Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Envoyer et recevoir des mises à jour

Configurations

Format DOT du système autonome

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document montre des exemples de configuration pour la suppression des numéros de système autonome (AS) privés lors de l'envoi de mises à jour eBGP. Les numéros de système autonome peuvent appartenir à l'une de deux catégories : privé et public. Comme les adresses IP publiques et privées, vous ne pouvez pas diffuser des numéros de système autonome privés sur Internet. La plage de numéros de système autonome publics s'étend entre 1 et 64511; celle des numéros de système autonome privés, entre 64512 et 65535. Vous pouvez utiliser des numéros de système autonome privés pour diviser des systèmes autonomes volumineux en plusieurs petits systèmes autonomes connectés par eBGP. En outre, si vous êtes connecté à un seul FSI, celui-ci peut assigner des numéros de système autonome privés afin d'économiser les numéros de système autonome publics. Cependant, vous devez supprimer ces numéros de système autonome privés avant que vous envoyiez les mises à jour au maillage BGP global (Internet).

Remarque : l'attribution de numéros de système autonome privés n'est pas recommandée si vous vous connectez à plusieurs FAI. Les numéros de système autonome privés peuvent être utilisés si le réseau du client se connecte à un seul FAI (à résidence unique ou à résidence double).

Référez-vous à Suppression de numéros de système autonome privés dans BGP pour plus d'informations sur les numéros de système autonome privés.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document s'appliquent aux versions logicielles et matérielles suivantes :

- Logiciel Cisco IOS® version 12.2(27)

- Routeurs Cisco 2501 et Cisco 2503

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement) pour en savoir plus sur les commandes figurant dans le présent document.

Diagramme du réseau

Ce document utilise une configuration réseau dans laquelle le routeur 3 utilise le numéro de système autonome privé 65000, et le routeur 1 et le routeur 2 utilisent respectivement les numéros de système autonome publics AS 1 et AS 5.

Le routeur 2 se trouve dans le nuage du fournisseur de services avec le routeur 1 (exécutant AS 1) et le routeur 3 (exécutant AS 65000) comme clients.

Envoyer et recevoir des mises à jour

Cette procédure explique la séquence des événements qui se produisent lorsque le routeur 3 annonce un réseau (10.0.0.0/24 dans ce cas).

1. Le routeur 3 annonce le réseau 10.0.0.0/24 avec l'attribut de chemin d'accès AS 65000 au routeur 2.

2. Le routeur 2 reçoit la mise à jour du routeur 3 et fait une entrée pour le réseau 10.0.0.0 /24 dans sa table de routage avec le tronçon suivant 172.16.0.1 (interface série S0 sur le routeur 3).

3. Le routeur 2 (Périphérique du fournisseur de services), lorsqu'il est configuré avec la commande neighbor 192.168.0.2 remove-private-AS, supprime le numéro de système autonome privé et construit un nouveau paquet de mise à jour avec son propre numéro de système autonome comme attribut de chemin de système autonome pour le réseau 10.0.0.0/24 et envoie le même au routeur 1 qui est dans AS1.

4. Le routeur 1 reçoit la mise à jour eBGP pour le réseau 10.0.0.0/24 et fait une entrée dans sa table de routage avec le tronçon suivant 192.168.0.1 (interface série S1 sur le routeur 2). L'attribut de chemin d'accès AS pour ce réseau tel qu'il apparaît sur le routeur 1 est AS 5 (routeur 2). Ainsi, les numéros de système autonome privés ne peuvent pas entrer dans les tables BGP d'Internet.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Routeur 3

- Routeur 2

- Routeur 1

Routeur 3

Current configuration :

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

!

interface Serial0

ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

!

router bgp 65000

network 10.0.0.0 mask 255.255.255.0

neighbor 172.16.0.2 remote-as 5

!--- Configures Router 2 as an eBGP neighbor in public AS 5.

!

end

Routeur 2

Current configuration :

!

!

interface Ethernet0

ip address 172.30.1.1 255.255.0.0

!

interface Serial0

ip address 172.16.0.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!

router bgp 5

network 172.30.0.0

network 192.168.0.0

neighbor 172.16.0.1 remote-as 65000

!--- Configures Router 3 as an eBGP neighbor in private AS 65000.

neighbor 192.168.0.2 remote-as 1

!--- Configures Router 1 as an eBGP neighbor in public AS 1.

neighbor 192.168.0.2 remove-private-AS

!--- Removes the private AS numbers from outgoing eBGP updates.

!

!

end

Routeur 1

Current configuration :

!

version 12.2

!

!

interface Serial0

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

!

router bgp 1

neighbor 192.168.0.1 remote-as 5

!--- Configures Router 2 as an eBGP neighbor in public AS 5.

!

end

Format DOT du système autonome

Cet exemple explique comment convertir le numéro de système autonome supérieur à 65535 en système autonome à 4 octets (format ASDOT).

Avant la configuration ASDOT

Router#show run | beg router

router bgp 131280

no synchronization

bgp log-neighbor-changes

no auto-summary

Configuration ASDOT

Router(config-router)#bgp asnotation dot

Router(config-router)#end

Après configuration

Router#show run | beg router bgp

router bgp 2.208  <==

no synchronization

bgp asnotation dot

bgp log-neighbor-changes

no auto-summary !

Vérification

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour confirmer que votre configuration fonctionne correctement.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

Les messages de débogage pris avec la commande debug ip bgp update sur le routeur 1 montrent que la mise à jour pour le réseau 10.0.0.0/24 reçue du routeur 2 (192.68.0.1) a un attribut de chemin AS 5 qui est le numéro AS du routeur 2. La commande show ip bgp sur les routeurs 2 et 1 illustre également la même chose.

Router1#

1w1d: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 192.168.0.1 Up

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 computing updates, afi 0,

neighbor version 0, table version 1, starting at 0.0.0.0

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 update run completed, afi 0,

ran for 0ms, neighbor version 0, start version 1, throttled to 1

1w1d: BGP: 192.168.0.1 initial update completed

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 rcvd UPDATE w/ attr: nexthop

192.168.0.1, origin i, path 5

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 rcvd 10.0.0.0/24

1w1d: BGP(0): Revise route installing 10.0.0.0/24 -> 192.168.0.1

to main IP table

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 computing updates, afi 0, neighbor

version 1, table version 2, starting at 0.0.0.0

1w1d: BGP(0): 192.168.0.1 update run completed, afi 0, ran for 0ms,

neighbor version 1, start version 2, throttled to 2

Router2#show ip bgp

BGP table version is 3, local router ID is 192.168.0.1

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network         Next Hop      Metric  LocPrf Weight   Path

*> 10.0.0.0/24     172.16.0.2         0              0   65000 i

*> 172.30.0.0      0.0.0.0            0         32768    i

Router1#show ip bgp

BGP table version is 19, local router ID is 192.168.0.2

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

Network          Next Hop      Metric  LocPrf  Weight  Path

*> 10.0.0.0/24      192.168.0.1                        0  5 i

*> 172.30.0.0       192.168.0.1        0               0  5 i

La table BGP du routeur 2 montre que le réseau 10.0.0.0 provient de AS 65000. La table BGP du routeur 1 indique que le même réseau provient de l'AS 5. Ceci est dû à la commande neighbor 192.168.0.2 remove-private-as sur le routeur 2, qui supprime le numéro de système autonome privé et empêche les numéros de système autonome privés d'accéder à Internet. Pour cette raison, l'AS 1 (routeur 1) a une vue cohérente de l'AS 5 comme étant l'initiateur du réseau 10.0.0.0/24.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Page de support BGP

- Suppression des numéros de système autonome privés dans BGP

- Explication du système autonome à 4 octets

- Support et documentation techniques - Cisco Systems