Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Commandes VoIP

show voice port summary

show voice call summary

show dial-peer voice summary

show call active voice brief

show voice dsp

Annexe

Informations connexes

Introduction

Ce document couvre les objets MIB équivalents qui fournissent les informations contenues dans différentes commandes de vérification VoIP (Voice over IP). Les applications et/ou scripts NMS peuvent potentiellement utiliser ces informations.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions logicielles spécifiques. Cependant, il est écrit spécifiquement pour un routeur de la gamme Cisco 3600 avec une carte NM-2V.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configuration

Ce résultat montre une partie pertinente de la configuration que ce document utilise :

VoipRouter#show running-configuration

Building configuration...

Current configuration : 5412 bytes

!

version 12.3

...

!

snmp-server community public RO

!

...

!

voice-port 2/0/0

!

...

!

dial-peer voice 2000 pots

destination-pattern 2000

port 2/0/0

!

dial-peer voice 1000 voip

destination-pattern 1000

session target ipv4:172.16.99.22

!

...

end

Commandes VoIP

Ces sections présentent les objets MIB qui correspondent au résultat de ces commandes de vérification VoIP :

- show voice port summary (pour carte NM-2V uniquement)

- show voice call summary

- show dial-peer voice summary

- show call active voice brief (pour plate-forme Cisco 3600 uniquement)

- show voice dsp (pour carte NM-HDV uniquement)

Les informations contenues dans ces commandes de vérification VoIP peuvent être extraites de IF-MIB, CISCO-VOICE-IF-MIB, CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB, CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB, DIAL-CONTROL-MIB et CISCO-DSP-MMMMMMMMMMBA. MT-MIB.

Remarque : Dans ces exemples, la branche de téléphonie est indexée par 1102799 et la branche H.323 par 1102966.

show voice port summary

Remarque : Le texte en gras de la commande show voice port summary est décrit dans la section Equivalent MIB Objects.

VoipRouter#show voice port summary

IN           OUT

PORT      CH   SIG-TYPE   ADMIN OPER  STATUS       STATUS   EC

========= == ============ ===== ====  ========     ======== ==

2/0/0(A1) --  fxs-ls(A2)  up(A3)up(A4) off-hook(A5) idle     y(A6)

2/0/1     --  fxs-ls      up    dorm   on-hook      idle     y

Objets MIB équivalents

A1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

A2  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

A3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

A4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

A5  —  CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

A6  —  CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

Remarque : Aucun objet MIB conserve la valeur contenue dans la partie CH de la commande show voice port summary lorsque la carte NM-2V est utilisée.

show voice call summary

Remarque : Le texte en gras de la commande show voice call summary est décrit dans la section Equivalent MIB Objects.

VoipRouter#show voice call summary

PORT         CODEC      VAD   VTSP STATE            VPM STATE

============ ========   ===   ==================== ======================

2/0/0(B1)    g729r8(B2) y(B3) S_CONNECT             FXSLS_CONNECT

2/0/1         -         -       -                   FXSLS_ONHOOK

Objets MIB équivalents

B1  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

B2  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

B3  —  CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

Remarque : Aucun objet MIB ne gère individuellement les états VTSP (Voice Telephony Service Provider) et VPM. Utilisez plutôt callActiveCallState à partir de DIAL-CONTROL-MIB.

show dial-peer voice summary

Remarque : Le texte en gras de la commande show dial-peer voice summary est décrit dans la section Equivalent MIB Objects.

VoipRouter#show dial-peer voice summary

dial-peer hunt 0

AD                                        PRE  PASS

TAG      TYPE     MIN     OPER    PREFIX DEST-PATTERN  FER  THRU SESS-TARGET   PORT

2000(C1) pots(C2)  up(C3)  up(C4) 9(C5)   2000(C6)     0(C7)                2/0/0(C8)

1000     voip      up      up             1000         0    syst ipv4:172.16.99.22(C9)

Objets MIB équivalents

C1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

—  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

C2  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

C3  —  IF-MIB::ifAdminStatus.37 = INTEGER: up(1)

C4  —  IF-MIB::ifOperStatus.37 = INTEGER: up(1)

C5  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

C6  —  DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

C7  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

C8  —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

C9  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

Remarque : Aucun objet MIB ne conserve la valeur contenue dans la partie de la méthode PASS THRU du modem de la commande show dial-peer summary.

show call active voice brief

Remarque : Le texte en gras de la commande show call active voice brief est décrit dans la section Equivalent MIB Objects.

VoIPRouter#show call active voice brief

<ID>:<start>hs.<index> +<connect> pid:<peer_id> <dir> <addr> <state>

dur hh:mm:ss tx:<packets>/<bytes> rx:<packets>/<bytes>

IP <ip>:<udp> rtt:<time>ms pl:<play>/<gap>ms lost:<lost>/<early>/<late>

delay:<last>/<min>/<max>ms <codec>

MODEMPASS <method> buf:<fills>/<drains> loss <overall%>

<multipkt>/<corrected>

last <buf event time>s dur:<Min>/<Max>s

FR <protocol> [int dlci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

ATM <protocol> [int vpi/vci cid] vad:<y/n> dtmf:<y/n> seq:<y/n>

sig:<on/off> <codec> (payload size)

Tele <int>:tx:<tot>/<v>/<fax>ms <codec> noise:<l> acom:<l> i/o:<l>/<l>

dBm

MODEMRELAY info:<rcvd>/<sent>/<resent> xid:<rcvd>/<sent>

total:<rcvd>/<sent>/<drops>

Proxy <ip>:<audio udp>,<video udp>,<tcp0>,<tcp1>,<tcp2>,<tcp3> endpt:

<type>/<manf>

bw:<req>/<act> codec:<audio>/<video>

tx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

rx:<audio pkts>/<audio bytes>,<video pkts>/<video bytes>,<t120

pkts>/<t120 bytes>

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

11D9 : 1102799(D1)hs.1 +1324 pid:2000(D2) Answer(D3) 2000(D4) active(D5)

dur 1d19h(D6) tx:7875641(D7)/157512782(D8) rx:7875955(D9)/157519081(D10)

Tele 2/0/0(D11):1: tx:157515460(D12)/157514630(D13)/0ms g729r8(D14)

noise:-56(D15) acom:5(D16)  i/0:-40(D17)/-46(D18) dBm

11D9 : 1102966hs.1 +1157 pid:1000 Originate 1000 active

dur 1d19h tx:7875388/157507741 rx:7875641/157512782

IP 172.16.99.22(D19):19066(D20) rtt:6ms(D21) pl:157496940(D22)/4770ms(D23)

lost:52(D24)/1(D25)/325(D26) delay:67(D27)/55(D28)/132ms(D29) g729r8

Telephony call-legs: 1

SIP call-legs: 0

H323 call-legs: 1

MGCP call-legs: 0

Total call-legs: 2

Objets MIB équivalents

D1  —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1

= Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

D2  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

D3  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

D4  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

D5  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

D6  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

—  DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (16590203) 1 days,

22:05:02.03

D7  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

D8  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

D9  —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

D10 —  DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

D11 —  IF-MIB::ifDescr.37 = STRING: Foreign Exchange Station 2/0/0

D12 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157515460 milliseconds

D13 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.

1102799.1 = Gauge32: 157514630 milliseconds

D14 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.

1102799.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

D15 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.

1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

D16 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.

1102799.1 =  INTEGER: 5 dB

D17 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -40 dBm

D18 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.

1102799.1 = INTEGER: -46 dBm

D19 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.

1102966.1 = IpAddress: 172.16.99.22

D20 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.

1102966.1 = INTEGER: 19066

D21 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.

1102966.1 = Gauge32: 6 milliseconds

D22 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.

1102966.1 = Gauge32: 157496940 milliseconds

D23 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.

1102966.1 = Gauge32: 1090 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.

1102966.1 = Gauge32: 3680 milliseconds

—  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.

1102966.1 = Gauge32: 0 milliseconds

D24 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.

1102966.1 = Gauge32: 52 packets

D25 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.

1102966.1 = Gauge32: 1 packets

D26 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.

1102966.1 = Gauge32: 325 packets

D27 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.

1102966.1 = Gauge32: 67

D28 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 55 milliseconds

D29 —  CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.

1102966.1 = Gauge32: 132 milliseconds

Remarque : La valeur GapFill de la commande show call active voice brief est obtenue lorsque vous ajoutez les objets SNMP cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence, cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction et cvVoIPCallActiveGapFillWith Interpolation.

show voice dsp

VoIPRouter#show voice dsp

DSP  DSP             DSPWARE CURR  BOOT                         PAK     TX/RX

TYPE NUM CH CODEC    VERSION STATE STATE   RST AI VOICEPORT TS ABORT  PACK COUNT

==== === == ======== ======= ===== ======= === == ========= == ===== ============

C549 009 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     05     0         0/36

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     06     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     07     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     08     0          0/0

C549 010 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     09     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     10     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     11     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     12     0          0/0

C549 011 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     13     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     14     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     15     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     16     0          0/0

C549 012 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     17     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     18     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     19     0          0/0

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     20     0          0/0

C549 013 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     21     0          0/0

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     22     0          0/0

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     23     0         0/12

04 g729r8    4.1.31 busy  idle         0 1/0:0     24     0    176/56702

C549 014 01 {medium}  4.1.31 IDLE  idle      0  0 1/0:0     01     0         0/27

02 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     02     0         0/12

03 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     03     0         0/12

04 {medium}  4.1.31 IDLE  idle         0 1/0:0     04     0         0/12

Voici quelques objets MIB utiles qui fournissent des informations sur l'appel actif dans l'exemple de sortie de la commande show voice dsp :

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardIndex.7 = INTEGER: 2

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardType.2 = INTEGER: hdv(516)

OLD-CISCO-CHASSIS-MIB::cardDescr.2 = STRING: "High Density Voice"

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.7 = STRING: High Density Voice

ENTITY-MIB::entPhysicalDescr.22 = STRING: DSP (C549)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardState.7 = INTEGER: normal(1)

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspCardMaxChanPerDSP.7 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspTotalChannels.22 = Gauge32: 4 channels

CISCO-DSP-MGMT-MIB::cdspActiveChannels.21 = Gauge32: 1 channels

Remarque : La MIB qui contient les informations pour show voice dsp est CISCO-DSP-MGMT-MIB. Cependant, en raison du bogue Cisco ayant l'ID CSCeb62542 pour la carte NM-2V, les DSP sur NM-2V ne sont pas affichés dans ENTITY-MIB. Puisque cdspCardStatusTable dépend de entPhysicalIndex de ENTITY-MIB, cdspCardStatusTable n'est pas renseigné pour la carte NM-2V.

Annexe

Ce résultat montre l'aperçu complet de ciscoVoiceAnalogIfMIB à partir de CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB au moment des commandes de vérification VoIP indiquées dans ce document :

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB:ciscoVoiceAnalogIfMIB

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.37 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgImpedance.38 = INTEGER: ohms600Real(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfCfgIntegratedDSP.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.37 = INTEGER: voice(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusInfoType.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.37 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfMaintenanceMode.38 = INTEGER: none(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.37 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfStatusSignalErrors.38 = Counter32: 0

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.37 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSCfgSignalType.38 = INTEGER: fxsLoopStart(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.37 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingFrequency.38 = INTEGER: ringFrequency25(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.37 = INTEGER: offHook(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSHookStatus.38 = INTEGER: onHook(1)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingActive.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSRingGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.37 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTipGround.38 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.37 =

INTEGER: 100 milliseconds

CISCO-VOICE-ANALOG-IF-MIB::cvaIfFXSTimingInterDigitDuration.38 =

INTEGER: 100 milliseconds

Ce résultat montre l'aperçu complet de ciscoVoiceInterfaceMIB à partir de CISCO-VOICE-IF-MIB au moment des commandes de vérification VoIP indiquées dans ce document :

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-IF-MIB:ciscoVoiceInterfaceMIB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNoiseRegEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgNonLinearProcEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.37 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgMusicOnHoldThreshold.38 = INTEGER: -38 dBm

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.37 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInGain.38 = INTEGER: 0 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.37 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgOutAttn.38 = INTEGER: 3 dB

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.37 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelEnable.38 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.37 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEchoCancelCoverage.38 = INTEGER: 4

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.37 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionMode.38 = INTEGER: normal(1)

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.37 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgConnectionNumber.38 = STRING:

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInitialDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.37 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgInterDigitTimeOut.38 = INTEGER: 10 seconds

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.37 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgRegionalTone.38 = STRING: "US"

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.13.38 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.37 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-IF-MIB::cvIfCfgEntry.14.38 = INTEGER: 1

Ce résultat montre l'aperçu complet de ciscoVoiceDialControlMIB à partir de CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB au moment des commandes de vérification VoIP indiquées dans ce document :

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB:ciscoVoiceDialControlMIB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvGeneralPoorQoVNotificationEnable.0 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.1000 = INTEGER: 91

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgIfIndex.2000 = INTEGER: 90

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.1000 = INTEGER: voip(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgType.2000 = INTEGER: voice(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.1000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgRowStatus.2000 = INTEGER: active(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.1000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCfgEntry.5.2000 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgSessionTarget.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDialDigitsPrefix.90 = STRING: 9

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgDIDCallEnable.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgCasGroup.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgRegisterE164.90 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgForwardDigits.90 = INTEGER: -1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoicePeerCfgEntry.7.90 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionProtocol.91 = INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDesiredQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgMinAcceptableQoS.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgSessionTarget.91 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderRate.91 =

INTEGER: g729IETFr8000(16)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxRate.91 = INTEGER: voiceRate(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgVADEnable.91 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgExpectFactor.91 =

INTEGER: 0 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIcpif.91 =

INTEGER: 20 equipment impairment factor (eif)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgPoorQoVNotificationEnable.91 =

INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgUDPChecksumEnable.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgIPPrecedence.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgTechPrefix.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgDigitRelay.91 = Hex-STRING: 00

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgCoderBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgFaxBytes.91 = INTEGER: 20 bytes

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgInBandSignaling.91 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPPeerCfgEntry.23.91 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgIncomingDnisDigits.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.90 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgMaxConnections.91 =

INTEGER: -1 connections

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.90 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgApplicationName.91 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.90 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgPreference.91 = INTEGER: 0

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.90 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgHuntStop.91 = INTEGER: false(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.6.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.7.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.8.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.9.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.90 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvPeerCommonCfgEntry.10.91 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveConnectionId.1102799.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157515460 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveVoiceTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 157514630 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveFaxTxDuration.1102799.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveCoderTypeRate.1102799.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveNoiseLevel.1102799.1 = INTEGER: -56 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveACOMLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveOutSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -46 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveInSignalLevel.1102799.1 =

INTEGER: -40 dBm

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveERLLevel.1102799.1 = INTEGER: 5 dB

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveSessionTarget.1102799.1 = STRING:

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveImgPageCount.1102799.1 = Gauge32: 0 pages

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.13.1102799.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.14.1102799.1 = INTEGER: 2

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.15.1102799.1 = INTEGER: 19971

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvCallActiveEntry.17.1102799.1 = INTEGER: 5

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveConnectionId.1102966.1 =

Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteIPAddress.1102966.1 =

IpAddress: 172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRemoteUDPPort.1102966.1 =

INTEGER: 19066

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveRoundTripDelay.1102966.1 =

Gauge32: 6 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSelectedQoS.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionProtocol.1102966.1 =

INTEGER: cisco(2)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveSessionTarget.1102966.1 =

STRING: ipv4:172.16.99.22

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveOnTimeRvPlayout.1102966.1 =

Gauge32: 157496940 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithSilence.1102966.1 =

Gauge32: 1090 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithPrediction.1102966.1 =

Gauge32: 3680 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithInterpolation.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveGapFillWithRedundancy.1102966.1 =

Gauge32: 0 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveHiWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 132 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLoWaterPlayoutDelay.1102966.1 =

Gauge32: 55 milliseconds

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveReceiveDelay.1102966.1 =

Gauge32: 67

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveVADEnable.1102966.1 =

INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveCoderTypeRate.1102966.1 =

INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLostPackets.1102966.1 =

Gauge32: 52 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEarlyPackets.1102966.1 =

Gauge32: 1 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveLatePackets.1102966.1 =

Gauge32: 325 packets

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.21.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.22.1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.23.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.24.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.25.1102966.1 = INTEGER: 1720

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.26.1102966.1 = INTEGER: 1

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.27.1102966.1 =

STRING: "172.16.99.22"

CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB::cvVoIPCallActiveEntry.28.1102966.1 = INTEGER: 19066

Cette sortie montre l'aperçu complet de ciscoVoiceCommonDialControlMIB à partir de CISCO-VOICE-DIAL-CONTROL-MIB au moment des commandes de vérification VoIP indiquées dans ce document :

snmpwalk -c public 172.16.100.20 CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB:

ciscoVoiceCommonDialControlMIB

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveConnectionId.

1102966.1 = Hex-STRING: 53 98 B1 3F EB B7 11 D7 80 02 AA AD C2 77 19 FC

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveVADEnable.

1102966.1 = INTEGER: true(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCoderTypeRate.

1102966.1 = INTEGER: ietfg729r8000(25)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveCodecBytes.

1102966.1 = INTEGER: 20

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveInBandSignaling.

1102966.1 = INTEGER: cas(1)

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.6.

1102966.1 = ""

CISCO-VOICE-COMMON-DIAL-CONTROL-MIB::cvCommonDcCallActiveEntry.7.

1102966.1 = INTEGER: 2

Cette sortie montre l'instantané complet de dialControlMib à partir de DIAL-CONTROL-MIB au moment des commandes de vérification VoIP indiquées dans ce document :

snmpwalk -c public 172.16.100.20 DIAL-CONTROL-MIB:dialControlMib

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlAcceptMode.0 = INTEGER: acceptAll(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlTrapEnable.0 = INTEGER: enabled(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.1000.91 = INTEGER: voiceOverIp(104)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgIfType.2000.90 = INTEGER: voiceFXS(102)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgLowerIf.2000.90 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.1000.91 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgOriginateAddress.2000.90 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgAnswerAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSubAddress.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgSpeed.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.1000.91 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInfoType.2000.90 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.1000.91 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgPermission.2000.90 = INTEGER: both(3)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgInactivityTimer.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMinDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgMaxDuration.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCarrierDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.1000.91 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgCallRetries.2000.90 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgRetryDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.1000.91 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgFailureDelay.2000.90 = INTEGER: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.1000.91 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgTrapEnable.2000.90 = INTEGER: disabled(2)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.1000.91 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerCfgStatus.2000.90 = INTEGER: active(1)

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.1000.91 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsConnectTime.2000.90 = Gauge32: 0 seconds

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsChargedUnits.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsSuccessCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsFailCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsAcceptCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.1000.91 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsRefuseCalls.2000.90 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.1000.91 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectCause.2000.90 = ""

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.1000.91 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastDisconnectText.2000.90 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.1000.91 = Timeticks:

(1102966) 3:03:49.66

DIAL-CONTROL-MIB::dialCtlPeerStatsLastSetupTime.2000.90 = Timeticks:

(1102799) 3:03:47.99

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102799.1 = STRING: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerAddress.1102966.1 = STRING: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102799.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerSubAddress.1102966.1 = STRING:

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102799.1 = INTEGER: 2000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerId.1102966.1 = INTEGER: 1000

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 90

DIAL-CONTROL-MIB::callActivePeerIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 91

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102799.1 = INTEGER: 37

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveLogicalIfIndex.1102966.1 = INTEGER: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102799.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveConnectTime.1102966.1 = Timeticks:

(1104123) 3:04:01.23

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102799.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallState.1102966.1 = INTEGER: active(4)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102799.1 = INTEGER: answer(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveCallOrigin.1102966.1 = INTEGER: originate(1)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102799.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveChargedUnits.1102966.1 = Gauge32: 0

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102799.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveInfoType.1102966.1 = INTEGER: speech(2)

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102799.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitPackets.1102966.1 = Gauge32: 7875388

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102799.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveTransmitBytes.1102966.1 = Gauge32: 157507741

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102799.1 = Gauge32: 7875955

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceivePackets.1102966.1 = Gauge32: 7875641

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102799.1 = Gauge32: 157519081

DIAL-CONTROL-MIB::callActiveReceiveBytes.1102966.1 = Gauge32: 157512782

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryTableMaxLength.0 = INTEGER: 50

DIAL-CONTROL-MIB::callHistoryRetainTimer.0 = INTEGER: 15 minutes

Informations connexes

- Outils MIB Cisco IOS

- Navigateur d'objets Cisco SNMP

- Notes techniques SNMP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems