Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Portée et impact

Plates-formes Cisco affectées

Services de mise en réseau d’applications

Interfaces et modules

Logiciel Cisco IOS

Gestion de réseau CSNA

Réseau optique

Sécurité et VPN

Téléprésence

Outils et ressources

Distribution de contenu, de câbles et de vidéos

Communications vocales et unifiées

Accès sans fil

Configurations et solutions de contournement

Implications du protocole de temps réseau

Dispositifs de sécurité adaptatifs (ASA) et plates-formes PIX

Système de mise en réseau d'applications et de contenu (ACNS)

Plates-formes CatOS

CiscoWorks

Commutateur de services de contenu (CSS)

Détection et prévention des intrusions

Plates-formes logicielles Cisco IOS

Cisco IOS XR

Commutateurs de stockage (SAN-OS) - Gamme MDS de stockage 9500

Concentrateurs VPN 3000 (Altiga OS)

Informations générales

Informations connexes

Introduction

Le 30 avril 2007, l'honorable Rick Barker, ministre de l'Intérieur, a annoncé une prolongation de trois semaines de la période d'ensoleillement. L'heure d'été (DST) court désormais du dernier dimanche de septembre au premier dimanche d'avril.

Résumé des modifications apportées à l'heure d'été

Avant 2007

Année 2007 et après

Démarrer

Premier dimanche d'octobre

2 heures le 30 septembre 2007 (Dimanche dernier en septembre)

Tranche

Troisième dimanche de mars

3h le 6 avril 2008 (1er dimanche d'avril)

Pour plus d'informations sur l'heure d'été en Nouvelle-Zélande, visitez le site Web du Département des affaires intérieures :

http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument#D

Les modifications de configuration fournies dans ce document sont nécessaires pour modifier la “ programmée en ” dates de l'heure d'été pour différents fuseaux horaires. Certains périphériques qui exécutent des logiciels plus récents peuvent ne pas nécessiter cette modification si la demande d'amélioration est incluse dans la version du logiciel qui s'exécute sur le périphérique. Dans le logiciel qui inclut cette amélioration, les valeurs OLD summertime ont été modifiées en NOUVELLES valeurs summertime et les modifications de configuration dans ce document ne sont pas nécessaires. Pour plus d'informations sur les produits individuels, consultez Plates-formes Cisco affectées.

Les modifications de configuration ou de système d'exploitation doivent se produire sur les périphériques qui implémentent les anciennes règles, afin que l'heure du périphérique soit correcte, dans les journaux et autres communications horodatées du périphérique/de la plate-forme.

[Haut de page]

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Portée et impact

Le changement d'heure d'été affecte tous les périphériques qui prennent en charge un changement d'heure automatique lorsqu'ils sont configurés pour prendre en charge l'heure d'été. Ce changement a un impact sur les périphériques Cisco et non Cisco. Les clients doivent contacter tout fournisseur qui utilise des messages sensibles au temps ou d'autres communications horodatées afin de déterminer l'impact de la modification au début et à la fin de l'heure d'été.

Les périphériques affectés qui ne sont pas modifiés peuvent afficher l'heure exacte d'une heure de congé par rapport à l'heure réelle pendant les périodes d'HA au printemps et à l'automne. En 2007, l'heure d'été commence une semaine plus tôt et se termine une semaine plus tard que les années précédentes. Ce changement prend effet pour la première fois en septembre 2007. Cette modification peut avoir un impact majeur sur les activités de corrélation d'événements qui sont effectuées dans le cadre du dépannage et de la surveillance des opérations normales.

Pour les périphériques liés à la sécurité, où les journaux sont capturés, corrélés et stockés à des fins de référence ultérieure, ce changement de temps pourrait les rendre incorrects dans les situations où ils doivent être rappelés pour reconstruire une séquence d'événements. Les horodatages incorrects peuvent ne pas poser de problème pour les événements qui reçoivent une action immédiate. Cependant, à l'avenir, ces événements indiqueront des heures incorrectes.

Tout périphérique doté de contrôles et d'activités basés sur le temps, tels que des serveurs AAA (Authentication Authorization Accounting), des périphériques de contenu (CE), des tâches cron et des serveurs de diffusion vidéo en continu, peut être affecté et doit être vérifié auprès du fournisseur approprié.

D'autres exemples incluent les appels consignés à des heures incorrectes qui peuvent affecter les informations de facturation et de rapport détaillé des appels ou les heures de numérotation inexactes de la campagne qui entraînent la composition de clients en dehors des périodes de temps prévues définies par les organismes gouvernementaux, ce qui peut constituer une violation de la réglementation gouvernementale.

Par conséquent, tout périphérique doté de contrôles et d'activités basés sur le temps, tels que les serveurs d'authentification, les activités de synchronisation et les événements planifiés (c'est-à-dire les tâches par lots, les sauvegardes chronométrées, les fonctions de numérotation automatique ou les scripts à des fins de télémarketing , etc.) qui a été configuré pour utiliser les règles DST néo-zélandaises sera affecté pendant la période où les règles DST sont entrées en vigueur. appliqué.

[Haut de page]

Plates-formes Cisco affectées

Les tableaux de cette section répertorient les ID d'amélioration Cisco qui ont été créés afin de suivre les modifications apportées aux paramètres par défaut du système d'exploitation pour différentes plates-formes. Les versions du logiciel qui incluent ces améliorations modifieront correctement l'heure lorsqu'elles sont configurées pour observer l'heure d'été. Les versions logicielles qui n'incluent pas ces améliorations, mais prennent en charge l'heure d'été, utiliseront les dates précédentes, qui ne sont pas valides après le 30 septembre 2007.

Pour plus d'informations sur votre produit, reportez-vous aux catégories suivantes :

- Services de mise en réseau d’applications

- Interfaces et modules

- Gestion de réseau CSNA

- Réseau optique

- Sécurité et VPN

- Téléprésence

- Outils et ressources

- Distribution de contenu, de câbles et de vidéos

- Communications vocales et unifiées

- Accès sans fil

Pour afficher chaque amélioration et la version dans laquelle elle est intégrée, cliquez sur l'ID de suivi Cisco approprié ou utilisez l'outil de bogue (clients enregistrés uniquement). Vous devez vous enregistrer auprès de Cisco.com afin d'afficher ces informations. Pour obtenir la liste complète des avis de champ de produit, reportez-vous à la page Synthèse des avis de champ de produit.

Note: Les tableaux de cette section font référence aux notices de champs qui n'ont pas été publiées. Une fois l'avis publié, la référence appropriée sera mise à jour avec un lien vers ce document.

[Haut de page]

Services de mise en réseau d’applications

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Système de mise en réseau d'applications et de contenu (ACNS)

CSCsk20769

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62896 - Nouvelle-Zélande Changements de politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Moteur de contrôle des applications (ACE)

S/O

clock timezone standard <timezone> introduite dans A.1.4 et au-delà.

Appliance CSS (Content Services Switches)

S/O

commande clock Summer-time introduite dans les versions 8.10 / 7.10 et ultérieures.

Module CSM (Content Switching Module)

S/O

À partir de la lame SUP - clock Calendar-valide.

Appliance GSS (Global Site Selector)

S/O

commande clock user Summer-time introduite dans la version 1.3.2.

Services d’applications de réseau étendu (WAAS)

CSCsj93996

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62896 - Nouvelle-Zélande Changements de politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

Wide Area File Services (WAFS)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62896 - Nouvelle-Zélande Changements de politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco WAAS, WAFS, ACNS.

[Haut de page]

Interfaces et modules

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Module NME-APA (Application Performance Assurance Network Module) Module NM-CUE (Content Engine Network Analysis Module) NM-CE (NM-NAM) de Cisco Unity Express

CSCsj75969

Pour plus d'informations, reportez-vous aux notes de champs suivantes :

- Avis sur le champ : FN - 62888 - Nouvelle-Zélande Changements de politique d'heure d'été en vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Unity Express

- Avis sur le champ : FN - 62886 - Nouvelle-Zélande Changements de politique concernant l'heure d'été En vigueur en septembre 2007 pour le NME-APA

[Haut de page]

Logiciel Cisco IOS

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Solutions Cisco IOS® :

- VPN multipoint dynamique (DMVPN)

- EasyVPN

- IPsec

- Modules Serv

- WebVPN

S/O

Le matériel VPN 3K doit être modifié manuellement via l'interface utilisateur graphique. Choisissez Configuration > System > General, puis apportez des modifications dans la boîte de dialogue Time and Date. Les applications clientes VPN doivent être modifiées via les paramètres Windows. Le SPA VPN doit être modifié à l'aide de la commande clock sur Cisco IOS. Reportez-vous à Plates-formes logicielles Cisco IOS dans la section Configurations et solutions de contournement de ce document pour plus d'informations.

Plates-formes logicielles Cisco IOS

S/O

Reportez-vous à Plates-formes logicielles Cisco IOS dans la section Configurations et solutions de contournement de ce document pour plus d'informations sur ce produit.

Cisco IOS XR

S/O

Reportez-vous à Cisco IOS XR dans la section Configurations et solutions de contournement de ce document pour plus d'informations sur ce produit.

[Haut de page]

Gestion de réseau CSNA

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Building Broadband Service Manager (BBSM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62914 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'économie d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Building Broadband Service Manager (BBSM).

CiscoWorks Common Services (CWCS)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62897- Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'énergie à partir de septembre 2007 pour CiscoWorks LMS.

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) version 2.2

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62897- Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'énergie à partir de septembre 2007 pour CiscoWorks LMS.

CiscoWorks LAN Management Solution (LMS) versions 2.5 et 2.6

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62897- Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'énergie à partir de septembre 2007 pour CiscoWorks LMS.

CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM)

S/O

Aucun CiscoWorks Network Compliance Manager (NCM) déployé en Nouvelle-Zélande. Aucun correctif ne sera fourni.

Solution de gestion de réseau CiscoWorks Small Network (SNMS)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62897- Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'énergie à partir de septembre 2007 pour CiscoWorks LMS.

CiscoWorks Voice Manager (CWVM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62904- New Zealand Daylight Saving Policy Changes En vigueur depuis septembre 2007 pour CiscoWorks Voice Manager (CWVM).

Cisco Works Internetwork Performance Monitor (IPM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62958 - New Zealand Daylight Saving Policy Changes Entrée en vigueur en septembre 2007 pour CiscoWorks IPM.

IP Solution Center (ISC)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62933 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'économie en heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour IP Solution Center (ISC).

Gestionnaire de licences (CLM)

S/O

Pour plus d'informations, consultez Cisco License Manager.

Mobile Wireless Transport Manager (MWTM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62909 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Mobile Wireless Transport Manager (MWTM).

NetFlow Collection Engine (NFC)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62908 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'énergie à partir de septembre 2007 - pour NetFlow Collector (NFC).

Module NAM (Network Analysis Module)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62911 - Nouvelle-Zélande Changements de politique d'économie en heure d'été Entrée en vigueur en septembre 2007 pour le module NAM (Network Analysis Module).

Network Connectivity Monitor

S/O

Aucun correctif n'est nécessaire.

Network Registrar (CNR)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62920 - New Zealand Daylight Saving Policy Changes Entrée en vigueur en septembre 2007 - For Cisco Network Registrar (CNR).

Performance Visibility Manager (PVM)

S/O

Aucun correctif n'est nécessaire.

QoS Policy Manager (QPM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62912 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour QoS Policy Manager (QPM).

Serveur ACS (Secure Access Control Server)

S/O

Correction dans les versions 4.1.2 et ultérieures. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62905 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Access Control Server (ACS).

Sheer 3.1, 3.2, 3.3 et 3.4

S/O

Ce produit a franchi l'étape de fin de prise en charge. Reportez-vous à EOS/EOL pour Sheer 3.1, Sheer 3.2, Sheer 3.3, Sheer 3.4 afin de lire le Bulletin de fin de vie pour ce produit.

Gestionnaire de passerelle de signalisation (SGM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62913 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été Entrée en vigueur en septembre 2007 - Pour Signaling Gateway Manager (SGM).

Gestionnaire de services Edge d'abonné (SESM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62929 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique de l'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Subscriber Edge Services Manager (SESM).

Gestionnaire de transport (CTM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62936 New Zealand Daylight Saving Policy Changes Entrée en vigueur en septembre 2007 - Pour Cisco Transport Manager (CTM).

WAN Manager (CWM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62917 - New Zealand Daylight Saving Policy Changes (Modifications de la politique d'économie d'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - Pour Cisco WAN Manager (CWM).

[Haut de page]

Réseau optique

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Produits optiques ONG

S/O

Les correctifs DST néo-zélandais ne sont pas requis pour les produits optiques.

[Haut de page]

Sécurité et VPN

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Plates-formes ASA (Adaptive Security Appliances)

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

WebVPN ASA (Adaptive Security Appliances)

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

Dispositifs de sécurité adaptatifs (ASA) IPSec

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

Adaptive Security Device Manager (ASDM)

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

Cisco Trust Agent (CTA)

S/O

Correction dans la version 2.4.1.

Solution de gestion des informations de sécurité (SIMS) CiscoWorks

CSCsk12300

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62890 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes (Modifications de la politique d'économie d'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - pour CiscoWorks Security Information Management Solution (CW-SIMS).

Dispositif de protection et de détection DDOS

S/O

Les utilisateurs doivent mettre à niveau le système vers la version 6.0(5) du microprogramme pour incorporer les nouveaux paramètres de configuration DST. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62741 - Modifications de l'heure d'été (DST) des États-Unis - Toutes les versions de DDOS Guard et de Detector Appliance - Modification ou mise à niveau de la configuration requise.

Système de prévention des intrusions (IPS)

S/O

service host > summertime-option recursive

Appliance NAC (Cisco Clean Access)

S/O

Correction dans ces versions : 3.005(011.001), 3.6(4.3), 4.0(3.3), 4.0(4) et 4.1(0).

Plates-formes PIX

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

Gestionnaire de périphériques PIX (PDM)

S/O

Utilisez la commande clock Summer-time afin de définir les heures de début et de fin de Daylight Savings.

Appareil ACS sécurisé

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62905 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique sur l'heure d'été à compter de septembre 2007 - Pour ACS.

Système de surveillance, d'analyse et de réponse de la sécurité (CS-MARS)

CSCsk11384

Correction dans les versions 4.3.2 et 5.3.2. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62891 - New Zealand Daylight Saving Policy Changes (Modifications de la politique de l'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco CS-MARS.

Gestionnaire de flux de vidéosurveillance (ICEVSSW)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62885 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été à compter de septembre 2007 pour le CIVSSW.

Clients VPN 3 000

S/O

Le matériel VPN 3K doit être modifié manuellement via l'interface utilisateur graphique. Choisissez Configuration > System > General, puis apportez des modifications dans la boîte de dialogue Time and Date. Les applications clientes VPN doivent être modifiées via les paramètres Windows. Le SPA VPN doit être modifié à l'aide de la commande clock sur Cisco IOS. Reportez-vous à Plates-formes logicielles Cisco IOS dans la section Configurations et solutions de contournement de ce document pour plus d'informations.

[Haut de page]

Téléprésence

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Codec TelePresence

CSCsk44933

Référez-vous à CSCsk44933—Nécessité de reconstruire la base de données TZ dans CTS pour prendre en charge le changement de temps DST pour plus d'informations sur ce produit.

TelePresence Manager

S/O

Référez-vous aux notes de terrain : FN - 62918 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour Cisco TelePresence Codec, Cisco TelePresence Manager (CTM) et Cisco TelePresence Multipoint Switch (CTMS) pour plus d'informations sur ce produit.

[Haut de page]

Outils et ressources

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

CiscoWorks IP Telephony Monitor (ITM) version 2.0

S/O

Unified Operations Manager (CUOM) versions 1.1 et 2.0

S/O

Unified Service Monitor (CUSM) versions 1.1 et 2.0

S/O

[Haut de page]

Distribution de contenu, de câbles et de vidéos

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Solution de contrôle des services (SCE)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62641 - SCE - Économie d'été aux États-Unis Changements de politique en vigueur à compter de mars 2007 pour SCE.

[Haut de page]

Communications vocales et unifiées

Si vous exécutez un système de plusieurs produits Cisco Unified Communications, consultez le manuel de mise à niveau du système approprié pour connaître l'ordre recommandé pour mettre à jour les produits. Il existe un manuel de mise à niveau du système distinct pour chaque version de Unified CallManager autour de laquelle un système est construit.

Afin de localiser les informations relatives aux versions de test du système basées sur Unified CallManager 4.x, Manuels de mise à niveau du système, procédez comme suit :

1. Accédez à http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/uc_system/GB_resources/ipcmtrix.htm.

2. Cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant au jeu de versions que vous utilisez. (Notez que la version de test du système n'est pas identique à la version de Unified CallManager.)

3. Accédez au lien du manuel de mise à niveau du système.

Remarque : si vous recevez une erreur indiquant « Impossible d'ouvrir le script », désactivez tout logiciel anti-intrusion ou Cisco Security Agent qui s'exécute sur Cisco Callmanager avant d'exécuter le correctif DST.

Afin de localiser les informations pour Unified Communications Systems basées sur Unified CallManager 5.x, Manuels de mise à niveau du système, procédez comme suit :

1. Accédez à http:///www.cisco.com/go/unified-techinfo.

2. Cliquez sur le lien correspondant à la version du système que vous utilisez. (La version de la version du système est généralement, mais pas nécessairement, la même que celle de Unified CallManager.)

3. Cliquez sur l'onglet Préparation et planification, puis cliquez sur le lien Planification de la mise à niveau du système situé dans la table des matières à gauche de la page.

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Agent Desktop (CAD)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62937 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective Septembre 2007 - For Cisco Agent Desktop.

Commutateur de téléphonie haut débit (BTS 10200)

S/O

Les changements de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande ne seront pas pris en compte tant que le BTS10200 n'aura pas été déployé en Nouvelle-Zélande.

Collaboration Server (CCS) - 3.0, 4.0 et 5.0

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62907 - Nouvelle-Zélande Changements de politique sur l'heure d'été à compter de septembre 2007 - Pour le CSC.

Conference Connection (CCC)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62869 - Nouvelle-Zélande Changement de politique de l'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Conference Connection (CCC).

Outils d'assistance pour les centres de contacts

CSCsj47419

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62925 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour les outils d'assistance du centre de contact Cisco.

Gestionnaire d'interaction de messagerie

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective Septembre 2007 - Pour Cisco Web Interaction Manager et Email Interaction Manager.

Responsable d'urgence (CER)

S/O

Serveur de télécopie

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62901 - New Zealand Daylight Savings Policy Changes Effective Septembre 2007 - for Cisco Fax Server.

Intelligent Contact Management (ICM) Enterprise - 4.x, 5.0 et 6.0

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Suite interactive (CIS)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : Avis sur le terrain - FN - 62947 - Changements de politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Interactive Suite.

IP Communicator (CIPC)

CSCsj83567

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) et Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

IP Contact Center (IPCC) Enterprise

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

IP Contact Center (IPCC) Express

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

IP Contact Center (IPCC) hébergé - 4.x et 5.0

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Système de collaboration et d'interopérabilité IP (IPICS)

CSCsj75834

Les changements de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande seront abordés dans une prochaine version de IPICS.

Téléphone logiciel IP

CSCsj83567

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) et Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Media Blender (CMB) 5.0

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : Avis sur le terrain - FN - 62947 - Changements de politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Interactive Suite.

Media Convergence Server Système d'exploitation Windows (MCS OS)

CSCsj56317

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62919 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Depuis septembre 2007 - for Media Convergence Server Windows Operating System (MCS OS).

Outbound Option - 6.0, 7.0 et 7.1

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Assistant personnel

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62895 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective Septembre 2007 - for Cisco Personal Assistant.

Passerelle RTPC (PGW2200)

CSCsj75847

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62889 - Nouvelle-Zélande Changements de politique d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 pour la passerelle RTPC Cisco (PGW2200).

Environnement d'application unifiée (CUAE)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62902 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes (Modifications de la politique de l'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified Application Environment (CUAE).

Module d'extension de ligne à 14 boutons Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Système de sauvegarde et de restauration Unified CallManager (BARS)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager BAT

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

CAR Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

ADN Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Unified CallManager Express (CCME)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

ITM Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

JTAPI Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

MLA Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Service Unified CallManager (ccm.exe)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Fournisseur de services de téléphonie Unified CallManager (TSP)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Version du service WinOS de Unified CallManager

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Unified Communications Manager CUCM versions 3.x, 4.x et 5.x

CSCsj56236 CSCsj58771 CSCsj56299 CSCsj67456 CSCsj67059

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62883 - Changements de la politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified CallManager.

Unified Contact Center Enterprise/Hosted

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Policy Changes Effectif Septembre 2007 - Pour Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal et Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Contact Center Express

S/O

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez . Pour plus d'informations, reportez-vous aux notes de champs suivantes :

- Avis sur le champ : FN - 62880 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX)

- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Policy Changes Effectif Septembre 2007 - Pour Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal et Cisco Unified Contact Center Express.

Unified Customer Voice Portal (CVP)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous aux notes de champs suivantes :

- Avis sur le champ : FN 62924 - Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) - Considérations relatives au changement d'heure d'été 2007 pour la Nouvelle-Zélande

- Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Policy Changes Effectif Septembre 2007 - Pour Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal et Cisco Unified Contact Center Express.

ACD Unified Intelligent Contact Management (ICM)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Unified Intelligent Contact Management Enterprise et Hosted - 7.0 et 7.1

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Téléphones IP unifiés (gamme 7900)

CSCsj58806

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62878 - New Zealand Daylight Saving Policy Changes Effective Septembre 2007 - For Cisco Unified IP Phones.

Unified MeetingPlace

CSCsj62747 CSCsj64680 CSCsj62766

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62873 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change En vigueur en septembre 2007 - pour les produits Cisco MeetingPlace (MP).

Unified MeetingPlace Express

CSCsj64732

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62872 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change En vigueur en septembre 2007 - pour Cisco MeetingPlace Express (MPE).

Unified Personal Communicator (CUPC)

CSCsj83567

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) et Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Unified Presence (CUP)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62952- New Zealand Daylight Saving Time Policy Change En vigueur en septembre 2007 - pour Cisco Unified Presence (CUP).

Unified System Contact Center Enterprise (System IPCC) - 7.0, 7.1

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62881 - Cisco Unified Contact Center/Intelligent Contact Management - Considérations pour la Nouvelle-Zélande 2007-2008 Daylight Saving Time Change.

Unified Video Advantage (CUVA)

CSCsj83567

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62866 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour Cisco IP Communicator (CIPC), Cisco Unified Video Advantage (CUVA) et Cisco Unified Personal Communicator (CUPC).

Unified Video Conferencing (CUVC)

CSCsj83445

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62871 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change Depuis septembre 2007 - pour les produits Cisco Unified Video Conferencing (CUVC).

Optimisation de la main-d'oeuvre unifiée (WFO)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62931 - Nouvelle-Zélande Changements de politique en matière d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Unified Workforce Optimization (WFO).

Unity Connection

CSCsj72840

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62874 - Nouvelle-Zélande Changements de politique d'heure d'été En vigueur depuis septembre 2007 - Pour Cisco Unity Connection.

Unity Express

CSCsj75969

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62888 - Changements de politique de l'heure d'été en Nouvelle-Zélande à compter de septembre 2007 - Pour Cisco Unity Express.

Messagerie vocale Unity

CSCsj81705 CSCsj81671 CSCsj81527

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62868 - Nouvelle-Zélande Changements de politique d'heure d'été En vigueur à partir de septembre 2007 pour Cisco Unity.

Passerelle de téléphone analogique VG248

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62870 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Change (Modification de la politique de l'heure d'été en vigueur en septembre 2007 - pour Cisco VG248.

Outil de provisionnement vocal (VPT)

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62899 - Nouvelle-Zélande Changements à la politique d'économie d'heure d'été Entrée en vigueur en septembre 2007 - Outil de fourniture de services vocaux.

Option de collaboration Web - 5.0

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62923 - New Zealand Daylight Savings Policy Changes Effectif Septembre 2007 - Pour Cisco Unified Contact Center Enterprise/Hosted, Cisco Unified Customer Voice Portal et Cisco Unified Contact Center Express.

Gestionnaire d'interaction Web

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62926 - New Zealand Daylight Saving Time Policy Changes Effective Septembre 2007 - Pour Cisco Web Interaction Manager et Email Interaction Manager.

[Haut de page]

Accès sans fil

Produit Cisco

ID de suivi Cisco

Notes

Points d'accès et contrôleurs sans fil

S/O

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'avis de champ : FN - 62894 - Nouvelle-Zélande Changement de politique en matière d'économie en heure d'été En vigueur en septembre 2007 - Produits sans fil.

[Haut de page]

Configurations et solutions de contournement

Cette section contient des solutions de contournement ou des configurations manuelles pour les plates-formes Cisco les plus courantes qui prennent en charge l'heure d'été.

Configurations disponibles

Plate-forme Cisco

Solution disponible

Dispositifs de sécurité adaptatifs (ASA) et plates-formes PIX

Oui

Système de mise en réseau d'applications et de contenu (ACNS)

Oui

Plates-formes CatOS

Oui

CiscoWorks

Correctif

Commutateur de services de contenu (CSS)

Oui

Détection et prévention des intrusions

Oui

Plates-formes logicielles Cisco IOS

Oui

Cisco IOS XR

Oui

Commutateurs de stockage (SAN-OS) - Série Storage MDS 9500

Oui

Concentrateurs VPN 3000 (Altiga OS)

Non : défini manuellement en mars et novembre

[Haut de page]

Implications du protocole de temps réseau

Bien qu'il puisse sembler que l'utilisation du protocole NTP (Network Time Protocol) évitera tout problème lié à ces changements de temps, le protocole NTP et l'heure d'été s'excluent mutuellement et l'un n'aide pas ou n'entrave pas l'autre. Le protocole Network Time Protocol est un utilitaire utilisé pour synchroniser les horloges sur différents périphériques. En règle générale, NTP prend une horloge de référence à partir d'une source basée sur le temps universel coordonné (UTC), qui ne change pas indépendamment de l'heure d'été.

Par exemple, l'heure standard de l'Est (EST) aux États-Unis est cinq heures en retard de l'heure UTC lorsque l'heure d'été n'est pas active. L'heure d'été est quatre heures en retard lorsque l'heure d'été est active. La configuration DST est très spécifique au fuseau horaire dans lequel le périphérique est déployé, et le NTP UTC est utilisé comme référence lorsque DST est calculé sur chaque périphérique individuel.

[Haut de page]

Dispositifs de sécurité adaptatifs (ASA) et plates-formes PIX

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration DST d'un système qui exécute le système d'exploitation Cisco PIX ou ASA à l'aide d'une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment et sur n'importe quel périphérique afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique donné.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Afin de respecter le changement de temps DST 2007, utilisez cette commande sur tout périphérique qui exécute le système d'exploitation Cisco PIX ou ASA :

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Remarque : Si vous n'utilisez pas l'option heure d'été, vous n'êtes pas affecté par ce problème. Pour vérifier que vous n'utilisez pas l'option été-time, exécutez cette commande :

Note:  Commande show run | inclure l'heure d'été

Si vous ne recevez pas le résultat de cette commande, votre périphérique n'est pas affecté par ce problème. Si vous recevez un résultat et que votre appareil est affecté par ce problème, contactez le centre d'assistance technique Cisco (TAC) afin d'obtenir l'image intermédiaire 6.3(5.123).

[Haut de page]

Système de mise en réseau d'applications et de contenu (ACNS)

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration DST d'un système Cisco ACNS (Application and Content Networking System) ou Content Engine à l'aide d'une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment et sur n'importe quel périphérique afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique donné.

clock summertime zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Afin de se conformer au changement d'heure DST de 2007, utilisez cette commande sur n'importe quel périphérique ACNS :

clock summertime EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Haut de page]

Plates-formes CatOS

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration DST d'un système qui exécute Cisco CatOS version 5.4 et ultérieure à l'aide d'une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment et sur n'importe quel périphérique afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique donné.

set summertime recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Afin de respecter le changement de temps DST 2007, utilisez cette commande sur tout périphérique qui exécute Cisco CatOS version 5.4 et ultérieures :

set summertime enable EDT

set summertime recurring second Sunday March 02:00 first Sunday November 02:00 60

[Haut de page]

CiscoWorks

Les applications de gestion, telles que CiscoWorks et Cisco Secure ACS, utilisent le temps fourni par le système d'exploitation. Par conséquent, afin de résoudre le problème DST, vous devez installer le correctif du système d'exploitation qui contient le correctif pour votre système d'exploitation (Windows, Solaris, etc.).

Si la plate-forme inclut un système d'exploitation géré par Cisco, tel que Unified CallManager ou l'appliance ACS, Cisco fournira un correctif. Consultez la liste des produits concernés dans la section Gestion du réseau afin de déterminer quand un correctif sera disponible pour votre produit.

[Haut de page]

Commutateur de services de contenu (CSS)

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration DST d'un commutateur de services de contenu (CSS) qui exécute WebNS à l'aide d'une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment en mode SuperUser sur un CSS afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique donné.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Afin de se conformer au changement d'heure DST de 2007, utilisez cette commande sur un CSS qui exécute WebNS :

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Note : La commande CSS clock Summer-time est apparue pour la première fois dans la version 7.50.

[Haut de page]

Détection et prévention des intrusions

Afin de modifier les paramètres d'été sur les périphériques Cisco Intrusion Detection and Prevention, utilisez l'option de configuration de l'interface de ligne de commande :

Modify summer time settings? [no]:yes

Recurring, Date or Disable[recurring]:

Start Month[mar]:

Start Week[2]:

Start Day[sun]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[nov]:

End Week[1]:

End Day[sun]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]: EDT

Offset[60]:

Remarque : les packages de gestion basés sur une interface utilisateur graphique peuvent inclure un écran de configuration basé sur le temps que vous pouvez utiliser pour effectuer les modifications nécessaires.

Note:  [Haut de page]

Plates-formes logicielles Cisco IOS

Les paramètres de configuration DST de Cisco IOS peuvent être modifiés à l’aide d’une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment et sur n'importe quel périphérique afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Pour obtenir des informations détaillées sur la commande clock Summer-time, reportez-vous au Guide de référence des commandes de gestion de réseau Cisco IOS.

Afin de respecter le changement d'heure de l'heure d'été de la NZ 2007, utilisez la commande clock Summer-time sur tout périphérique qui exécute Cisco IOS. Cet exemple concerne le fuseau horaire NZST/NZDT :

clock summer-time NZDT recurring last Sun Sep 2:00 1 Sun Apr 3:00

[Haut de page]

Cisco IOS XR

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration DST d'un système qui exécute Cisco IOS XR à l'aide d'une seule commande de configuration. Vous pouvez exécuter cette commande à tout moment et sur n'importe quel périphérique afin de modifier les paramètres par défaut actuels du périphérique donné.

clock summer-time zone recurring [{week} {day} {month} {hh:mm}

{week | day | month | hh:mm} [offset]]

Afin de respecter le changement de temps DST 2007, utilisez cette commande sur n'importe quel périphérique Cisco IOS XR :

clock summer-time EDT recurring 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

[Haut de page]

Commutateurs de stockage (SAN-OS) - Gamme MDS de stockage 9500

Par défaut, le SAN-OS MDS ne s'adapte pas à l'heure d'été et le logiciel ne fournit aucune valeur par défaut pour les paramètres DST. Par conséquent, toute configuration pour l'heure d'été doit inclure les paramètres des dates de début et de fin.

clock summer-time zone start_week start_day start_month start_time end_week end_day end_month end_time daylight_offset

Afin de se conformer au changement d'heure DST de 2007, utilisez cette commande :

clock summer-time Eastern 2 Sun Mar 2:00 1 Sun Nov 2:00

Remarque : Le fuseau horaire “ Eastern ” est une valeur définie par l'utilisateur et peut être déterminé à l'aide de la commande suivante : show running | horloge.

Étant donné que le SAN-OS MDS n'offre aucune valeur par défaut pour la définition de l'heure d'été, aucune modification de code n'est requise. Le paramètre DST pour SAN-OS doit être configuré via l'interface de ligne de commande pour les raisons suivantes :

- Fabric Manager ne peut pas être utilisé pour configurer plusieurs commutateurs avec ce paramètre, car il ne prend pas en charge la configuration DST.

- Les services Cisco Fabric ne prennent pas en charge la configuration de l'heure d'été, car un seul fabric peut couvrir plusieurs fuseaux horaires.

[Haut de page]

Concentrateurs VPN 3000 (Altiga OS)

Les paramètres de configuration DST d'un système qui exécute Altiga OS ne peuvent pas être modifiés. Actuellement, dans les versions 4.1 et 4.7 d'Altiga OS, vous pouvez activer la fonctionnalité d'heure d'été afin d'utiliser les paramètres par défaut de l'heure d'été, comme précédemment défini. Afin de contourner ce problème, vous devez définir l'heure à venir lorsque la nouvelle heure d'été se produit le 2e dimanche du mois de mars. L'heure d'été doit être désactivée sur ces périphériques afin que le périphérique ne tente pas de régler son horloge le 1er dimanche d'avril.

Remarque : Les informations fournies dans cette section constituent une solution de contournement pour ceux qui choisissent de ne pas mettre à niveau le code fixe une fois qu'il est disponible.

Vous pouvez désactiver l'heure d'été et régler l'horloge en avant comme indiqué sur cette image :

Informations générales

Les informations contenues dans cette section ont été copiées du Département des affaires intérieures de la Nouvelle-Zélande (http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/wpg_URL/Resource-material-Information-We-Provide-About-Daylight-Saving?OpenDocument ).

Économie d'été à prolonger

L'honorable Rick Barker

Ministre de l'intérieur

30 avril 2007

Les Néo-Zélandais bénéficieront de trois semaines de plus d'économies d'énergie à partir du 30 septembre de cette année, suite à la décision du gouvernement travailliste de prolonger la période à 27 semaines, a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Rick Barker.

Les horloges vont avancer une heure par semaine plus tôt que d'habitude - le dernier dimanche de septembre - et revenir une heure le premier dimanche d'avril, au lieu du troisième dimanche de mars. Il s'agit du premier changement de l'heure d'été depuis 1990.

“ La décision signifie que les gens auront une heure supplémentaire de lumière du jour le soir de fin septembre à début avril pour profiter du plein air. Cela s’appuie sur la demi-heure supplémentaire déjà intégrée au temps de la Nouvelle-Zélande tout au long de l’année, ” Rick Barker a déclaré.

[Haut de page]

ID du document : 98600

Informations connexes

- Département des affaires intérieures de la Nouvelle-Zélande

- Support et documentation techniques - Cisco Systems