Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Produits connexes

Conventions

Modules d'EtherSwitch - Concepts

Configurez

Diagramme du réseau

Configurations

Configuration initiale de module d'EtherSwitch

Configurez le VTP et le VLAN

Configurez le spanning-tree, le joncteur réseau et le Port canalisé

Configurez le port d'accès

Configurez le port vocal

Configurez le routage

Configurer QoS

Vérifiez

Dépannez

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit une configuration d'échantillon pour le module de service EtherSwitch installé dans le routeur de service intégré (ISR). Ce document ne discute pas l'exemple de configuration pour le module réseau d'EtherSwitch.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Routeur de gamme Cisco 2800 sur la version de logiciel 12.4(10) de Cisco IOS®

- NME-16ES-1G-P - module de service du Cisco EtherSwitch 16-port 10/100

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Produits connexes

Cette configuration peut également être utilisée avec des Routeurs de gamme Cisco 2600/3600/3700/3800.

Référez-vous au tableau 6 dans des modules de service de Cisco EtherSwitch - pour en savoir plus de fiche technique.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Modules d'EtherSwitch - Concepts

Ce sont les deux types de modules d'EtherSwitch disponibles pour Cisco ISR :

- Module de service EtherSwitch (es) — Les modules es ont leurs propres processeurs, moteurs de commutation, logiciel et mémoire flash qui exécutent l'indépendant des ressources en routeur hôte. Après que le module es soit installé dans le routeur, vous pouvez consoler dans le module es du routeur hôte. Alors vous pouvez créer des VLAN, configurez les VLAN, le spanning-tree, et le terminal virtuel Protocol (VTP) du module es. Des modules es sont basés sur la plate-forme de Catalyst 3750. Ce document affiche l'exemple de configuration seulement pour le module es.

- Référez-vous aux modules de service de Cisco EtherSwitch - Fiche technique pour plus d'informations sur des modules es.

- Référez-vous au guide de fonctionnalité de modules de service de Cisco EtherSwitch pour les informations sur la façon dont administrer des modules es.

- Référez-vous aux Commutateurs de gamme Catalyst 3750 - Guides de configuration pour les informations sur la façon dont configurer des modules es.

- Module réseau d'EtherSwitch (ESW) — Des modules ESW sont configurés par l'IOS de routeur. Ces modules n'exécutent pas le logiciel distinct. Il est intégré dans l'IOS de routeur hôte. Vous pouvez créer des VLAN, configurez les VLAN, le spanning-tree, et le VTP du routeur hôte. Le routeur enregistre le fichier de base de données VLAN (vlan.dat) dans l'éclair.

- Référez-vous aux modules réseau de Cisco EtherSwitch - Fiche technique pour plus d'informations sur des modules ESW.

- Référez-vous au guide de fonctionnalité de modules réseau de Cisco EtherSwitch pour les informations sur la façon dont configurer des modules ESW.

- Référez-vous à l'exemple de configuration du module réseau d'EtherSwitch (ESW) pour les informations sur la configuration de module de base ESW.

Configurez

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque: Utilisez l'outil Command Lookup Tool (clients enregistrés seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration initiale de module d'EtherSwitch

- Configurez le VTP, VLAN

- Configurez le spanning-tree, le joncteur réseau et le Port canalisé

- Configurez le port d'accès

- Configurez le port vocal

- Configurez le routage

- Configurer QoS

Configuration initiale de module d'EtherSwitch

Après que le module es soit installé sur le routeur, vous voyez une nouvelle interface x/0 de GigabitEthernets (où x est le nombre d'emplacement) identifiée par l'IOS. Cette sortie est prise après que le module es soit installé sur le routeur :

Router1#show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         1.1.1.3         YES NVRAM  up                    down

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES NVRAM  administratively down down

GigabitEthernet1/0         unassigned      YES unset  administratively down down

Vlan1                      unassigned      YES NVRAM  up                    up

La commande de session du gigabitEthernet x/0 de module de service est la commande de mode d'exécution privilégié utilisée pour consoler dans le module es du routeur hôte. Vous devez consoler dans le module es afin de le configurer. Afin de consoler dans le module es, on l'exige pour configurer l'adresse IP pour l'interface x/0 de GigabitEthernets. Si vous essayez de consoler dans le module sans assigner une adresse IP, vous recevez ce message d'erreur :

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

IP address needs to be configured on interface GigabitEthernet1/0

Router1

Find out the router interface connected to the ES module.

Router1#show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone

Device ID    Local Intrfce   Holdtme    Capability   Platform    Port ID

Lab-2811     Gi 1/0          157               R     NME-16ES-1G Gi 1/0/2

!--- The Local interface shows the interface !--- on the router connected internally to the switch.

Configure the host router to manage the ES module.

Router1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface gigabitethernet 1/0

Router1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router1(config-if)#no shutdown

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#exit

Console into the ES Module

Router1#service-module gigabitEthernet 1/0 session

Trying 172.16.1.1, 2066 ... Open

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]:

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname Switch-ES

Switch-ES(config)#interface gigabitethernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#no switchport

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#exit

!--- GigabitEthernet 1/0/2 connects the ES module to the router.

Switch-ES(config)#line console 0

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Switch-ES(config)#line vty 0 4

Switch-ES(config-line)#password a99l3

Switch-ES(config-line)#login

Switch-ES(config-line)#exec-timeout 30

Switch-ES(config-line)#exit

Cette sortie affiche la commande brief de show ip interface du module es. L'interface GigabitEthernet1/0/2 connecte le module es à l'interface GigabitEthernet1/0 du routeur hôte.

Switch-ES#show ip int brief

Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0/1      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/2      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/3      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/4      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/5      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/6      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/7      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/8      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/9      unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/10     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/11     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/12     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/13     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/14     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/15     unassigned      YES unset  down                  down

FastEthernet1/0/16     unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down

GigabitEthernet1/0/2   172.16.1.2      YES manual  up                    up

Si le module es ou les périphériques connectés à ce module es doit communiquer au réseau externe par l'intermédiaire du routeur hôte, ce port (GigabitEthernet1/0/2) doit être un port ou lui de la couche 3 doit être un membre d'une couche 3 VLAN. Voyez la section de routage de configurer de ce document pour comprendre comment configurer le routage sur le module es.

Ce diagramme explique le routeur hôte et la Connectivité logique de module es :

Vous devez appuyer sur Ctrl+Shift+6, puis X afin de retourner au routeur hôte.

Si vous devez effacer la session du routeur, émettez la commande claire de session du gigabitEthernet x/0 de module de service du mode d'exécution privilégié de routeur.

Configurez le VTP et le VLAN

Par défaut, le mode VTP est serveur et le nom de domaine VTP est nul dans le module es. Par défaut, tous les ports appartiennent à vlan1. Dans cet exemple, un serveur DHCP (172.16.10.20) se trouve dans le VLAN 10. La commande de 172.16.10.20 de helper-address d'IP est configurée sur tous les VLAN excepté le VLAN 10 afin d'obtenir les adresses IP du serveur DHCP pour les périphériques situés dans ces VLAN.

Commutateurs

VTP Configuration

Switch-ES(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Switch-ES(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Switch-ES(config)#

Create VLANs

Switch-ES(config)#vlan 10,50,51,100,200

Switch-ES(config-vlan)#exit

Switch-ES(config)#

Configure VLANs

Switch-ES(config)#interface vlan 10

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 50

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.50.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 51

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.51.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 100

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES(config-if)#interface vlan 200

Switch-ES(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.255.0

Switch-ES(config-if)#ip helper-address 172.16.10.20

Switch-ES(config-if)#no shutdown

Switch-ES#show vlan

VLAN Name                             Status    Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1    default                          active    Fa1/0/1, Fa1/0/2, Fa1/0/3

Fa1/0/4, Fa1/0/7, Fa1/0/8

Fa1/0/9, Fa1/0/10, Fa1/0/11

Fa1/0/12, Fa1/0/13, Fa1/0/14

Fa1/0/15, Fa1/0/16, Gi1/0/1

Gi1/0/2

10   VLAN0010                         active

50   VLAN0050                         active

51   VLAN0051                         active

100  VLAN0100                         active

200  VLAN0200                         active

1002 fddi-default                     act/unsup

1003 token-ring-default               act/unsup

1004 fddinet-default                  act/unsup

1005 trnet-default                    act/unsup

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -        -    -        0      0

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------

10   enet  100010     1500  -      -      -        -    -        0      0

50   enet  100050     1500  -      -      -        -    -        0      0

51   enet  100051     1500  -      -      -        -    -        0      0

100  enet  100100     1500  -      -      -        -    -        0      0

200  enet  100200     1500  -      -      -        -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -        -    -        0      0

1003 tr    101003     1500  -      -      -        -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -        ieee -        0      0

1005 trnet 101005     1500  -      -      -        ibm  -        0      0

Remote SPAN VLANs

------------------------------------------------------------------------------

Primary Secondary Type              Ports

------- --------- ----------------- ------------------------------------------

Switch-ES#show vtp status

VTP Version                     : 2

Configuration Revision          : 0

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs        : 10

VTP Operating Mode              : Transparent

VTP Domain Name                 : LAB

VTP Pruning Mode                : Disabled

VTP V2 Mode                     : Disabled

VTP Traps Generation            : Disabled

MD5 digest                      : 0x21 0x51 0xD5 0x4E 0x30 0xA5 0x46 0x3C

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 10-27-06 18:28:10

Configurez le spanning-tree, le joncteur réseau et le Port canalisé

Cette section affiche la configuration de spanning tree sur le module es et le commutateur Access1. Cette section affiche également le Port canalisé et la configuration de joncteur réseau entre le module es et le commutateur Access1. Cet exemple configure le spanning-tree rapide sur tous les Commutateurs. Le module es est configuré comme racine de spanning-tree pour tous les VLAN.

Commutateurs

Spanning-Tree Configuration

Switch-ES(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Switch-ES(config)#spanning-tree vlan 10,50,51,100,200 root primary

Trunk & Port Channel Configuration

Switch-ES(config)#interface port-channel 1

Switch-ES(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if)#exit

Switch-ES(config)#interface range fastethernet 1/0/5-6

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Switch-ES(config-if-range)#switchport mode trunk

Switch-ES(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Switch-ES(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch-ES(config-if-range)#exit

Access1

Access1 switch configuration

Access1(config)#vtp mode transparent

Setting device to VTP TRANSPARENT mode.

Access1(config)#vtp domain LAB

Changing VTP domain name from NULL to LAB

Access1(config)#vlan 100,200

Access1(config-vlan)#exit

Access1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst

Access1(config)#interface port-channel 1

Access1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if)#switchport mode trunk

Access1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if)#exit

Access1(config)#interface range FastEthernet 0/1 - 2

Access1(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q

Access1(config-if-range)#switchport mode trunk

Access1(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan 100,200

Access1(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Access1(config-if-range)#exit

Switch-ES#show spanning-tree summary

Switch is in rapid-pvst mode

Root bridge for: VLAN0001, VLAN0100, VLAN0200

Extended system ID           is enabled

Portfast Default             is disabled

PortFast BPDU Guard Default  is disabled

Portfast BPDU Filter Default is disabled

Loopguard Default            is disabled

EtherChannel misconfig guard is enabled

UplinkFast                   is disabled

BackboneFast                 is disabled

Configured Pathcost method used is short

Name                   Blocking Listening Learning Forwarding STP Active

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

VLAN0001                     0         0        0          1          1

VLAN0100                     0         0        0          1          1

VLAN0200                     0         0        0          1          1

---------------------- -------- --------- -------- ---------- ----------

3 vlans                      0         0        0          3          3

Switch-ES#show interface port-channel 1 trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

Po1         on           802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

Po1         100,200

Port        Vlans allowed and active in management domain

Po1         100,200

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Po1         100,200

Configurez le port d'accès

La configuration de port d'accès est semblable à la configuration standard de commutateur de RÉSEAU LOCAL.

Commutateurs

Configure the port for server

Switch-ES(config)#interface fastEthernet 1/0/7

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 10

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#speed 100

Switch-ES(config-if)#duplex full

Switch-ES(config-if)#exit

Configure Port for Printer

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/8

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Switch-ES(config-if)#exit

Configurez le port vocal

La configuration de port vocal est semblable à la configuration standard de commutateur de RÉSEAU LOCAL.

Commutateurs

Configure the port for Voice

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#switchport mode access

Switch-ES(config-if)#switchport access vlan 51

Switch-ES(config-if)#switchport voice vlan 50

Switch-ES(config-if)#spanning-tree portfast

Configurez le routage

Cet exemple utilise les artères statiques pour configurer le routage.

Commutateurs

Configure the default route

Switch-ES(config)#ip routing

Switch-ES(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1

Router1

Configure the route to LAN

Router1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.16.1.2

Configurer QoS

Cette section emploie l'auto qos pour configurer QoS. Référez-vous à Livre Blanc de Cisco AutoQoS pour plus d'informations sur l'auto qos.

Commutateurs

Configure QoS on the port where IP phone is connected

Switch-ES(config)#interface fastethernet 1/0/9

Switch-ES(config-if)#auto qos voip cisco-phone

Switch-ES(config-if)#exit

Configure QoS on the uplink port to the host router.

Switch-ES(config)#interface gigabitEthernet 1/0/2

Switch-ES(config-if)#auto qos voip trust

Router1

Create Class map

Router1(config)#class-map match-any VoIP-Control

Router1(config-cmap)#match ip dscp AF31

Router1(config-cmap)#exit

Router1(config)#class-map match-any VoIP-RTP

Router1(config-cmap)#match ip dscp EF

Router1(config-cmap)#exit

Create Policy map

Router1(config)#policy-map Policy-VoIP

Router1(config-pmap)#class VoIP-RTP

Router1(config-pmap-c)#priority percent 70

Router1(config-pmap-c)#class VoIP-Control

Router1(config-pmap-c)#bandwidth percent 5

Router1(config-pmap-c)#class class-default

Router1(config-pmap-c)#fair-queue

Router1(config-pmap-c)#exit

Router1(config-pmap)#exit

Apply the policy on the interface connects to the ES Module

Router1(config)#interface gigabitEthernet 1/0

Router1(config-if)#service-policy output Policy-VoIP

Router1(config-if)#exit

Vérifiez

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Résolution des problèmes liés aux interfaces et aux modules de routage

- Page de support de Routeurs

- Support et documentation techniques - Cisco Systems