Contenu

Introduction

Avant de commencer

Conventions

Conditions préalables

Components Used

Théorie générale

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Exemple de sortie de la commande show

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des exemples de configuration sur l'agrégation 802.1Q (dot1q) entre un commutateur Catalyst 5500 et 5000, tous deux exécutant Catalyst OS (CatOS). Tout membre de la famille Catalyst 4000, 5000 ou 6000 exécutant CatOS peut être utilisé dans ce scénario pour obtenir les mêmes résultats.

Les agrégations transportent le trafic de plusieurs VLAN sur une seule liaison et vous permettent d’étendre les VLAN sur un réseau entier. Voici deux manières d'implémenter une jonction de liens Ethernet :

- Protocole ISL (InterSwitch Link) : ISL est une encapsulation d’agrégation propriétaire de Cisco. Pour plus d'informations sur ISL, référez-vous au format de trame de liaison InterSwitch.

- 802.1Q (norme IEEE) - 802.1Q est une encapsulation d’agrégation standard. Pour plus d'informations sur la norme 802.1Q, référez-vous à Agrégation entre les commutateurs de la gamme Catalyst 4000, 5000 et 6000 utilisant l'encapsulation 802.1Q.

Avant de commencer

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Conditions préalables

Ce document présente les fichiers de configuration des commutateurs CatOS et le résultat des exemples de commandes show connexes. Pour plus d'informations sur la configuration d'une agrégation 802.1Q entre les commutateurs Catalyst, reportez-vous au document suivant :

- Agrégation entre les commutateurs de la gamme Catalyst 4000, 5000 et 6000 à l'aide de l'encapsulation 802.1Q

Components Used

Pour créer les exemples de ce document, les commutateurs suivants ont été utilisés dans un environnement de travaux pratiques avec des configurations effacées :

- Commutateur Catalyst 5500 exécutant le logiciel Catalyst OS 6.4(2)

- Commutateur Catalyst 6500 exécutant le logiciel Catalyst OS 6.4(2)

Les configurations de tous les périphériques ont été effacées avec la commande clear config all pour s'assurer qu'ils avaient une configuration par défaut.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Théorie générale

Notez ce qui suit :

- Les commutateurs de la gamme Catalyst 4000 (y compris Catalyst 2948G et Catalyst 2980G) prennent uniquement en charge l'agrégation 802.1Q, et non l'agrégation ISL. Pour plus d'informations, consultez Configuration système requise pour implémenter l'agrégation.

- Tous les ports Ethernet du Catalyst 6000/6500 prennent en charge l'encapsulation 802.1Q et ISL, à l'exception du module de commutation 10 Gigabit Ethernet, qui ne prend pas en charge ISL.

- Selon le module, les ports de jonction Catalyst 5000 prennent uniquement en charge l'encapsulation ISL, ou ISL et 802.1Q. La meilleure façon de vérifier cela est d'émettre la commande show port ability. La capacité d’agrégation est explicitement indiquée. Exemple :

cat5509> show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!-- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

Pour plus d'informations sur la configuration système requise pour l'agrégation, référez-vous à Configuration système requise pour implémenter l'agrégation.

- Assurez-vous que les modes d’agrégation correspondent sur la liaison agrégée. Si un côté de la liaison est configuré en tant que liaison ISL, l'autre côté de la liaison doit également être configuré en tant qu'ISL. De même, si un côté de la liaison est configuré en tant que 802.1Q, l'autre côté de la liaison doit également être configuré en tant que 802.1Q.

- Dans l’agrégation 802.1Q, tous les paquets VLAN sont balisés sur la liaison agrégée, à l’exception du VLAN natif. Les paquets VLAN natifs sont envoyés sans étiquette sur la liaison agrégée. Par conséquent, le VLAN natif doit être identique sur les deux commutateurs configurés pour l’agrégation. De cette façon, nous pouvons déduire à quel VLAN appartient une trame lorsque nous recevons une trame sans étiquette. Par défaut, VLAN 1 est le VLAN natif sur tous les commutateurs.

- Dans CatOS, le VLAN natif peut être modifié en émettant la commande set vlan id vlan mod/port, où mod/port est le port agrégé.

Pour plus d'informations, consultez Agrégation entre commutateurs de la gamme Catalyst 4000, 5000 et 6000 utilisant l'encapsulation 802.1Q.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configurations

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

Note : Les commentaires entre les sorties sont ajoutés en italique bleu.

- Catalyst 5509

- Catalyst 6500

Catalyst 5509

#version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$q.J7$O5n.pwx7aEC6NHWJfXadx1

set enablepass $2$o.h/$bAxfjJ4XUA/RMUHqBr1YQ0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VLAN Trunking Protocol (VTP) !--- mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat5000-supg.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 empty

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor IIIG

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 2/1  on dot1q 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 3 empty

!

#module 4 empty

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    5/3-24

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable portfast,refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 6 empty

!

!--- Output suppressed.

end

Catalyst 6500

#Version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$J75L$Ug4163kfeHTDcLJZ/L9es1

set enablepass $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat6500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution Mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VTP mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to !--- Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

!--- The lines below are wrapped around for display reasons.

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state   active stp IEEE

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp IBM

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat6000-sup2.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisorset module name    1

!

#module 2 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set module name    3

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 3/1  on dot1q 1-1005,1025-4094

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 4/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    4/3-48

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 4/2-48 enable

!--- For details on why to enable portfast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 5 : 12-port 10BaseFL Ethernet

end

!--- Output suppressed.

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show port ability module/port

- show port module/port

- show trunk

- show vtp domain

Exemple de sortie de la commande show

Commutateur Catalyst 5509

Voici quelques-unes des commandes utilisées pour vérifier les configurations d’agrégation :

show port ability module/port - Cette commande permet de vérifier si le port est capable de trunking.

cat5509> (enable)  show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

show port module/port - Cette commande indique l'état d'un port particulier et indique s'il s'agit ou non d'une agrégation.

cat5509> (enable) show port 2/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  trunk      normal   full  1000 1000BaseSX

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

2/1   disabled  47

Port     Broadcast-Limit Broadcast-Drop

-------- --------------- --------------

2/1                   -              0

Port  Send FlowControl  Receive FlowControl   RxPause    TxPause    Unsupported

admin    oper     admin     oper                              opcodes

----- -------- -------- --------- ---------   ---------- ---------- -----------

2/1  desired  off      off       off         0          0          0

Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize

----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------

2/1           0          0          0          2         0

Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants

----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------

2/1           0          0          0          0         0         0         -

!--- Output suppressed.

show trunk - Cette commande permet de vérifier l'état et la configuration de l'agrégation.

cat5500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

show vtp domain - Cette commande permet de vérifier les informations VTP.

cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

Si vous disposez de la sortie d'une commande show-tech support de votre dispositif Cisco, vous pouvez utiliser l'outil Output Interpreter (clients enregistrés uniquement) pour afficher les problèmes potentiels ainsi que les correctifs.

Commutateur Catalyst 6500

Voici quelques-unes des commandes utilisées pour vérifier les configurations d’agrégation :

show port ability module/port - Cette commande permet de vérifier si le port est capable de trunking.

cat6500> (enable) show port capabilities 3/1

Model                    WS-X6408A-GBIC

Port                     3/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1p1q4t),tx-(1p2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

COPS port group          3/1-4

Link debounce timer      yes

show port module/port - Cette commande indique l'état d'un port particulier et indique s'il s'agit ou non d'une agrégation.

cat6500> (enable) show port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                       connected  trunk        full  1000 1000BaseSX

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr  Trap    IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1   disabled shutdown     0             0       1      disabled   61

!--- Output suppressed.

show trunk - Cette commande permet de vérifier l'état et la configuration de l'agrégation.

cat6500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      on           dot1q          trunking      1

Port Vlans allowed on trunk

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-1005,1025-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

show vtp domain - Cette commande permet de vérifier les informations VTP.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Agrégation entre les commutateurs de la gamme Catalyst 4000, 5000 et 6000 à l'aide de l'encapsulation 802.1q

- Configuration d'agrégations de VLAN sur des ports Fast Ethernet et des ports Gigabit Ethernet

- Configuration du protocole VTP sur les commutateurs Catalyst

- Utilisation de PortFast et d'autres commandes pour remédier aux délais de connectivité lors du démarrage de la station de travail

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support produit pour commutateurs ATM et LAN Catalyst

- Support technique - Cisco Systems