Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment configurer un routeur et un ordinateur mainframe pour utiliser les services de commutation SNAS (Systems Network Architecture Switching Services) sur la commutation DLSw (Data-Link Switching), pour se connecter en amont au mainframe et en aval à un noeud PU (Physical Unit) 2.0 hérité. Dans cet exemple de document ? ? ?, la connexion en amont au mainframe passe par un processeur d'interface de canal (CIP) et le noeud PU 2.0 se connecte au mainframe via le canal DLUR (Dependent Logical Unit Requester) établi par SNASw.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- SNASw 4700 avec Cisco IOS ? Version du logiciel 12.1(7)

- CIP 7507 avec le logiciel Cisco IOS Version 12.1(7)

- Unité physique en aval (DSPU) 4700 avec le logiciel Cisco IOS Version 12.0(10)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

L’unité DSPU est utilisée uniquement pour activer une unité PU sur l’anneau de jeton. Notez que l'adresse MAC distante (rmac) à laquelle il se connecte est l'adresse MAC spécifiée sur le port VDLC (Virtual Data-Link Control) défini sur SNASw sur Brachio.

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- Brachio

- FEP

- Par

- Mainframe

Une instruction de liaison est requise uniquement pour la connexion en amont, et une seule définition de port VDLC est requise par les connexions en amont et en aval.

Brachio ? ? ? Configuration du routeur SNASwitch

!

version 12.1

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname brachio

!

no logging buffered

!

!

!

!

!

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

!

cns event-service server

!

source-bridge ring-group 2

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.195

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 192.168.25.18

!

!

interface TokenRing0

ip address 10.64.3.195 255.255.255.240

ip ospf authentication-key mypasswo

ring-speed 16

!

interface TokenRing1

ip address 192.168.25.19 255.255.255.240

ring-speed 16

source-bridge 200 1 2

!

snasw cpname P390.BRACHIO

snasw dlus P390.P390SSCP

snasw port PVDLC vdlc 2 mac 4000.0000.1234

snasw link LVDLC port PVDLC rmac 4000.0000.0001

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

no ip http server

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

FEP ? ? Configuration du routeur CIP

!

version 12.1

service timestamps debug datetime

service timestamps log datetime

no service password-encryption

!

hostname FEP

!

boot system flash slot0:rsp-a3jsv-mz.121-7.bin

logging buffered 64000 debugging

!

!

!

microcode CIP flash slot0:cip27-17

microcode reload

!

source-bridge ring-group 60

dlsw local-peer peer-id 10.64.3.194

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

interface TokenRing0/0

ip address 10.64.3.194 255.255.255.240

ip nat inside

ip ospf authentication-key pass

no ip mroute-cache

ethernet-transit-oui 90-compatible

ring-speed 16

multiring all

source-bridge 100 1 60

source-bridge spanning

llc2 local-window 127

!

!

interface Channel5/0

no ip address

no keepalive

csna 0100 40

!

interface Channel5/1

no ip address

no keepalive

shutdown

!

interface Channel5/2

no keepalive

lan TokenRing 0

source-bridge 600 1 60

adapter 0 4000.0000.0001

!

!

router ospf 1

log-adjacency-changes

redistribute static

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

default-information originate

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

!

Par exemple ? ? ? Configuration du routeur DSPU

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname para

!

enable secret 5 $1$py25$yYt4gnt.YlmsBH00wQW3G1

enable password parra

!

ip subnet-zero

!

source-bridge ring-group 300

dlsw local-peer peer-id 192.168.25.18

dlsw remote-peer 0 tcp 10.64.3.195

!

!

dspu vdlc 300 4000.0000.5678

dspu vdlc enable-host lsap 12

!

dspu host DPU4 xid-snd 01700004 rmac 4000.0000.1234 rsap 4 lsap 12

!

dspu vdlc start DPU4

!

!

interface TokenRing0

ip address 192.168.25.18 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

ring-speed 16

source-bridge 200 1 300

source-bridge spanning

!

router ospf 1

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

!

ip classless

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password parra

login

!

end

Mainframe ? ? ? Configuration VTAM

Noeud principal XCA
XCAE40R VBUILD TYPE=XCA

*/*

XPE40R    PORT CUADDR=E40,ADAPNO=0,SAPADDR=4,MEDIUM=RING,   -

DELAY=0,TIMER=30

*/*

*/* --------------------------------------- XCAE40R PERIPHERAL NODES

*/* ----------------------------------------------------------------

*/*

XGE40R   GROUP DIAL=YES,CALL=IN,ANSWER=ON,ISTATUS=ACTIVE

XGRL00    LINE

XGRP00      PU

*/*

XGRL01    LINE

XGRP01      PU

*/*

XGRL02    LINE

XGRP02      PU

*/*

XGRL03    LINE

XGRP03      PU

*/*

XGRL04    LINE

XGRP04      PU

*/*

XGRL05    LINE

XGRP05      PU

*/*

XGRL06    LINE

XGRP06      PU

Noeud principal commuté pour point de contrôle de commutateur SNAS

VBUILD TYPE=SWNET

*

*

BRACHPU  PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

ANS=CONTINUE,                                           X

ISTATUS=ACTIVE,                                         X

NETID=P390,                                             X

CPCP=YES,                                               X

CONNTYPE=APPN,                                          X

CPNAME=BRACHIO,                                         X

HPR=YES,                                                X

PUTYPE=2

*

Noeud principal commuté pour les périphériques PU2.0 connectés via un tuyau DLUR

VBUILD TYPE=SWNET,         INCREASE # IF MORE PU        X

MAXGRP=19,                 MAX NO OF PATH GROUPS        X

MAXNO=19                   MAX NO OF 'TEL' NOS

*

*

DPU4     PU    ADDR=01,      NOT USED                   X

DISCNT=NO,                 WHEN TO DISCONNECT           X

IDBLK=017,                 **  MUST MATCH 'PU' CUST     X

IDNUM=00004,  MUST MATCH 'PU' CUST (LAST 5 OF TR ADDR!) X

IRETRY=YES,                REPOLL ON IDLE DETECT T/O  ? X

LOGAPPL=A06TSO,            INITIAL LOGON                X

MAXDATA=265,               PIU SIZE (FIXED FOR DCA CS)  X

MAXOUT=7,                  NO OF PIUS BEFORE RESPONSE ? X

MAXPATH=1,                 MAX NO OF 'DIALOUT' PATHS    X

PASSLIM=7,                 MAX NO OF CONTIG PIUS SENT ? X

USSTAB=USSS,                                            X

MODETAB=ISTINCLM,                                       X

DLOGMOD=M2782,                                          X

SSCPFM=USSSCS,                                          X

PUTYPE=2

*

*

DLU42    LU    LOCADDR=2

DLU43    LU    LOCADDR=3

DLU44    LU    LOCADDR=4

DLU45    LU    LOCADDR=5

DLU46    LU    LOCADDR=6

DLU47    LU    LOCADDR=7

*

Vérification

Cette section présente les informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

Ces exemples de sortie de commande show affichent les informations d'état des routeurs dans l'exemple de configuration :

para# show dspu

dspu host DPU4 Vdlc  PU STATUS Active

FRAMES RECEIVED 7 FRAMES SENT 7

LUs USED BY DSPU 0 LUs ACTIVE 0

LUs USED BY API 0 LUs ACTIVE 0

LUs ACTIVATED BY HOST BUT NOT USED 6

brachio# show snasw link

Number of links 2

SNA Links                                                            HPR

Link Name     State    Port Name   Adjacent CP Name  Node Type     Sess  Sup

---------    --------  ---------   ----------------  ------------  ----  ---

1> @I000003   Active    PVDLC      P390.DPU4         LEN Node         7  No

2> LVDLC      Active    PVDLC      P390.P390SSCP     Network Node     2  Yes

brachio# show snasw dlus

Number of Dependent LU Servers 1

SNA Dependent LU Servers

DLUS Name          Default?  Backup?  Pipe State         PUs

-----------------  --------  -------  ----------------  -------

1> P390.P390SSCP      Yes       No       Active            1

brachio# show snasw pu

Number of DLUR PUs 1

SNA DLUR PUs

PU Name    PU ID     State       DLUS Name

--------  --------  --------  -----------------

1> DPU4    01700004  Active    P390.P390SSCP

Ces exemples de sortie de commande display montrent l'état de la méthode d'accès aux télécommunications virtuelles (VTAM) :

D NET,ID=SNASW1,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = SNASW1, TYPE = SW SNA MAJ NODE 231

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I BRACHPU  TYPE = PU_T2.1          , ACTIV--L--

IST1500I STATE TRACE = OFF

IST314I END

D NET,ID=XCAE40R,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = XCAE40R, TYPE = XCA MAJOR NODE 234

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1021I MEDIUM=RING,ADAPNO= 0,CUA=0E40,SNA SAP= 4

IST654I I/O TRACE = OFF, BUFFER TRACE = OFF

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST170I LINES:

IST232I XGRL00   ACTIV

IST232I XGRL01   ACTIV

IST232I XGRL02   ACTIV

IST232I XGRL03   ACTIV

IST232I XGRL04   ACTIV

IST232I XGRL05   ACTIV

IST232I XGRL06   ACTIV

IST314I END

D NET,ID=CISCOPU4,E

IST097I DISPLAY ACCEPTED

IST075I NAME = CISCOPU4, TYPE = SW SNA MAJ NODE 237

IST486I STATUS= ACTIV, DESIRED STATE= ACTIV

IST1656I VTAMTOPO = REPORT, NODE REPORTED - YES

IST084I NETWORK RESOURCES:

IST089I DPU4     TYPE = PU_T2.1          , ACTIV

IST089I DLU42    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU43    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU44    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU45    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU46    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST089I DLU47    TYPE = LOGICAL UNIT     , ACTIV

IST314I END

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.

Informations connexes

- Services de commutation SNA

- Page d'assistance SNAsw (SNA Switching Services)

- Assistance technique sur la technologie

- Assistance sur les produits

- Support technique - Cisco Systems