Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Informations générales

Configuration

Diagramme du réseau

Configurations

Vérification

Dépannage

Dépannage des commandes

Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple de configuration pour les réseaux commutés VPDN (Virtual Private Dialup Networks), utilisant des groupes VPDN et TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus).

Conditions préalables

Conditions requises

Avant d'essayer cette configuration, assurez-vous de respecter les conditions suivantes :

Vous devez disposer des éléments suivants :

- Un routeur Cisco pour l'accès client (NAS/LAC) et un routeur Cisco pour l'accès réseau (HGW/LNS) avec une connectivité IP entre eux.

- Noms d’hôtes des routeurs ou noms locaux à utiliser sur les groupes VPDN.

- Protocole de tunnellisation à utiliser. Il peut s'agir du protocole L2T (Layer 2 Tunneling) ou L2F (Layer 2 Forwarding).

- Mot de passe permettant aux routeurs d'authentifier le tunnel.

- Un critère de transmission tunnel. Il peut s'agir du nom de domaine ou du service DNIS (Dialed Number Identification Service).

- Noms d'utilisateur et mots de passe de l'utilisateur (appel client entrant).

- Les adresses IP et les clés de vos serveurs TACACS+.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Informations générales

Pour une présentation détaillée des réseaux commutés privés virtuels (VPDN) et des groupes VPDN, reportez-vous à Présentation du VPDN. Ce document se développe sur la configuration VDPN et ajoute le système TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System Plus).

Configuration

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour en savoir plus sur les commandes utilisées dans le présent document, utilisez l’outil de recherche de commandes (clients inscrits seulement).

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau suivante :

Configurations

Ce document utilise les configurations suivantes :

- NAS/LAC

- HGW/LNS

- Fichier de configuration NAS/LAC TACACS+

- Fichier de configuration HGW/LNS TACACS+

NAS/LAC

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname as5300

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

username john password 0 secret4me

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

isdn switch-type primary-5ess

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary 1

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 2

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

controller T1 3

framing esf

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.186.52 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Serial023

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial123

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial223

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Serial323

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer rotary-group 1

isdn switch-type primary-5ess

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface FastEthernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

async mode interactive

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

group-range 1 96

!

interface Dialer1

ip unnumbered Ethernet0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

ip tcp header-compression passive

dialer-group 1

peer default ip address pool IPaddressPool

no cdp enable

ppp authentication chap

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

no ip http server

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.186.49

!

tacacs-server host 172.16.171.9

tacacs-server key 2easy

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 1 96

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line aux 0

line vty 0 4

!

end

HGW/LNS

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

!

hostname access-9

!

aaa new-model

aaa authentication login default local

aaa authentication login CONSOLE none

aaa authentication ppp default if-needed group tacacs+

aaa authorization network default group tacacs+

enable password somethingSecret

!

ip subnet-zero

!

vpdn enable

!

vpdn-group DEFAULT

! Default L2TP VPDN group

accept-dialin

protocol any

virtual-template 1

local name LNS

lcp renegotiation always

l2tp tunnel password 0 not2tell

!

vpdn-group POP1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 2

terminate-from hostname LAC

local name LNS

l2tp tunnel password 0 2secret

!

vpdn-group POP2

accept-dialin

protocol l2f

virtual-template 3

terminate-from hostname NAS

local name HGW

lcp renegotiation always

!

interface FastEthernet0/0

ip address 172.16.186.1 255.255.255.240

no ip directed-broadcast

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered FastEthernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPool

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template2

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP1

compress stac

ppp authentication chap

!

interface Virtual-Template3

ip unnumbered Ethernet0/0

no ip directed-broadcast

ip tcp header-compression passive

peer default ip address pool IPaddressPoolPOP2

ppp authentication pap

ppp multilink

!

ip local pool IPaddressPool 10.10.10.1 10.10.10.254

ip local pool IPaddressPoolPOP1 10.1.1.1 10.1.1.254

ip local pool IPaddressPoolPOP2 10.1.2.1 10.1.2.254

ip classless

no ip http server

!

tacacs-server host 172.16.186.9

tacacs-server key not2difficult

!

line con 0

login authentication CONSOLE

transport input none

line 97 120

line aux 0

line vty 0 4

!

!

end

Fichier de configuration NAS/LAC TACACS+

key = 2easy

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555100 is dialed

user = dnis:4085555100 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = anonymous

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = anonymous {

chap = cleartext not2tell

}

###

# Use L2TP tunnel to 172.16.186.1 when 4085555200 is dialed

user = dnis:4085555200 {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = LAC

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2tp

}

}

# Password for tunnel authentication

user = LAC {

chap = cleartext 2secret

}

###

# Use L2F tunnel to 172.16.186.1 when user authenticates with cisco.com domain

user = cisco.com {

service = ppp protocol = vpdn {

tunnel-id = NAS

ip-addresses = 172.16.186.1

tunnel-type = l2f

}

}

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

Fichier de configuration HGW/LNS TACACS+

key = not2difficult

# Password for tunnel authentication

user = NAS {

chap = cleartext cisco

}

# Password for tunnel authentication

user = HGW {

chap = cleartext cisco

}

user = santiago {

chap = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = ip { }

}

user = santiago@cisco.com {

global = cleartext letmein

service = ppp protocol = lcp { }

service = ppp protocol = multilink { }

service = ppp protocol = ip { }

}

Vérification

Cette section présente des informations que vous pouvez utiliser pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement.

Certaines commandes show sont prises en charge par l'Output Interpreter Tool (clients enregistrés uniquement), qui vous permet de voir une analyse de la sortie de la commande show.

- show vpdn tunnel all : affiche les détails de tous les tunnels actifs.

- show user : affiche le nom de l'utilisateur connecté.

- show interface virtual-access # : vous permet de vérifier l'état d'une interface virtuelle particulière sur HGW/LNS.

Dépannage

Cette section fournit des informations que vous pouvez utiliser pour dépanner votre configuration.

Dépannage des commandes

Remarque : avant d'émettre des commandes debug, reportez-vous à Informations importantes sur les commandes de débogage.

- debug vpdn l2x-events : affiche la boîte de dialogue entre NAS/LAC et HGW/LNS pour la création de tunnel ou de session.

- debug ppp authentication : vous permet de vérifier si un client passe l'authentification.

- debug ppp negotiation : vous permet de vérifier si un client passe la négociation PPP. Vous pouvez voir quelles options (telles que, callback, MLP, etc.) et quels protocoles (tels que, IP, IPX, etc.) sont en cours de négociation.

- debug ppp error : affiche les erreurs de protocole et les statistiques d'erreur associées à la négociation et au fonctionnement de la connexion PPP.

- debug vtemplate —affiche le clonage des interfaces d'accès virtuel sur HGW/LNS. Vous pouvez voir quand l'interface est créée (clonée à partir du modèle virtuel) au début de la connexion commutée et quand l'interface est détruite lorsque la connexion est interrompue.

- debug aaa authentication : vous permet de vérifier si l'utilisateur ou le tunnel est authentifié par le serveur AAA (Authentication, Authorization, and Accounting).

- debug aaa Authorization : vous permet de vérifier si l'utilisateur est autorisé par le serveur AAA.

- debug aaa per user : vous permet de vérifier ce qui est appliqué à chaque utilisateur authentifié. Ceci est différent des débogages généraux listés ci-dessus.

Informations connexes

- Pages d'assistance technologique - Composer

- Support technique - Cisco Systems