Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour un serveur Cisco TN3270 qui utilise la commutation de session avec un DLUR (Dependent Logical Unit Requester) et un DLUS (Dependent Logical Unit Server) qui utilise des liaisons statiques et des unités physiques dynamiques.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configuration

Ceci est en place pour cet exemple de configuration :

- Deux partitions logiques (LPAR) qui exécutent le stockage virtuel multiple (MVS) dans un mainframe EMIF (Enterprise System Connection) :

- LPAR n° 1 : Système MVS1. Ce système doit être configuré en tant que noeud de réseau (NN) uniquement.

- LPAR n° 2 : Système MVS2. Ce système doit être configuré en tant que NN et DLUS principal.

- Aucun sous-système APPN (Advanced Peer-to-Peer Networking) sur le routeur, à l'exception du DLUR du serveur Cisco TN3270, utilisé comme noeud d'extrémité.

- Adresse IP d'écoute du serveur Cisco TN3270 172.26.19.99 connectée au DLUS (MVS2).

- Liaisons statiques configurées sous le DLUR du serveur Cisco TN3270 pour la connexion au MVS1 et au MVS2.

- MVS1 connecté à MVS2 via la liaison de canal à canal (CTC).

- Connexion point de contrôle à point de contrôle (CP-CP) établie entre MVS1 et MVS2 sur la liaison CTC via MPC (Multi-Path Channel). (Les définitions de liste de ressources de transport [TRL] et de noeud principal LOCAL sont requises dans MVS1 et MVS2.)

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Configuration du routeur

- Noeud principal de l'adaptateur de communication externe (XCA) dans MVS1 : XCAMVS1

- Noeud principal XCA dans MVS2 : XCAMVS2

- Noeud principal de l'unité logique (LU) dans MVS2 : LUCPCP

- Noeud principal du réseau commuté (SWNET) dans MVS2 : SW1TSYSP

- Noeud réseau TRL dans MVS1 pour la connexion CTC : MPCM1ICN

- Noeud principal LOCAL dans MVS1 pour la connexion CTC : TRLM1ICN

- Noeud réseau TRL dans MVS2 pour la connexion CTC : MPCM2NN

- Noeud principal LOCAL dans MVS2 pour la connexion CTC : TRLM2NN

Configuration du routeur

!

version 11.2

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

interface TokenRing0/0

ip address 172.26.7.16 255.255.255.0

ring-speed 16

!

interface Channel1/0

csna C010 70

!--- This is the Cisco Systems Network Architecture (SNA) connection to MVS1.

csna C020 71

!--- This is the Cisco SNA connection to MVS2.

!

interface Channel1/2

ip address 172.26.19.98 255.255.255.224

no keepalive

lan TokenRing 0

adapter 1 4000.1241.1000

!--- This is bound to the TN3270 server.

adapter 30 4000.aaaa.0000

!--- This is bound to the MVS1 Cisco SNA connection.

adapter 31 4000.bbbb.0000

!--- This is bound to the MVS2 Cisco SNA connection.

tn3270-server

dlur NETA.WALL NETA.MVS2

!--- The DLUR: NETA.WALL and the DLUS: NETA.MVS2.

lsap token-adapter 1

link CPAC  lsap C0   rmac 4000.aaaa.0000 rsap 04

link MVS2  lsap C0   rmac 4000.bbbb.0000 rsap 04

pu dlurpup eeeeffff 172.26.19.99

!

router eigrp 109

network 172.26.0.0

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Noeud principal XCA dans MVS1 : XCAMVS1

MVS1870 VBUILD TYPE=XCA

PR870   PORT   ADAPNO=30,CUADDR=870,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP870  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUFX=CN,                                             X

ISTATUS=ACTIVE

Noeud principal XCA dans MVS2 : XCAMVS2

MVS871  VBUILD TYPE=XCA

PR871   PORT   ADAPNO=31,CUADDR=871,SAPADDR=04,MEDIUM=RING,TIMER=60

*

GRP871  GROUP  ANSWER=ON,                                              X

AUTOGEN=(5,U,P),                                        X

CALL=INOUT,                                             X

DIAL=YES,                                               X

DYNPU=YES,                                              X

DYNPUPFX=CN,                                            X

ISTATUS=ACTIVE

Noeud principal LU dans MVS2 : LUCPCP

LUGRL    VBUILD TYPE=LUGROUP

DLUSYED  LUGROUP

327802   LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

327804E  LU    DLOGMOD=D4C32784,LOGAPPL=NETTESTR,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

@        LU    DLOGMOD=D4C32782,LOGAPPL=NETTMVS2,                      X

MODETAB=ISTINCLM,USSTAB=USSL3270,SSCPFM=USS3270

!--- The NETTESTR application is on MVS1. !--- This is specified with LOGAPPL=NETTESTR.

Noeud principal du réseau commuté (SWNET) dans MVS2 : SW1TSYSP

SW1TSYS  VBUILD TYPE=SWNET

*

*

TSYSPU   PU    ADDR=02,                                                X

IDBLK=EEE,IDNUM=EFFFF,                                  X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

LUGROUP=DLUSYED,LUSEED=M3270L##,                        X

PUTYPE=2,DLOGMOD=D4C32784,MODETAB=ISTINCLM,             X

SSCPFM=USS3270,PACING=8,VPACING=8

M3270L01 LU    LOCADDR=01,LOGAPPL=TSOMVS1

!--- PU TSYSPU is used for the Cisco TN3270 Server !--- session switching connection.

Noeud réseau TRL dans MVS1 pour la connexion CTC : MPCM1ICN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM1ICN VBUILD TYPE=TRL

MPCM1M2  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,                                   X

READ=(A60,A70),                                         X

WRITE=(B40,B50)

Noeud principal LOCAL dans MVS1 pour la connexion CTC : TRLM1ICN

TRLM1ICN VBUILD TYPE=LOCAL

*       XID=YES,HPR=YES FOR NN ONLY

TRLM1PU1 PU    TRLE=MPCM1M2,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0, *XID=YES,HPR=YES              X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

Noeud réseau TRL dans MVS2 pour la connexion CTC : MPCM2NN

************************************************************************

*  MVS1 READ  CUAS: A60,A70 CTC UNITAD 20,30                           *

*  MVS2 WRITE CUAS: B20,B30 CNC UNITAD 20,30                           *

*  MVS1 WRITE CUAS: B40,B50 CNC UNITAD 00,10                           *

*  MVS2 READ  CUAS: A00,A10 CTC UNITAD 00,10                           *

************************************************************************

MPCM2NN  VBUILD TYPE=TRL

MPCM2M1  TRLE  LNCTL=MPC,MAXBFRU=16,

READ=(A00,A10),

WRITE=(B20,B30)

Noeud principal LOCAL dans MVS2 pour la connexion CTC : TRLM2NN

TRLM2NN  VBUILD TYPE=LOCAL

*******      USE XID=YES,HPR=YES  IF OTHER MVS IS NN

TRLM2PU1 PU    TRLE=MPCM2M1,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,VPACING=0,  *XID=YES,HPR=YES,            X

SSCPFM=USSSCS,CONNTYPE=APPN,CPCP=YES

Vérification

Aucune procédure de vérification n'est disponible pour cette configuration.

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Assistance technique sur la technologie

- Assistance sur les produits

- Support technique - Cisco Systems