Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst CGMP et IGMP Snooping

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de fonctionnalités CGMP

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de la fonctionnalité IGMP Snooping

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst GMRP et RGMP

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit des informations sur la prise en charge des fonctions de multidiffusion de la couche 2 dans divers commutateurs de la gamme Cisco Catalyst.

Ces tableaux fournissent plus d'informations :

- Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst CGMP et IGMP Snooping

- Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de fonctionnalités CGMP

- Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de la fonctionnalité IGMP Snooping

- Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst GMRP et RGMP

Reportez-vous à la page de support IP Multicast pour plus d'informations sur la mise en oeuvre de la fonctionnalité multicast et pour des exemples de configuration et des conseils de dépannage.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst CGMP et IGMP Snooping

Ce tableau fournit des informations relatives à la prise en charge des fonctionnalités de surveillance CGMP (Cisco Group Management Protocol) et IGMP (Internet Group Management Protocol) dans les commutateurs Cisco Catalyst.

Plate-forme Catalyst

CGMP (version logicielle minimale)

Par défaut

Surveillance IGMP (version logicielle minimale)

Par défaut

IGMP V3 (version logicielle minimale)

Catalyst 6000 - Logiciel Catalyst OS (CatOS)

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activé (depuis 5.5.9 et 6.3.1)

Oui (7.5) (2)

Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS®

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E)

Catalyst 5000

Oui (2.2)

Désactivé

Oui (4.1)(3)

Désactivé

Non pris en charge

Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G)

Oui (2.2)

Désactivé

Non pris en charge

S/O

Non pris en charge

Catalyst 4000 - Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4/5)

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EW)

Catalyst 3550

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 3560

Non pris en charge

S/O

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 2940

Non pris en charge(1)

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 2950; Catalyst 2955

Non pris en charge

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 2960

Non pris en charge

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (toutes les versions)

Catalyst 2970

Non pris en charge

S/O

Oui (toutes les versions)

Activée

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL

Oui (toutes les versions)

Activée

Non pris en charge

S/O

Non pris en charge

Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3

Oui (prend en charge le CMF dans toutes les versions)(4)

S/O

Non pris en charge

S/O

Non pris en charge

Catalyst 1900 / Catalyst 2820

Oui (5,33)

Désactivé

Non pris en charge

S/O

Non pris en charge

Catalyst 8500

Oui (prend en charge le CMF dans toutes les versions)(4)

Désactivé

Non pris en charge

S/O

Non pris en charge

- (1) La fonctionnalité de serveur CGMP est prise en charge dans les commutateurs MSFC (Multilayer Switch Feature Card), MSFC2, Catalyst 4000 Supervisor Engine III/IV et Catalyst 3550 et 3750. La fonctionnalité CGMP de couche 2 n'est pas prise en charge.

- (2) Sur les commutateurs Catalyst 6500, avant la version 6.3(10) du logiciel, un paquet IGMP Version 3 (V3) comportant plusieurs groupes dans le même paquet a été rejeté. Ceci est corrigé dans la version 6.3(10) du logiciel. Les versions 6.3(x) exécutent IGMP Version 2 (V2), et il n'y a pas de prise en charge pour V3. Un rapport IGMP V3 est traité comme un ensemble de rapports IGMP V2 pour chacun des groupes de multidiffusion formant les enregistrements de groupe dans IGMP V3. Cela se produit indépendamment du mode de filtre du rapport IGMP V3. Référez-vous à l'ID de bogue Cisco CSCdw61628 (clients enregistrés uniquement) pour plus d'informations. IGMP V3 est pris en charge à partir de la version 7.5 (uniquement dans les systèmes Catalyst 6500 basés sur Supervisor Engine II) et le logiciel Cisco IOS version 12.1(11b)E1 ou ultérieure est requis sur le MSFC2.

- (3) Pour les Catalyst 5000, Supervisor Engine II G ou III G, ou Supervisor Engine III avec une carte NFFC (NetFlow Feature Card) ou NFFC II, est requis pour la prise en charge de la surveillance IGMP. La version 4.1 ou ultérieure du logiciel Supervisor Engine est requise. Certains matériels nécessitent une version ultérieure du logiciel. (Par exemple, la NFFC II nécessite une version logicielle 4.3 ou ultérieure.)

- (4) Le CMF (Constrned Multicast Flooding) est une méthode du logiciel Cisco IOS permettant d'effectuer la surveillance IGMP. Il a été créé pour les commutateurs de couche 3 de Cisco IOS.

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de fonctionnalités CGMP

Ce tableau répertorie la prise en charge des fonctionnalités CGMP et les commandes permettant d'activer cette fonctionnalité.

Plate-forme Catalyst

CGMP

Sortie CGMP

Départ rapide

Catalyst 5000

set cgmp {enable | désactiver}

set cgmp leave {enable | désactiver}

Non pris en charge

Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G)

set cgmp {enable | désactiver}

set cgmp leave {enable | désactiver}

set cgmp fastleave {enable | désactiver}

Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL

[no] cgmp

[non] traitement des congés cgmp

Non pris en charge

Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3

[no] bridge cmf

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 1900 / Catalyst 2820

[no] cgmp

[non] traitement des congés cgmp

Non pris en charge

Catalyst 8500

[no] bridge cmf

Non pris en charge

Non pris en charge

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst de la fonctionnalité IGMP Snooping

Ce tableau répertorie la prise en charge des fonctionnalités IGMP Snooping, IGMP querier, IGMP Filtering, IGMP Throttling et IGMP Multicast VLAN Registration, ainsi que les commandes nécessaires pour activer cette fonctionnalité.

Plate-forme Catalyst

IGMP Snooping

Départ rapide IGMP

Filtrage IGMP (version logicielle minimale)

IGMP Querier (version logicielle minimale)

Limitation IGMP (version logicielle minimale)

Enregistrement de VLAN multidiffusion (version logicielle minimale)

Catalyst 6000 - Logiciel CatOS

set igmp {enable | désactiver}

set igmp fastleave {enable | désactiver}

Non pris en charge

set igmp querier {disable | enable} vlan_id 7.1

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping fastleave

Non pris en charge

[no] ip igmp snooping querier (sous interface VLAN) (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8a)E)

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 5000

set igmp {enable | désactiver}

set igmp fastleave {enable | désactiver}

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 4000 - Logiciel Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4)

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11b)EW)

Non pris en charge actuellement

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 3550

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8)EA1)

Non pris en charge actuellement

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(8)EA1

Catalyst 3560

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Oui (version 12.2(25)SEA du logiciel Cisco IOS)

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1)

Catalyst 3750

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX)

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)SEA

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX

Catalyst 2940

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX)

Non pris en charge actuellement

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(13)AY

Catalyst 2950; Catalyst 2955

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(9)EA1)

2950: Non pris en charge 2955 : Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(22)EA4

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1

2950: Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(6)EA2c 2955 : Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(12c)EA1

Catalyst 2960

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)FX

Catalyst 2970

[no] ip igmp snooping

[no] ip igmp snooping vlan_id instant-leave

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX)

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.2(25)SEA

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(19)EA1

Oui (Logiciel Cisco IOS Version 12.1(11)AX

Remarques supplémentaires

1. Les messages de jointure et de sortie IGMPv3 ne sont pas pris en charge sur les commutateurs qui exécutent le filtrage IGMP ou l'enregistrement de VLAN multidiffusion.

2. Les commutateurs prennent en charge la surveillance IGMPv3 basée uniquement sur l'adresse MAC de multidiffusion de destination et ne prend pas en charge la surveillance basée sur l'adresse MAC source ou sur les rapports de proxy.

Matrice de prise en charge des commutateurs Catalyst GMRP et RGMP

Ce tableau répertorie la prise en charge du protocole GMRP (Generic Attribute Registration Protocol) et du protocole RGMP (Router-Port Group Management Protocol) sur les commutateurs Catalyst.

Plate-forme Catalyst

GMRP (version logicielle minimale)

RGMP (version logicielle minimale)

Catalyst 6000 - Logiciel CatOS

Oui (5.2)

Oui (5.4)

Catalyst 6000 - Logiciel Cisco IOS

Non pris en charge

Oui (version 12.1E du logiciel Cisco IOS)

Catalyst 5000

Oui (1) (5.1)

Oui (5.4)

Catalyst 4000 - CatOS (Supervisor Engine 1/2) / (2948G/4912G/2980G)

Oui (5.1)

Non pris en charge

Catalyst 4000 - Logiciel Cisco IOS (Supervisor Engine 2+/3/4)

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 3550

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 3750

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 2940

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 2950; Catalyst 2955

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 2970

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 2900XL; Catalyst 3500XL

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 2948G-L3 / Catalyst 4908G-L3

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 1900 / Catalyst 2820

Non pris en charge

Non pris en charge

Catalyst 8500

Non pris en charge

Non pris en charge

- (1) Le Catalyst 5000 nécessite Supervisor Engine II, IIG, III ou IIIG pour la prise en charge GMRP.

Remarques supplémentaires

- Vous ne pouvez pas activer GMRP si la surveillance IGMP est activée.

- Le protocole RGMP nécessite que la surveillance IGMP soit activée sur le commutateur.

- Les protocoles GMRP et RGMP sont désactivés par défaut sur tous les commutateurs pris en charge.

Informations connexes

- Page de support de multidiffusion IP

- Multicast dans un réseau campus : Snooping CGMP et IGMP

- Utilisation du protocole RGMP : Notions de base et études de cas

- Limiter le trafic multicast lorsque la source et les récepteurs se trouvent sur le même réseau VLAN sur les commutateurs Catalyst exécutant Catalyst OS

- Support pour commutateurs

- Prise en charge de la technologie de commutation LAN

- Support et documentation techniques - Cisco Systems