Table des matières

Introduction

Conditions préalables

Exigences

Composants utilisés

Informations générales

Configuration de la capture de paquets UC FED

Exemple de configuration de base

Modifier la capture de paquets

Capture linéaire de paquets

Capture Circulaire De Paquets

Filtrage d'affichage et de capture

Filtrage D'Affichage

Filtrage par capture

Trier par locuteur principal (17.6.X)

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment utiliser l'outil de capture du processeur FED (Forwarding Engine Driver).

Conditions préalables

Exigences

Aucune exigence spécifique n'est associée à ce document.

Composants utilisés

Ce document est limité aux plates-formes de commutation Catalyst qui exécutent Cisco IOS 16.X et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l’incidence possible des commandes.

Informations générales

L'outil de capture de paquets du processeur FED permet d'identifier les données qui traversent le plan de contrôle et fournit des informations sur le trafic ponté (paquets de l'ASIC au CPU) ou injecté (paquets du CPU à l'ASIC).

- Par exemple, cet outil est utile pour identifier le trafic qui a déclenché l'activation de CoPP (Control-Plane Policer), provoquant l'abandon du trafic valide dans un effort de protection du CPU.

Terminologie

- FED (Forwarding Engine Driver) : responsable de l'exécution des commandes à partir de Cisco IOS-XE et de la programmation des circuits ASIC matériels. Sert de pont entre les composants logiciels et matériels d’un commutateur Catalyst.

- Control Plane (CP) : ensemble de fonctions et de trafic impliquant le processeur du commutateur Catalyst. Cela peut inclure le trafic comme le protocole Spanning Tree (STP), le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) et les protocoles de routage qui sont destinés au commutateur ou envoyés à partir du commutateur.

- Plan de données (DP) : englobe le ou les ASIC et le trafic qui n'est pas commuté par logiciel, mais transféré par matériel.

- Punt : action d'un paquet envoyé au processeur à partir du plan de données.

- Injection : action d’un paquet envoyé du processeur vers le processeur.

Configuration de la capture de paquets UC FED

Utilisez ce tableau pour les options de configuration

Définition

Configuration

Paramètre par défaut de la capture de paquets pour l'injection

debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <start | stop>

Afficher les paquets capturés

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture <brief | détail>

Définissez la taille et le type de la mémoire tampon

debug platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture buffer [circulaire] limit <#packets>

Définir le filtrage de capture pour les paquets affichés

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture display-filter <filter>

- Les filtres peuvent être combinés avec le && logique || et les crochets. Par exemple : « cdp || (ipv.src== 10.1.1.11 && tcp.port == 179) || étape »

- Outre le filtrage basé sur l'en-tête réseau standard, certains filtres spécifiques à la plate-forme ont été ajoutés. Ils peuvent également être mélangés avec des standards. Par exemple, les paquets ARP reçus de l'interface physique id 0x44.

- Il ne s'agit pas de Wireshark et ne prend donc pas en charge tous les filtres Wireshark. Une commande display-filter-help est disponible pour vérifier les filtres pris en charge.

Afficher l'état de capture

show platform software fed switch active <punt | inject> packet-capture status

Exemple de configuration de base

Cet outil crée une mémoire tampon pour la capture de 4 096 (paramètre par défaut) paquets injectés ou injectés depuis qu'il a été activé.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 263 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.574 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed

F340.04.11-9300-1#$e fed switch active punt packet-capture detailed

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :

084FA940FA56380E  4D774F668100C014  080045C00028CC8E  0000FF11DA5A0A0B

00030A0B0003C000  0EC90014B6BE0000  0000000000010009  6618000000000000

D54ADEEB

Doppler Frame Descriptor :

fdFormat                  = 0x4            systemTtl                 = 0xc

loadBalHash1              = 0x10           loadBalHash2              = 0x2

spanSessionMap            = 0              forwardingMode            = 0

destModIndex              = 0x1            skipIdIndex               = 0x38

srcGpn                    = 0x1            qosLabel                  = 0

srcCos                    = 0x4            ingressTranslatedVlan     = 0x5

bpdu                      = 0              spanHistory               = 0

sgt                       = 0              fpeFirstHeaderType        = 0

srcVlan                   = 0x14           rcpServiceId              = 0x3

wccpSkip                  = 0              srcPortLeIndex            = 0

cryptoProtocol            = 0              debugTagId                = 0

vrfId                     = 0              saIndex                   = 0

pendingAfdLabel           = 0              destClient                = 0xb

appId                     = 0              finalStationIndex         = 0

decryptSuccess            = 0              encryptSuccess            = 0

rcpMiscResults            = 0              stackedFdPresent          = 0

spanDirection             = 0              egressRedirect            = 0x1

redirectIndex             = 0              exceptionLabel            = 0x20

destGpn                   = 0x1            inlineFd                  = 0x1

suppressRefPtrUpdate      = 0              suppressRewriteSideEfects = 0

cmi2                      = 0x320          currentRi                 = 0x1

currentDi                 = 0              dropIpUnreachable         = 0

srcZoneId                 = 0              srcAsicId                 = 0

originalDi                = 0x5338         originalRi                = 0

srcL3IfIndex              = 0x2f           dstL3IfIndex              = 0x2f

dstVlan                   = 0              frameLength               = 0x44

fdCrc                     = 0x4c           tunnelSpokeId             = 0

isPtp                     = 0              ieee1588TimeStampValid    = 0

ieee1588TimeStamp55_48    = 0              lvxSourceRlocIpAddress    = 0

sgtCachingNeeded          = 0

Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :

0000010044004C02  8004424C00000100  0000000040000100  0000230514000000

0000000000000030  0020000000000B00  380000532F000100  0000002F00000000

Pour valider l'état actuel de la capture, vous pouvez utiliser la commande suivante.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Modifier la capture de paquets

L'outil de capture de paquets à injection/injection FED est amélioré pour permettre l'ajustement de la taille et du type de la mémoire tampon de paquets afin de créer des captures de paquets linéaires ou circulaires.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer ?

circular  Circular capture

limit     Number of packets to capture

Capture linéaire de paquets

La première option de configuration du tampon consiste à limiter le nombre de paquets (la taille par défaut est de 4 096 paquets) envoyés au tampon. Une fois la taille limite de la mémoire tampon atteinte, aucun paquet supplémentaire n'est collecté (pas d'encapsulation de la mémoire tampon).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit 5000

Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 5000...done

Capture Circulaire De Paquets

La deuxième option de configuration de tampon consiste à définir un tampon circulaire pour les paquets (la taille de tampon par défaut est de 4 096 paquets). Une fois la limite de taille de tampon circulaire atteinte, les anciennes données sont remplacées par de nouvelles données dans le tampon (encapsulation du tampon).

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular ?

limit  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit ?

<256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit 6000

Punt PCAP buffer configure: circular with buffer size 6000...done

La capture de paquets peut alors être exécutée à nouveau avec les mêmes paramètres.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 426 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.884 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

--snip--

Filtrage d'affichage et de capture

L'outil Punt/Inject FED de capture de paquets a été amélioré pour permettre l'affichage des paquets et les options de filtrage.

Filtrage D'Affichage

Une fois qu'une capture sans filtre est terminée, elle peut être révisée pour afficher uniquement les informations qui vous intéressent.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter "ip.src== 10.11.0.0/24" brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2020/04/10 23:37:15.023 ------

interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

Comme il ne s'agit pas de Wireshark, tous les filtres Wireshark ne sont pas pris en charge. Utilisez la commande display-filter-help pour afficher les différentes options de filtrage disponibles.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help

FED Punject specific filters :

1. fed.cause              FED punt or inject cause

2. fed.linktype           FED linktype

3. fed.pal_if_id          FED platform interface ID

4. fed.phy_if_id          FED physical interface ID

5. fed.queue              FED Doppler hardware queue

6. fed.subcause           FED punt or inject sub cause

Generic filters supported :

7. arp                    Is this an ARP packet

8. bootp                  DHCP packets [Macro]

9. cdp                    Is this a CDP packet

10. eth                    Does the packet have an Ethernet header

11. eth.addr               Ethernet source or destination MAC address

12. eth.dst                Ethernet destination MAC address

13. eth.ig                 IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)

14. eth.src                Ethernet source MAC address

15. eth.type               Ethernet type

16. gre                    Is this a GRE packet

17. icmp                   Is this a ICMP packet

18. icmp.code              ICMP code

19. icmp.type              ICMP type

20. icmpv6                 Is this a ICMPv6 packet

21. icmpv6.code            ICMPv6 code

22. icmpv6.type            ICMPv6 type

23. ip                     Does the packet have an IPv4 header

24. ip.addr                IPv4 source or destination IP address

25. ip.dst                 IPv4 destination IP address

26. ip.flags.df            IPv4 dont fragment flag

27. ip.flags.mf            IPv4 more fragments flag

28. ip.frag_offset         IPv4 fragment offset

29. ip.proto               Protocol used in datagram

30. ip.src                 IPv4 source IP address

31. ip.ttl                 IPv4 time to live

32. ipv6                   Does the packet have an IPv4 header

33. ipv6.addr              IPv6 source or destination IP address

34. ipv6.dst               IPv6 destination IP address

35. ipv6.hlim              IPv6 hot limit

36. ipv6.nxt               IPv6 next header

37. ipv6.plen              IPv6 payload length

38. ipv6.src               IPv6 source IP address

39. stp                    Is this a STP packet

40. tcp                    Does the packet have a TCP header

41. tcp.dstport            TCP destination port

42. tcp.port               TCP source OR destination port

43. tcp.srcport            TCP source port

44. udp                    Does the packet have a UDP header

45. udp.dstport            UDP destination port

46. udp.port               UDP source OR destination port

47. udp.srcport            UDP source port

48. vlan.id                Vlan ID (dot1q or qinq only)

49. vxlan                  Is this a VXLAN packet

Filtrage par capture

Avant le début de la capture des paquets, vous pouvez définir un filtre pour capturer uniquement le trafic spécifique.

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Capture filter : "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture clear-filter

Filter cleared. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Trier par locuteur principal (17.6.X)

À partir de la version 17.6.1, vous pouvez trier les paquets capturés par les principaux correspondants en fonction d'un champ spécifié.

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker ?

cause-code          occurences of cause-code

dst_ipv4            occurrences on dst_ipv4

dst_ipv6            occurrences on dst_ipv4

dst_l4              occurences of L4 destination

dst_mac             Occurrences of dst_mac

eth_type            Occurrences of eth_type

incoming-interface  occurences of incoming-interface

ipv6_hoplt          occurences of hoplt

protocol            occurences of layer4 protocol

src_dst_port        occurences of layer4 src_dst_port

src_ipv4            occurrences on src_ipv4

src_ipv6            occurrences on src_ipv6

src_l4              occurences of L4 source

src_mac             Occurrences of src_mac

summary             occurences of all in summary

ttl                 occurrences on ttl

vlan                Occurrences of vlan

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker dst_mac

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

Sr.no.  Value/Key       Occurrence

1       01:80:c2:00:00:00       203

2       01:00:0c:cc:cc:cc       21

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker summary

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

L2 Top Talkers:

224     Source mac      00:27:90:be:20:84

203     Dest mac        01:80:c2:00:00:00

L3 Top Talkers:

L4 Top Talkers:

Internal Top Talkers:

224     Interface       FortyGigabitEthernet2/1/2

224     CPU Queue       Layer2 control protocols

Informations connexes

Pour plus d'informations sur le dépannage de CPU dans les plates-formes Cat9K :

Dépannage de l'utilisation CPU élevée dans les plates-formes de commutation Catalyst exécutant Cisco IOS-XE 16.x

Lectures supplémentaires

- Cisco IOS-XE 16 - En quelques mots

- Dépannage lors de l’utilisation élevée du processeur des commutateurs de la gamme Catalyst 3850

- Exemple de configuration de capture de paquets intégrée pour Cisco IOS et Cisco IOS-XE

- Assistance et documentation techniques - Cisco Systems