le logiciel Cisco IOS

version 12.1

!

hostname nelix

!

ip subnet-zero

!

!--- Output suppressed.

!

interface Port-channel1

!--- Cisco IOS Software automatically creates this logical interface when the !--- channel-group command is used under the physical interface.

no ip address

switchport

!

interface GigabitEthernet1/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 1/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

!

interface GigabitEthernet1/2

no ip address

shutdown

!--- This interface is unused.

!

interface GigabitEthernet2/1

no ip address

switchport

!--- This sets the LAN interface as a Layer 2 interface.

channel-group 1 mode active

!--- Port 2/1 is part of channel-group 1 using LACP in Active mode.

Vérification

Cette section fournit des informations qui peuvent être utilisées pour vérifier votre configuration

Note : Certains des résultats présentés ci-dessous n'ont pas été pris en compte dans le scénario ci-dessus. L'intention de cette section est d'expliquer comment vérifier que votre configuration est correcte. Ceci inclut des sorties de scénarios semblables pour fournir une explication plus complète.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

CatOS

Cette section inclut des commandes show pour des commutateurs exécutant CatOS.

- show port lacp-channel : affiche des informations sur les canaux LACP par numéro de port ou de module. Si vous n'entrez pas un module ou un numéro de port, des informations sur tous les modules sont affichées. Si vous entrez le numéro de module seulement, des informations sur tous les ports sur le module sont affichées. Vérifiez que les ports désirés apparaissent et que les ports qui sont censés être dans un canal ont les mêmes clé Admin et mode canal désiré.

- show lacp-channel mac : affiche les informations MAC sur le canal LACP. Vérifiez que le canal transmet et reçoit le trafic en exécutant la commande plusieurs fois et en vérifiant que les compteurs incrémentent.

Vous pouvez d'abord vérifier que le port effectue bien des transmissions à l'aide de la commande show port lacp-channel sur les deux commutateurs. La sortie suivante est montrée comme un exemple d'un commutateur exécutant CatOS et en mode passif LACP (comme configuré ci-dessus) :

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

3/33    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00           65

3/34    73  passive    128     849  32768:00-50-0f-2d-40-00            1

La sortie suivante montre un exemple d'un commutateur homologue exécutant CatOS et en mode actif LACP. (Ceci n'a pas été configuré ci-dessus.)

CatOSSwitch (enable) show port lacp-channel

Port   Admin Channel LACP Port  Ch   Partner Oper                    Partner

key   Mode    Priority   id   Sys ID                          Port

------ ----- ------- --------- ---- -------------------------------- -------

1/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          162

2/1     56  active     128     769  32768:00-01-42-29-25-00          161

Remarque : Notez que les canaux LACP d'un commutateur sont en mode actif tandis que ceux de l'autre sont en mode passif. Si les deux commutateurs étaient actifs, cela serait indiqué dans la sortie ci-dessus.

Vous pouvez également vérifier que le canal transmet et reçoit le trafic en affichant la sortie de la commande show lacp-channel mac pour l'ID de canal correspondant à votre canal. (Voir l'ID de canal dans la sortie de commande ci-dessus.) Les compteurs ici devraient augmenter dans le temps.

CatOSSwitch (enable) show lacp-channel mac

Channel  Rcv-Unicast          Rcv-Multicast        Rcv-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       143                65846                   33

Channel  Xmit-Unicast         Xmit-Multicast       Xmit-Broadcast

-------- -------------------- -------------------- --------------------

769                       159                20763                  123

Channel  Rcv-Octet            Xmit-Octet

-------- -------------------- --------------------

769                   5427372              2486321

Channel  Dely-Exced MTU-Exced  In-Discard Lrn-Discrd In-Lost    Out-Lost

-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

769               0          0          0          0          0          0

Vous pouvez également vérifier, dans la sortie ci-dessous, que les deux ports sont maintenant un seul port du point de vue du protocole Spanning Tree (STP).

CatOSSwitch (enable) show spantree 1 active

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-01-42-29-25-00

Designated Root Priority    32768

Designated Root Cost        3

Designated Root Port        1/1,2/1 (agPort 13/1)

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-50-0f-2d-40-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1,2/1                  1    forwarding            3   32 disabled 769

3/1                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/2                     1    blocking             19   32 disabled 0

3/3                     1    blocking             19   32 disabled 0

Logiciel Cisco IOS

Les commandes suivantes peuvent être utilisées sur des commutateurs exécutant le logiciel Cisco IOS :

- show etherchannel port-channel - Affiche les informations de canal de port LACP, semblables aux informations fournies par la commande show port lacp-channel dans CatOS. Des détails sur l'état du canal, le protocole utilisé et le délai écoulé depuis que les ports ont été regroupés pour tous les groupes de canaux configurés sont également affichés.

CiscoIOSSwitch#show etherchannel port-channel

Channel-group listing:

-----------------------

Group: 1

----------

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel =    00d:00h:16m:01s

Logical slot/port    = 14/1 Number of ports = 2

Port state           = Port-channel Ag-Inuse

Protocol             = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0      55    Gi1/1   Active

1      AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:15m:28s Gi2/1

nelix#

Dans la sortie illustrée sur nelix ci-dessus, nous voyons que le protocole utilisé ici est LACP, et que les deux ports Gigabit 1/1 et 2/1 ont été regroupés pour former etherchannel pour Port-channel 1. Le canal est dans l'état actif depuis 15 minutes.

- show etherchannel channel_group_number detail : affiche des informations détaillées pour le groupe de canaux spécifié avec les détails de chaque port indiqués séparément. Cela inclut des informations sur les détails du partenaire et du canal de port.

CiscoIOSSwitch#show etherchannel 1 detail

Group state = L2

Ports: 2   Maxports = 16

Port-channels: 1 Max Port-channels = 16

Protocol:   LACP

Ports in the group:

-------------------

Port: Gi1/1

------------

Port state    = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1       Mode = Active          Gcchange = -

Port-channel  = Po1       GC = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 0       Load = 0x55            Protocol = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port  Admin   Oper  Port     Port

Port    Flags  State   Priority   Key     Key   Number   State

Gi1/1    SA    bndl    32768      0x1     0x1   0x101    0x3D

Partner's information:

Partner              Partner            Partner

Port    System ID            Port Number   Age  Flags

Gi1/1   32768,0009.7c0f.9800 0x82          11s  SP

LACP Partner   Partner    Partner

Port Priority  Oper Key   Port State

128            0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:56s

Port: Gi2/1

------------

Port state = Up Mstr In-Bndl

Channel group = 1     Mode = Active      Gcchange     = -

Port-channel  = Po1   GC   = - Pseudo    port-channel = Po1

Port index    = 1     Load = 0xAA        Protocol     = LACP

Flags: S - Device is sending Slow LACPDUs F - Device is sending fast LACPDUs.

A - Device is in active mode. P - Device is in passive mode.

Local information:

LACP port   Admin   Oper  Port     Port

Port   Flags  State  Priority    Key     Key   Number   State

Gi2/1  SA     bndl   32768       0x1     0x1   0x201    0x3D

Partner's information:

Partner               Partner           Partner

Port   System ID             Port Number  Age  Flags

Gi2/1  32768,0009.7c0f.9800  0x81         14s  SP

LACP Partner     Partner    Partner

Port Priority    Oper Key   Port State

128              0x102      0x3C

Age of the port in the current state: 00d:00h:19m:27s

Port-channels in the group:

----------------------

Port-channel: Po1 (Primary Aggregator)

------------

Age of the Port-channel = 00d:00h:20m:01s

Logical slot/port = 14/1 Number of ports = 2

Port state        = Port-channel Ag-Inuse

Protocol          = LACP

Ports in the Port-channel:

Index   Load   Port   EC state

------+------+------+------------

0     55    Gi1/1   Active

1     AA    Gi2/1   Active

Time since last port bundled: 00d:00h:19m:28s Gi2/1

Vous pouvez également vérifier dans les sorties ci-dessous que les deux ports Gigabit 1/1 et 2/1 sont dans un état de transmission puisqu'ils sont maintenant un seul port du point de vue du protocole STP.

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 1/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr            Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833             P2p

nelix#show spanning-tree vlan 1 interface gigabitEthernet 2/1

Vlan       Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

VLAN0001       Root FWD     3     128.833              P2p

CiscoIOSSwitch#show spanning-tree vlan 1 active

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol ieee

Root ID Priority 32768

Address 0009.7c0f.9800

Cost 3

Port 833 (Port-channel1)

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID Priority 32768

Address 0009.e919.9481

Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Aging Time 300

Interface      Role Sts   Cost    Prio.Nbr             Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1         Root FWD     3     128.833               P2p

Dépannage

Les ports agrégateurs secondaires Po1A ou Po2A sont créés

Un port agrégateur secondaire est créé dans le processus LACP quand les ports que vous regroupez ne sont pas compatibles entre eux ou avec leurs homologues distants. Le port agrégateur secondaire aura les ports qui sont compatibles avec d'autres.

Switch#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P - in port-channel

I - stand-alone s - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

u - unsuitable for bundling

Number of channel-groups in use: 6

Number of aggregators:           8

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------

1      Po1(SU)         LACP      Gi1/16(P)  Gi10/1(P)  Gi10/2(P)

2      Po2(SD)         LACP

2      Po2A(SU)        LACP      Gi1/15(P)  Gi10/3(P)  Gi10/4(P)

3      Po3(SU)         LACP      Gi1/14(P)  Gi10/5(P)  Gi10/6(P)

4      Po4(SD)         LACP

4      Po4A(SU)        LACP      Gi1/13(P)  Gi10/7(P)  Gi10/8(P)

5      Po5(SU)         LACP      Gi1/12(P)  Gi10/9(P)  Gi10/10(P)

6      Po6(SU)         LACP      Gi1/11(P)  Gi10/11(P) Gi10/12(P)

Configurez tous les ports LAN dans un EtherChannel pour qu'ils fonctionnent à la même vitesse et dans le même mode duplex. LACP ne prend pas en charge le semi-duplex. Les ports en semi-duplex dans un EtherChannel LACP sont placés dans l'état suspendu.

Si vous configurez un EtherChannel à partir des ports LAN de jonction, vérifiez que le mode de jonction est identique sur toutes les liaisons. Les ports LAN dans un EtherChannel avec différents modes de liaison peuvent fonctionner de manière imprévisible.

Les ports LAN avec différents coûts d'itinéraire de port STP peuvent former un EtherChannel tant qu'ils sont configurés de façon compatible entre eux. Si vous définissez différents coûts d'itinéraire de port STP, les ports LAN ne sont pas compatibles pour la formation d'un EtherChannel.

Pour obtenir une liste plus complète, référez-vous à la section Directives de configuration et restrictions des fonctionnalités EtherChannel de Configuration d'EtherChannel.

Informations connexes

- Configuration de Fast EtherChannel et Gigabit EtherChannel

- Configuration des EtherChannels

- Présentation et configuration de l’EtherChannel

- Support pour les produits LAN

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems