Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Tableaux

Informations connexes

Introduction

Un routeur configuré avec une adresse IP principale et des adresses secondaires sur une interface donnée se comporte différemment lorsque vous envoyez des mises à jour à cette interface, selon que le découpage d'horizon est activé ou désactivé. Ce document fournit des tableaux qui répertorient les différences dans les mises à jour.

Remarque : l'interface source est définie comme l'interface réseau sur laquelle la mise à jour est envoyée.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Tableaux

Tableau 1 : Mises à jour RIP avec une adresse secondaire sur un réseau principal différent du réseau principal

Fractionner l'horizon

Mettre à jour la source

Mettre à jour le contenu

Activée

Principal

Sous-réseaux du réseau principal (s’ils sont connus via des interfaces non sources). D’autres réseaux principaux (y compris le réseau secondaire), connus via une interface non source, sont récapitulés à la limite du réseau principal.

Activée

Secondaire

Sous-réseaux du secondaire (s’ils sont connus via une interface non source). D’autres réseaux principaux (y compris le réseau principal), connus via une interface non source, sont récapitulés à la limite du réseau principal.

Désactivé

Principal

Tous les sous-réseaux connus du réseau principal. Autres réseaux principaux (y compris le réseau secondaire), résumés en limite nette principale.

Désactivé

Secondaire

Tous les sous-réseaux connus du secondaire. Autres réseaux principaux (y compris le réseau principal), résumés en limite de réseau principale.

Tableau 2 : Mises à jour RIP avec adresse secondaire sur le même réseau principal que le réseau principal

Fractionner l'horizon

Mettre à jour la source

Mettre à jour le contenu

Activée

Principal

Sous-réseaux du principal/du secondaire (s’ils sont connus via des interfaces non sources). D’autres réseaux principaux, connus via une interface non source, sont récapitulés à la frontière réseau principale.

Activée

Secondaire

Aucun - aucune mise à jour provenant du secondaire.

Désactivé

Principal

Tous les sous-réseaux connus du primaire/secondaire. Les autres réseaux principaux sont récapitulés à la frontière nette principale.

Désactivé

Secondaire

Tous les sous-réseaux connus du primaire/secondaire. Les autres réseaux principaux sont récapitulés à la frontière nette principale.

Tableau 3 : Mises à jour IGRP avec une adresse secondaire sur un réseau principal différent du réseau principal

Fractionner l'horizon

Mettre à jour la source

Mettre à jour le contenu

Activée

Principal

Sous-réseaux du réseau principal (s’ils sont connus via des interfaces non sources). D’autres réseaux principaux (y compris le réseau secondaire), connus via une interface non source, sont récapitulés à la limite du réseau principal.

Activée

Secondaire

Seuls les sous-réseaux du réseau secondaire.

Désactivé

Principal

Tous les sous-réseaux connus du réseau principal. Autres réseaux principaux (y compris le réseau secondaire), résumés en limite nette principale.

Désactivé

Secondaire

Tous les sous-réseaux connus du secondaire. Autres réseaux principaux (y compris le réseau principal), résumés en limite de réseau principale.

Tableau 4 : Mises à jour IGRP avec adresse secondaire sur le même réseau principal que le réseau principal

Fractionner l'horizon

Mettre à jour la source

Mettre à jour le contenu

Activée

Principal

Sous-réseaux du principal/du secondaire (s’ils sont connus via des interfaces non sources). D’autres réseaux principaux, connus via une interface non source, sont récapitulés à la frontière réseau principale.

Activée

Secondaire

Aucun - Aucune source de mise à jour du secondaire.

Désactivé

Principal

Tous les sous-réseaux connus du primaire/secondaire. Les autres réseaux principaux sont récapitulés à la frontière nette principale.

Désactivé

Secondaire

Tous les sous-réseaux connus du primaire/secondaire. Les autres réseaux principaux sont récapitulés à la frontière nette principale.

Par défaut, le découpage d'horizon est activé sur chaque interface. Afin de désactiver le découpage d'horizon, utilisez la sous-commande no ip split-horizon comme indiqué ici :

int e 0

no ip split-horizon

Informations connexes

- Page de support pour les protocoles de routage TCP/IP

- Page de support pour le routage IP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems