Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Le protocole BGP (Border Gateway Protocol) est l'un des protocoles clés à utiliser pour réaliser la redondance de connexion Internet. Quand vous connectez votre réseau à deux fournisseurs de services Internet différents (ISPs), cela s'appelle l'hébergement multiple. L'hébergement multiple fournit la redondance et l'optimisation du réseau. Il sélectionne l'ISP qui offre le meilleur chemin à une ressource. Lorsque vous exécutez BGP avec plusieurs fournisseurs de services, vous courez le risque que votre système autonome devienne un AS de transit. Le trafic Internet passe ainsi par votre AS et utilise potentiellement toute la bande passante et toutes les ressources sur le CPU de votre routeur. Ce document aborde ce problème et fournit des exemples de configuration appropriés.

Conditions préalables

Conditions requises

Reportez-vous à ce document avant de continuer :

Exemple de configuration pour BGP avec deux fournisseurs de services différents (multihébergement)

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur de la gamme Cisco 2800 avec logiciel Cisco IOS® version 12.4(13r)T

- Routeur de la gamme Cisco 3800 avec logiciel Cisco IOS Version 12.4(13r)T

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Dans ce réseau, le routeur A se connecte à deux fournisseurs de services différents SP-A et SP-B formant Multihoming où 1010:1010::/64 et 2020:2020::/64 est annoncé par AS 101 à l'extérieur et le réseau 1212:12: /64 est reçu de deux AS différents, AS 202 et AS 303.

Remarque : Voici un lien vers une vidéo (disponible sur la communauté d'assistance Cisco) qui fournit une vue d'ensemble du Multihoming BGP et donne des conseils sur la façon de résoudre les problèmes BGP courants tels que l'appairage et le CPU élevé.

Multihébergement BGP : Conception et dépannage - Vidéo de webcast en direct

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur A

- Fournisseur de services A

- Fournisseur de services B

Routeur A

Router-A#

ipv6 unicast-routing

!---Enables the forwarding of IPv6 packets.

ipv6 cef

interface Serial3/0

description CONNECTED TO SP-A

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

clock rate 64000

!

interface Serial3/1

description CONNECTED TO SP-B

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

clock rate 64000

!

router bgp 101

bgp router-id 1.1.1.1

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 remote-as 202

!--- Configures SP-A as neighbor.

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 ebgp-multihop 2

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 remote-as 303

!--- Configures SP-B as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 activate

neighbor 2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 activate

network 1010:1010::/64

network 2020:2020::/64

exit-address-family

!

Fournisseur de servicesA

SP-A#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 1202:ABCD::/64 eui-64

ipv6 enable

no fair-queue

!

router bgp 202

bgp router-id 2.2.2.2

no bgp default ipv4-unicast

bgp log-neighbor-changes

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configuers Router A as neighbor.

!

address-family ipv6

neighbor 1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Fournisseur de services B

SP-B#

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

interface Serial1/0

no ip address

ipv6 address 2303:ABCD::/64 eui-64

no fair-queue

!

router bgp 303

no synchronization

bgp router-id 3.3.3.3

bgp log-neighbor-changes

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 remote-as 101

!--- Configures as Router A as neighbor.

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 ebgp-multihop 5

no auto-summary

!

address-family ipv6

neighbor 2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 activate

network 1212:1212::/64

exit-address-family

!

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- Routeur A avec deux FAI

Router-A#

show bgp ipv6 unicast summary

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 101

BGP table version is 6, main routing table version 6

3 network entries using 447 bytes of memory

4 path entries using 304 bytes of memory

4/2 BGP path/bestpath attribute entries using 496 bytes of memory

2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory

0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory

0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory

BGP using 1295 total bytes of memory

BGP activity 3/0 prefixes, 14/10 paths, scan interval 60 secs

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0   4   202   108     119   6    0    0 00:31:41   1

2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10   4   303   108     121   6    0    0 00:25:1    1

!--- Indicates that Router A is peering with both the ISP SP-A and SP-B

- Routeurs appris du routeur A à partir de SP-A et SP-B

Router-A#show bgp ipv6 unicast

BGP table version is 6, local router ID is 1.1.1.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   ::                       0                          32768 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21B:54FF:FE54:FB10 0  0 303 i

*>                              1202:ABCD::21B:54FF:FEA9:24B0 0  0 202 i

*> 2020:2020::/64   ::                       0                         32768 i

- Sur SP-A :

SP-A#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 2.2.2.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

*> 1212:1212::/64   ::                       0            32768              i

*> 2020:2020::/64   1202:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0 0 101 i

- Sur SP-B :

SP-B#sh bgp ipv6 unicast

BGP table version is 4, local router ID is 3.3.3.3

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path

*> 1010:1010::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

*  1212:1212::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90  0                 101 202 i

*>                  ::                       0         32768 i

*> 2020:2020::/64   2303:ABCD::21C:58FF:FEED:3E90 0             0 101 i

Dépannage

Utilisez la commande debug bgp ipv6 update afin d'afficher les informations de débogage sur les mises à jour pour aider à déterminer l'état de l'appairage.

Informations connexes

- BGP (Border Gateway Protocol)

- Études de cas BGP

- Référence des commandes BGP

- Guide de configuration BGP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems