Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour l'équilibrage de charge VPN sur un module de commutation de contenu (CSM). L'équilibrage de charge VPN est un mécanisme qui distribue intelligemment les sessions VPN le long d'un ensemble de concentrateurs VPN ou de périphériques tête de réseau VPN. L'équilibrage de charge VPN est mis en oeuvre pour les raisons suivantes :

- pour surmonter les limitations de performances ou d'évolutivité sur les périphériques VPN ; par exemple, les paquets par seconde, les connexions par seconde et le débit

- Pour fournir une redondance (supprimer un point de défaillance unique)

Conditions préalables

Conditions requises

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Implémenter l'injection de route inverse (RRI) au niveau des périphériques de tête de réseau, pour propager automatiquement les informations de routage à partir des rayons.

- Activez les VLAN 61 et 51 pour partager le même sous-réseau.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco Catalyst 6500 avec CSM

- Routeur Cisco 2621

- Cisco 7206

- Cisco 7206VXR

- Cisco 7204VXR

- Cisco 7140

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : utilisez l'outil de recherche de commandes (clients enregistrés uniquement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration CSM

- Configuration du routeur principal - 7206VXR

- Configuration du routeur satellite - 7206

Configuration CSM

Procédez comme suit :

1. Implémentez RRI au niveau des périphériques de tête de réseau, pour propager automatiquement les informations de routage à partir des rayons.

Remarque : VLAN 61 et VLAN 51 partagent le même sous-réseau.

2. Définissez le client VLAN et le serveur VLAN.

3. Définissez la sonde utilisée pour vérifier l'état des serveurs IPSec.

!--- The CSM is located in slot 4.

module ContentSwitchingModule 4

vlan 51 client

ip address 172.21.51.244 255.255.255.240

!

vlan 61 server

ip address 172.21.51.244 255.255.255.240

!

probe ICMP_PROBE icmp

interval 5

retries 2

!

4. Définissez la batterie de serveurs avec les vrais serveurs IPSec.

5. Configurez la purge des échecs, pour vider les connexions qui appartiennent aux serveurs morts.

6. Définissez la politique rémanente.

!--- Serverfarm VPN_IOS and real server members.

serverfarm VPN_IOS

nat server

no nat client

!--- Set the behavior of connections when the real servers have failed.

failaction purge

real 172.21.51.242

inservice

real 172.21.51.247

inservice

probe ICMP_PROBE

!

!--- Ensure that connections from the same client match the same server !--- load balancing (SLB) policy. !--- Use the same real server on subsequent connections; issue the !--- sticky command.

sticky 5 netmask 255.255.255.255 timeout 60

!

policy VPNIOS

sticky-group 5

serverfarm VPN_IOS

!

7. Définissez VServers, un par flux de trafic.

!--- Virtual server VPN_IOS_ESP.

vserver VPN_IOS_ESP

!--- The virtual server IP address is specified.

virtual 172.21.51.253 50

!--- Persistence rebalance is used for HTTP 1.1, to rebalance the connection !--- to a new server using the load balancing policy.

persistent rebalance

!--- Associate the load balancing policy with the VPNIOS virtual server.

slb-policy VPNIOS

inservice

!

vserver VPN_IOS_IKE

virtual 172.21.51.253 udp 500

persistent rebalance

slb-policy VPNIOS

inservice

!

Configuration du routeur principal - 7206VXR

crypto isakmp policy 10

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 0.0.0.0

!

crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac

crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200

crypto mib ipsec flowmib history failure size 200

!

crypto dynamic-map mydyn 10

set transform-set myset

reverse-route

!

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic mydyn

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.21.51.247 255.255.255.240

crypto map mymap

!

interface FastEthernet2/0

ip address 10.1.1.6 255.255.255.0

router eigrp 1

redistribute static

network 10.0.0.0

no auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

!

ip default-gateway 172.21.51.241

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241

no ip http server

!

Configuration du routeur satellite - 7206

crypto isakmp policy 10

authentication pre-share

crypto isakmp key cisco123 address 172.21.51.253

!

crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-sha-hmac

crypto mib ipsec flowmib history tunnel size 200

crypto mib ipsec flowmib history failure size 200

!

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp

set peer 172.21.51.253

set transform-set myset

match address 101

!

interface Loopback0

ip address 10.3.3.3 255.255.255.0

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.21.51.250 255.255.255.240

duplex auto

crypto map mymap

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.21.51.241

no ip http server

!

access-list 101 permit ip 10.3.3.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

!

Vérification

Référez-vous à cette section pour vous assurer du bon fonctionnement de votre configuration.

L'Outil Interpréteur de sortie (clients enregistrés uniquement) (OIT) prend en charge certaines commandes show. Utilisez l'OIT pour afficher une analyse de la sortie de la commande show .

- Émettez la commande show module csm all ou show module contentSwitchingModule all ; les deux commandes génèrent les mêmes informations.

La commande show module contentSwitchingModule all vservers affiche les informations du serveur virtuel SLB.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all vservers

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

slb vserver      prot     virtual              vlan    state       conns

---------------------------------------------------------------------------

VPN_IOS_ESP      50     172.21.51.253/32:0      ALL   OPERATIONAL   2

VPN_IOS_IKE      UDP   172.21.51.253/32:500     ALL   OPERATIONAL   2

La commande show module contentSwitchingModule all conns affiche les informations de connexion SLB.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all conns

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

prot vlan source                destination           state

----------------------------------------------------------------------

In  UDP  51   172.21.51.250:500     172.21.51.253:500     ESTAB

Out UDP  61   172.21.51.242:500     172.21.51.250:500     ESTAB

In  50   51   172.21.51.251         172.21.51.253         ESTAB

Out 50   61   172.21.51.247         172.21.51.251         ESTAB

In  50   51   172.21.51.250         172.21.51.253         ESTAB

Out 50   61   172.21.51.242         172.21.51.250         ESTAB

In  UDP  51   172.21.51.251:500     172.21.51.253:500     ESTAB

Out UDP  61   172.21.51.247:500     172.21.51.251:500     ESTAB

La commande show module contentSwitchingModule all sticky affiche la base de données sticky SLB.

Cat6506-1-Native# show module contentSwitchingModule all sticky

---------------------- CSM in slot 4 ----------------------

client IP:    172.21.51.250

real server:  172.21.51.242

connections:  0

group id:     5

timeout:      38

sticky type:  netmask 255.255.255.255

client IP:    172.21.51.251

real server:  172.21.51.247

connections:  0

group id:     5

timeout:      40

sticky type:  netmask 255.255.255.255

- Exécutez la commande show ip route sur le routeur.

2621VPN# show ip route

!--- Output suppressed.

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

D EX    10.2.2.0 [170/30720] via 10.1.1.6, 00:13:57, FastEthernet0/0

D EX    10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:16:15, FastEthernet0/0

C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0

D*EX 0.0.0.0/0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:37:58, FastEthernet0/0

[170/30720] via 10.1.1.6, 00:37:58, FastEthernet0/0

2621VPN#

7206VXR# show ip route

!--- Output suppressed.

172.21.0.0/28 is subnetted, 1 subnets

C       172.21.51.240 is directly connected, FastEthernet0/0

10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets

S       10.2.2.0 [1/0] via 0.0.0.0, FastEthernet0/0

D EX    10.3.3.0 [170/30720] via 10.1.1.5, 00:16:45, FastEthernet2/0

C       10.1.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.21.51.241

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Exemple de configuration d'équilibrage de charge VPN sur le CSM en mode distribué

- Guide de référence des commandes du module de commutation de contenu des commutateurs de la gamme Catalyst 6500, 4.1(2)

- Support et documentation techniques - Cisco Systems