Contenu

Introduction

Conditions préalables

Versions matérielles et logicielles

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Commandes show

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer le basculement avec le protocole EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) à l'aide du routage et du transfert virtuels (VRF). VRF est une extension du routage IP qui fournit plusieurs instances de routage. Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) tirent parti de ce VRF afin de créer des réseaux privés virtuels (VPN) distincts pour les clients, car il permet à plusieurs instances de la table de routage d’exister dans un routeur.

Conditions préalables

- Connaissances de base du protocole EIGRP

- Connaissances de base de VRF

Versions matérielles et logicielles

Les configurations de ce document sont basées sur le routeur de la gamme Cisco 3700 sur le logiciel Cisco IOS® Version 12.4 (15)T 13.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Dans cet exemple, le routeur R1 est considéré comme un routeur PE. Les routeurs R2 et R3 sont considérés comme des routeurs CE. Les routeurs utilisent le protocole EIGRP pour communiquer entre eux. Si R2 perd sa connectivité avec R1 (c’est-à-dire en cas de basculement), les routes peuvent atteindre R1 via R3. Les routeurs R2 et R3 ont une connexion MPLS entre eux.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur R1

- Routeur R2

- Routeur R3

Routeur R1

!

version 12.4

!

hostname R1

!

ip cef

!

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 57.35.169.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router eigrp 220

network 2.2.2.2 0.0.0.0

network 57.35.169.2 0.0.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

!--- Configured EIGRP and advertised the networks.

!

end

Routeur R2

!

version 12.4

!

hostname R2

!

ip cef

!

ip vrf A

!--- Configures VRF routing table!

rd 1.1.1.1:111

!---Configuring a route distinguisher RD creates routing and forwarding table for a VRF. The RD can be used in either of these formats: - 16-bit AS number: Your 32-bit number (for example, 1:100) - 32-bit IP address: Your 16-bit number (In our case, 1.1.1.1:111)

route-target export 1.1.1.1:111

route-target import 1.1.1.1:111

!--- Creates a list of import and/or export route target communities for the specified VRF.

!

ip vrf B

rd 2.2.2.2:222

import ipv4 unicast map vrfA-to-vrfB

!--- Associates the specified route map with the VRF.

route-target export 2.2.2.2:222

route-target import 2.2.2.2:222

!

mpls label protocol ldp

!

interface Loopback1

ip vrf forwarding B

!--- Associates a VRF instance with an interface.

ip address 172.16.2.1 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip vrf forwarding A

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip vrf forwarding A

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

mpls ip

!

interface FastEthernet1/0

ip vrf forwarding B

ip address 203.197.194.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router eigrp 1

no auto-summary

!

address-family ipv4 vrf B

!--- Enter address family configuration mode for configuring EIGRP routing sessions.

network 172.16.2.0 0.0.0.255

network 203.197.194.0

no auto-summary

autonomous-system 330

!--- Defines the autonomous system number for this specific instance of EIGRP.

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf A

network 10.0.0.1 0.0.0.0

network 192.168.1.0

no auto-summary

autonomous-system 220

exit-address-family

!

access-list 99 permit 172.16.1.0 0.0.0.255

access-list 99 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 101 permit udp host 192.168.1.1 eq bootps host 1.1.1.1 eq bootps

!--- Create access list in order to permit the host addresses.

!

route-map vrfA-to-vrfB permit 10

match ip address 99

!--- Created a route map and distributed the routes permitted by access list 99.

!

end

Routeur R3

!

version 12.4

!

hostname R3

!

ip cef

!

!

!

!

ip vrf A

rd 1.1.1.1:111

!

mpls label protocol ldp

!

interface Loopback1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface FastEthernet0/0

ip vrf forwarding A

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

mpls ip

!

interface FastEthernet0/1

ip vrf forwarding A

ip address 57.35.169.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet1/0

ip address 203.197.194.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

router eigrp 330

network 1.1.1.1 0.0.0.0

network 10.0.0.2 0.0.0.0

network 57.35.169.1 0.0.0.0

network 203.197.194.0

no auto-summary

!

address-family ipv4 vrf A

network 10.0.0.2 0.0.0.0

network 57.35.169.1 0.0.0.0

no auto-summary

autonomous-system 220

exit-address-family

!

end

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Commandes show

Afin de vérifier que le protocole EIGRP est configuré correctement, utilisez la commande show ip route vrf.

show ip route vrf

Dans le routeur R2
R2#show ip route vrf A

Routing Table: A

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D       2.2.2.2 [90/409600] via 192.168.1.2, 00:15:47, FastEthernet0/0

57.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

D       57.35.169.0 [90/307200] via 192.168.1.2, 00:15:47, FastEthernet0/0

[90/307200] via 10.0.0.2, 00:15:47, FastEthernet0/1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Dans le routeur R3

R3#show ip route vrf A

Routing Table: A

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

D       2.2.2.2 [90/409600] via 57.35.169.2, 00:16:59, FastEthernet0/1

57.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       57.35.169.0 is directly connected, FastEthernet0/1

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0

D    192.168.1.0/24 [90/307200] via 57.35.169.2, 00:17:02, FastEthernet0/1

[90/307200] via 10.0.0.1, 00:17:02, FastEthernet0/0

!--- Displays the routing table associated with VRF instance A.

Si R2 perd la connectivité à R1, les routes de R2 atteignent le routeur R1 via R3.

En cas de basculement

Lorsque R2 perd sa connectivité à R1, essayez d'arrêter sur Fa0/0 de R2. Dans le routeur R2
R2#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

R2(config)#int fa0/0

R2(config-if)#shut down

R2(config-if)#

*Mar  1 00:01:01.539: %TDP-5-INFO: VRF A: TDP ID removed

*Mar  1 00:01:01.675: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor (vrf A) 57.35.169.1:0 (1) is

DOWN (LDP Router ID changed)

*Mar  1 00:01:01.679: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(1) 220: Neighbor 192.168.1.2

(FastEthernet0/0) is down: interface down

R2(config-if)#

*Mar  1 00:01:03.519: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state

to administratively down

*Mar  1 00:01:04.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

FastEthernet0/0, changed state to down

Dans le même cas du routeur R3, la liaison de basculement est activée.
R3#

*Mar  1 00:00:52.527: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor (vrf A) 192.168.1.1:0 (1) is

DOWN (TCP connection closed by peer)

R3#

*Mar  1 00:00:59.591: %LDP-5-NBRCHG: LDP Neighbor (vrf A) 10.0.0.1:0 (1) is UP

Afin de vérifier que le routeur R2 peut toujours atteindre R1, émettez la commande ping vrf afin d'envoyer une requête ping à R1 à partir du routeur R2.

Ping

Dans le routeur R2
R2#ping vrf A 192.168.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/51/96 ms

!--- R2 can still reach R1 through R3.

Informations connexes

- Services compatibles VRF

- Page de support EIGRP

- Support et documentation techniques - Cisco Systems