Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour les listes d'accès IPv6. Dans l'exemple décrit dans ce document, les routeurs R1 et R2 sont configurés avec un schéma d'adressage IPv6 et connectés via une liaison série. Le protocole de routage activé sur les deux routeurs est le protocole OSPF IPv6 et les adresses de bouclage configurées sur les deux routeurs (R1 et R2) sont annoncées dans la zone 0 avec cette commande : ipv6 ospf process-id area area area-id [instance instance-id] . Dans cet exemple, il est nécessaire de refuser le trafic Telnet qui provient de l’interface de bouclage 0 du routeur R2 et qui atteint l’interface de bouclage 4 du routeur R1.

Cet exemple de configuration utilise la commande ipv6 access-list access-list-name afin de construire une liste d'accès IPv6 (nommée DENY_TELNET_Lo4) sur le routeur R1. Une instruction deny deny tcp host 400A:0:400C::1 host 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet est suivie d'une instruction permit ipv6 any any .

Afin d'attribuer une liste de contrôle d'accès IPv6 à une interface, utilisez cette commande en mode de configuration d'interface : ipv6 traffic-filter access-list-name {in | sortant}

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Connaissance du schéma d'adressage IPv6

- Connaissance de la mise en oeuvre du protocole OSPF pour IPv6

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 7200 sur le logiciel Cisco IOS Version 15.1 (pour les configurations des routeurs R1 et R2).

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur R1

- Routeur R2

Routeur R1

R1#show running-config

version 15.0

!

hostname R1

ip source-route

ip cef

!

no ip domain lookup

ipv6 unicast-routing

!--- Enables the forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 100A:0:100C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!--- Enables OSPFv3 on the interface and associates

!--- the interface looback1 to area 0.

!

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 200A:0:200C::1/64

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Loopback3

no ip address

ipv6 address 300A:0:300C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Loopback4

no ip address

ipv6 address 400A:0:400C::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address AB01:2011:7:100::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf network point-to-point

!--- Sets the OSPFv3 network type as point-to-point.

ipv6 ospf 10 area 0

ipv6 traffic-filter DENY_TELNET_Lo4 in

!--- Filters the traffic based on access list.

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

!

ipv6 access-list DENY_TELNET_Lo4

sequence 20 deny tcp host 400A:0:400C::1 host 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet

!--- Denies telnet access to Lo4 from Lo1 of router R2.

permit ipv6 any any

!

end

Routeur R2

R2#show running-config

version 15.0

hostname R2

ip source-route

ip cef

!

no ip domain lookup

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address 1001:ABC:2011:7::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

!

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address AB01:2011:7:100::/64 eui-64

ipv6 enable

ipv6 ospf network point-to-point

ipv6 ospf 10 area 0

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

!

end

Vérification

Afin de vérifier la configuration, utilisez la commande ping.

Sur le routeur R2

Cet exemple de résultat montre que le routeur R2 peut atteindre l’interface de bouclage du routeur R1 :

R2#ping ipv6 400A:0:400C::1 source lo0

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 400A:0:400C::1, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 1001:ABC:2011:7::1

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/32/44 ms

Essayez telent loopback 4 interface du routeur R1 à partir de l’interface de bouclage 0 du routeur R2.

R2#telnet 400A:0:400C::1 /source-interface lo0

Trying 400A:0:400C::1, 23 ...

% Connection refused by remote host

La sortie ci-dessus confirme que la connexion Telnet est refusée par l’hôte distant (c’est-à-dire par le routeur R1).

Utilisez la commande show ipv6 access-list DENY_TELNET_Lo4 afin de vérifier la liste d'accès créée dans le routeur R1 comme indiqué dans cet exemple :

Sur le routeur R1

R1#

show ipv6 access-list DENY_TELNET_Lo4

IPv6 access list DENY_TELNET_Lo4

deny tcp host 400A:0:400C::1 host 1001:ABC:2011:7::1 eq telnet sequence 20

permit ipv6 any any (82 matches) sequence 30

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Guide de configuration IPv6, Cisco IOS version 15.1 M&T

- Prise en charge de la technologie IPv6

- Support et documentation techniques - Cisco Systems