Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration des liaisons virtuelles dans Open Shortest Path First Version 3 (OSPFv3). OSPFv3 s'étend sur OSPF version 2 pour prendre en charge les préfixes de routage IPv6 et la taille plus importante des adresses IPv6.

Pour chaque liaison virtuelle, une base de données principale d'informations de sécurité est créée pour la liaison virtuelle. Étant donné qu'une interface de connexion sécurisée doit être ouverte sur chaque interface, une base de données d'informations de sécurité correspondante est disponible pour chaque interface de la zone de transit. L'état de socket sécurisé est conservé dans la base de données des informations de sécurité de l'interface. Le champ d'état de la base de données principale d'informations de sécurité reflète l'état de tous les sockets sécurisés ouverts pour la liaison virtuelle. Si tous les sockets sécurisés sont ACTIFS, l'état de sécurité de la liaison virtuelle sera défini sur UP.

Les paquets envoyés sur une liaison virtuelle avec IPsec doivent utiliser des adresses source et de destination prédéterminées. La première adresse locale trouvée dans la LSA de préfixe intra-zone du routeur pour la zone est utilisée comme adresse source. Cette adresse source est enregistrée dans la structure de données de zone et utilisée lorsque des sockets sécurisés sont ouverts et que des paquets sont envoyés sur la liaison virtuelle. La liaison virtuelle ne passe pas à l'état point à point tant qu'une adresse source n'est pas sélectionnée. En outre, lorsque l'adresse source ou de destination change, les anciens sockets sécurisés doivent être fermés et de nouveaux sockets sécurisés ouverts.

Cet exemple de configuration utilise la commande area virtual-link pour définir une liaison virtuelle OSPF en mode de configuration de routeur.

Remarque : chaque voisin de liaison virtuelle doit inclure l'ID de zone de transit et l'ID de routeur voisin de liaison virtuelle correspondant afin qu'une liaison virtuelle soit correctement configurée. Utilisez la commande EXEC show ip ospf pour afficher l’ID du routeur.

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Complétez la stratégie et la planification du réseau OSPF pour votre réseau IPv6.

- Activez le routage de monodiffusion IPv6.

- Activez IPv6 sur l'interface.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les configurations de ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 3700 sur le logiciel Cisco IOS® Version 12.4 (15)T 13.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur R1

- Routeur R2

- Routeur R3

- Routeur R4

Routeur R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

Routeur R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 3.3.3.3

!

Routeur R3

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 2.2.2.2

!

Routeur R4

hostname R4

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:4::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

ipv6 router ospf 10

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

!

Vérification

Utilisez ces commandes pour vérifier la configuration :

Dans le routeur R1

Le résultat montre clairement que le routeur R1 peut envoyer une requête ping à l’adresse de bouclage du routeur R4.

ping ipv6

R1#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:4::4

Ping Loopback 0 interface of R4

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:4::4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/72/96 ms

Dans le routeur R2

La commande show ipv6 ospf neighbor fournit des informations de voisinage par interface.

show ipv6 ospf neighbor

R2# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3                 0   FULL/  -                -                22        OSPFv3_VL0

Virtual Link Between R2 & R3

1.1.1.1                 1   FULL/DR         00:00:35         4                 Ethernet1/0

3.3.3.3                 0   FULL/  -           00:00:31      12                Serial2/0

Dans le routeur R4

Le résultat montre clairement que le routeur R4 peut envoyer une requête ping à l’interface de retour de boucle du routeur R1.

ping ipv6

R4#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:1::1

Ping Loopback 0 interface of R1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:1::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/100/224 ms

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Prise en charge de la technologie IPv6

- Prise en charge de la technologie OSPF (Open Shortest Path First)

- Implémentation du protocole OSPF pour IPv6

- Exemple de configuration pour OSPFv3

- Support et documentation techniques - Cisco Systems