Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Conventions

Théorie générale

Configuration

Diagramme du réseau

Configuration 1 : Plusieurs modems dans une plage de pools

Configuration 2 : Un modem dans un pool

Configuration 3 : Mise en commun des modems sans plage de pool

Vérification

Dépannage

Informations connexes

Introduction

Les exemples de configuration de ce document illustrent comment configurer la prise en charge DNIS (Digital Number Identification Service) pour une interface PRI (Primary Rate Interface) et comment configurer le regroupement de modems. Trois configurations sont fournies :

1. Mise en commun de modems avec plusieurs modems définis dans la plage de pool.

2. Mise en commun du modem avec un modem de la plage de pool.

3. Mise en commun de modems sans plage de pool.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations dans ce document sont basées sur les versions de logiciel et de matériel ci-dessous.

- Logiciel Cisco IOS® Version 11.3(1.1)T ou ultérieure.

- PRI fourni par le Telco pour la prise en charge DNIS.

- Routeur de la gamme Cisco AS5x00.

Remarque : le regroupement de modems n'est pas possible sur les routeurs de la gamme Cisco 3600.

Les informations présentées dans ce document ont été créées à partir de périphériques dans un environnement de laboratoire spécifique. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si vous travaillez dans un réseau opérationnel, assurez-vous de bien comprendre l'impact potentiel de toute commande avant de l'utiliser.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux Conventions utilisées pour les conseils techniques de Cisco.

Théorie générale

Si vous utilisez RADIUS (Remote Dial-In User Service) comme protocole d'authentification, vous devez connaître l'attribut de comptabilité RADIUS (IETF) 30 (Station-ID).

Station-ID permet au serveur d'accès au réseau (NAS) d'envoyer le numéro appelé par l'utilisateur dans le cadre du paquet de demande d'accès (à l'aide de DNIS ou d'une technologie similaire). L'ID de station est pris en charge uniquement sur les appels RNIS et modem sur le Cisco AS5x00 lorsqu'il est utilisé avec PRI.

Configuration

Ce document utilise les configurations présentées ci-dessous.

- Plusieurs modems dans une plage de pools

- Un modem dans un pool

- Mise en commun des modems sans plage de pool

Cette section vous fournit des informations pour configurer les fonctionnalités décrites dans ce document.

Remarque : Pour obtenir des informations supplémentaires sur les commandes utilisées dans ce document, utilisez l'outil Recherche de commandes.

Diagramme du réseau

Ce document utilise la configuration réseau indiquée dans le diagramme suivant :

Configuration 1 : Plusieurs modems dans une plage de pools

Notes de configuration

Un client compose le 5557528 et se connecte à un modem de la plage de pool de 3 à 5. Les lignes 3 à 5 ont été configurées pour autocommander telnet l'utilisateur à une adresse IP spécifique après la saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe de connexion à l'invite du routeur (>).

Attention : lorsque vous configurez la fonction de numéro appelé et que vous ne saisissez pas le numéro max-conn, le routeur Cisco utilise par défaut le nombre de modems dans le pool. Dans cet exemple de configuration, les modems 3 à 5 sont configurés de sorte que le logiciel Cisco IOS place max-conn 3 à la fin de la commande call-number.

Si vous modifiez le nombre de modems dans le pool, vous devez modifier manuellement le numéro max-conn.

Cet exemple de configuration utilise l'authentification locale.

Plusieurs modems dans une plage de pools

Current configuration:

!

version 11.3

service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

service udp-small-servers

service tcp-small-servers

!

hostname isdn2-2

!

aaa new-model

!

username cisco password 7 xxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3-5

called-number 5557528 max-conn 3

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summer-time PDT recurring

!

!

controller T1 0

framing esf

clock source line primary

linecode b8zs

pri-group timeslots 1-24

description 5557528 pri

!

controller T1 1

framing esf

clock source line secondary

linecode b8zs

!

interface Loopback0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.25.52 255.255.255.240

!

interface Serial0

no ip address

shutdown

!

interface Serial1

no ip address

shutdown

!

interface Serial0:23

no ip address

no ip mroute-cache

isdn incoming-voice modem

no cdp enable

!

interface Group-Async1

no ip address

group-range 1 24

!

router eigrp 202

network 172.16.0.0

distance 90 172.16.25.49 0.0.0.0

distance 255 0.0.0.0 255.255.255.255

no auto-summary

!

ip default-gateway 172.16.25.49

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.25.49

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line 1 2

modem InOut

line 3 5

modem InOut

autocommand telnet 10.1.1.1

line 6 24

modem InOut

line aux 0

line vty 0 4

password 7 xxxxx

!

end

isdn2-2#

Conseils de débogage et de vérification

Pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement, utilisez les commandes show et debug. Le résultat de ces commandes doit être similaire au résultat qui suit.

isdn2-2#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) 5200 Software (C5200-D-L), Version 11.3(1.1)T,

MAINTENANCE INTERIM SOFTWARE

Copyright (c) 1986-1998 by cisco Systems, Inc.

Compiled Sun 11-Jan-98 07:12 by ccai

Image text-base: 0x03034CD4, data-base: 0x00005000

ROM: System Bootstrap, Version 11.1(473), SOFTWARE

isdn2-2 uptime is 18 hours, 41 minutes

System restarted by reload

System image file is "bootflash:c5200-d-l.113-1.1.T", booted via flash

cisco AS5200 (68030) processor (revision 0x00) with 16384K/8192K

bytes of memory.

Processor board ID 03676053

Bridging software.

X.25 software, Version 3.0.0.

Primary Rate ISDN software, Version 1.0.

Mother board without terminator card.

1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)

26 Serial network interface(s)

24 terminal line(s)

2 Channelized T1/PRI port(s)

128K bytes of non-volatile configuration memory.

8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

8192K bytes of processor board Boot flash (Read ONLY)

Configuration register is 0x2101

isdn2-2#

- show modem-pool lorsque aucun utilisateur n'est connecté

Les modems 3, 4 et 5 ont été configurés pour le pool de modems nommé « tito » et aucun modems n'a encore été composé. Le pool par défaut est destiné aux utilisateurs qui composent un numéro qui n'est pas configuré pour un pool de modems défini.

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- default pool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

!--- modem-pool named 'tito'

modems in pool: 3 active conn: 0

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- show modem-pool avec un utilisateur connecté

Un utilisateur est connecté au modem 5. La commande show modem-pool n'affiche pas le modem utilisé dans le pool.

show modem-pool

-------------

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 1

0 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

La commande show line indique que le modem 5 est utilisé.

isdn2-2#show line

Tty Typ   Tx/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 0 CTY        -  -   -  -  -   0    0    0/0

1 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

2 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

3 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

4 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

6 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

7 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

8 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

9 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

10 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

11 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

12 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   0    0    0/0

[remaining output omitted]

- Utilisation de la commande debug isdn q931

Notez le numéro composé par l'utilisateur distant. Ce numéro doit correspondre au numéro configuré sous tito de pool de modems. Le numéro de téléphone de l'utilisateur n'est pas important dans ce scénario.

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

Remarque : Certaines des lignes de sortie de débogage suivantes sont divisées en plusieurs lignes à des fins d'impression.

isdn2-2#

*Mar 1 18:54:31.935: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2B

*Mar 1 18:54:31.939:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 18:54:31.939:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:31.943:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 18:54:31.947:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 18:54:31.951:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 18:54:31.963: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xA

*Mar 1 18:54:31.987: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:31.991:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 18:54:32.023: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.067: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802B

*Mar 1 18:54:33.143: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2B

isdn2-2#

- Sortie de debug isdn Q931 et debug modem csm

L'utilisateur est connecté au modem de ligne 5 ou de modem 5 (logement/port) = 0/4. Le traitement des appels est un round robin. Le premier modem utilisé est 3, le second est 4 et le dernier est 5. Peu importe que le premier modem soit disponible.

isdn2-2# show line 5

TTY Typ   TX/Rx   A Modem Roty AccO AccI Uses  Noise  Overruns

* 5 TTY 115200/115200 - inout   -  -  -   1    0    0/0

Line 5, Location: "", Type: ""

Length: 24 lines, Width: 80 columns

Baud rate (TX/RX) is 115200/115200, no parity, 1 stopbits, 8 databits

Status: Ready, Active, No Exit Banner

Capabilities: Hardware Flowcontrol In, Hardware Flowcontrol Out

Modem Callout, Modem RI is CD

Modem state: Ready

modem(slot/port)=0/4, state=CONNECTED

dsx1(slot/unit/channel)=2/0/18, status=VDEV_STATUS_ACTIVE_CALL.

Modem hardware state: CTS DSR DTR RTS

Special Chars: Escape Hold Stop Start Disconnect Activation

^^x  none  -   -    none

Timeouts:   Idle EXEC  Idle Session  Modem Answer Session  Dispatch

00:10:00    never            none   not set

Idle Session Disconnect Warning

never

Modem type is unknown.

Session limit is not set.

Time since activation: 00:01:35

Editing is enabled.

History is enabled, history size is 10.

DNS resolution in show commands is enabled

Full user help is disabled

Allowed transports are pad telnet rlogin mop. Preferred is telnet.

Automatically execute command "telnet 10.1.1.1"

No output characters are padded

No special data dispatching characters

isdn2-2#

- Sortie de débogage

isdn2-2#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Mar 1 19:00:07.227: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:07.227:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:00:07.231:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.235:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:00:07.239:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559444'

*Mar 1 19:00:07.243:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:00:07.255: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xC

*Mar 1 19:00:07.259: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x1, cause=0x0

*Mar 1 19:00:07.263: VDEV_ALLOCATE: slot 0 and port 4 is allocated.

*Mar 1 19:00:07.263: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_INCALL at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:07.267: CSM_PROC_IDLE: CSM_EVENT_ISDN_CALL at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.267: Fast Ringing On at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:07.291: ISDN Se0:23: TX -> CALL_PROC pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:07.291:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:00:07.343: ISDN Se0:23: TX -> ALERTING pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.367: Fast Ringing Off at modem slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.367: CSM_PROC_IC1_RING: CSM_EVENT_MODEM_OFFHOOK at slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:08.379: ISDN Se0:23: TX -> CONNECT pd = 8 callref = 0x802D

*Mar 1 19:00:08.451: ISDN Se0:23: RX <- CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x2D

*Mar 1 19:00:08.463: EVENT_FROM_ISDN::dchan_idb=0x25B660, call_id=0xC, ces=0x1

bchan=0x12, event=0x4, cause=0x0

*Mar 1 19:00:08.467: EVENT_FROM_ISDN:(000C): DEV_CONNECTED at slot 0 and port 4

*Mar 1 19:00:08.471: CSM_PROC_IC4_WAIT_FOR_CARRIER: CSM_EVENT_ISDN_CONNECTED at

slot 0, port 4

*Mar 1 19:00:20.939: TTY5: DSR came up

*Mar 1 19:00:20.947: tty5: Modem: IDLE->READY

*Mar 1 19:00:20.951: TTY5: EXEC creation

- show modem-pool sans modems Free

Le résultat suivant montre tous les modems occupés et un appel refusé par la configuration d'appel RNIS.

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 21 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 3 active conn: 0

3 no free modems in pool

!--- This number is the number of times it has failed to allocate a modem !--- from the pool. It is not the number of modems in the pool.)

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 3, active conn: 0

!--- 3 is the number of modems configured in the pool tito. !--- None are active.

0 max-conn exceeded, 3 no free modems in pool

!--- failed 3 times to allocate a modem from the pool

isdn2-2#debug isdn events

ISDN events debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:11:26.471: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x2F

*Mar 1 19:11:26.475:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:11:26.479:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:11:26.479:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:11:26.483:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559445'

*Mar 1 19:11:26.487:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:11:26.499: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0xE

*Mar 1 19:11:26.503: CCPRI, state = 0, serv = 0, int_id = 0,

lo_chan = 19, type = 3, Dsl_Id = 0, callid = E

*Mar 1 19:11:26.507: CCPRI in a Glare situation state 0 serv 0

*Mar 1 19:11:26.511: ISDN Se0:23: received CALL_INCOMING

*Mar 1 19:11:26.511:  extracted channel ie[0-8]= 18 3 A9 83 93 38 34 33 32

*Mar 1 19:11:26.515:

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23: Event:

Received a Voice call from 4085559445 on B19 at 64 Kb/s

*Mar 1 19:11:26.519: ISDN Se0:23:

CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18, call id E

*Mar 1 19:11:26.535: in CCPRI_ReleaseCall bchan is 13 dsl is 0

*Mar 1 19:11:26.539: leaving CCPRI_ReleaseCall, Allocated CCBs = 0

*Mar 1 19:11:26.543: ISDN Se0:23: entering process_rxstate, CALL_CLEARED

*Mar 1 19:11:26.615: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x802F

*Mar 1 19:11:26.615:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

Configuration 2 : Un modem dans un pool

Un modem dans un pool

enable password 7 XXXXXXXXXX

!

username cisco password 7 xxxxxxxxxxxx

!

modem-pool tito

pool-range 3

! -- only modem #3 is configured

called-number 5557528 max-conn 1

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

clock timezone PST -8

clock summertime PDT recurring

!

!

Conseils de débogage et de vérification

Pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement, utilisez la commande show. La sortie de cette commande doit être similaire à la sortie qui suit.

- show modem-pool With One Modem

Le résultat suivant montre un pool de modems configuré avec un modem. Deux utilisateurs se connectent simultanément et un utilisateur est connecté.

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2# show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

0 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Dans le résultat suivant, le premier utilisateur reste connecté et un second utilisateur compose une seule fois et l'appel échoue.

isdn2-2#

isdn2-2#

*Mar 1 19:38:57.103: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x33

*Mar 1 19:38:57.107:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:38:57.111:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:38:57.111:     Progress Ind i = 0x8381

- Call not end-to-end ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:38:57.115:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:38:57.119:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:38:57.135: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x12

*Mar 1 19:38:57.139: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 12

*Mar 1 19:38:57.235: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8033

*Mar 1 19:38:57.239:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

1 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

Un deuxième utilisateur tente de se reconnecter et échoue. Notez que l'instruction max-conn a dépassé 2.

isdn2-2#

*Mar 1 19:40:34.143: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x34

*Mar 1 19:40:34.147:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:40:34.147:     Channel ID i = 0xA98394

*Mar 1 19:40:34.151:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end ISDN,

may have in-band info

*Mar 1 19:40:34.155:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559486'

*Mar 1 19:40:34.159:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:40:34.171: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x13

*Mar 1 19:40:34.179: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 19,

call id 13

*Mar 1 19:40:34.267: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8034

*Mar 1 19:40:34.271:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 1

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 1

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

isdn2-2#

- show modem-pool lorsque le premier utilisateur a expiré en raison d'une inactivité

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 23 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 1 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 1, active conn: 0

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

modem-pool: System-def-Mpool

!--- This is the default modem pool

modems in pool: 23 active conn: 0

!--- There are 24 modems installed on this access server, !--- 23 are available to the default pool, the other !--- modem is available only to modem-pool tito

3 no free modems in pool

!--- Three failures to allocate a modem from a pool for a user dialing in

modem-pool: tito

!--- Pool named tito

modems in pool: 1 active conn: 0

!--- One modem configured in this pool, 0 active connections to !--- modems in this pool

4 no free modems in pool

!--- Four failed attempts to allocate a modem to a user that dialed in.

called_party_number: 5557528

!--- This is the number of the Cisco access-server that the remote user dialed.

max conn allowed: 1, active conn: 0

!--- Max connection allowed per pool, 0 active

2 max-conn exceeded, 1 no free modems in pool

!--- Failed twice to allocate a modem to the user because the !--- number of connections was exceeded for that pool)

isdn2-2#

Configuration 3 : Mise en commun des modems sans plage de pool

À l'exception de la commande pool-range 3-5 et de l'argument max-conn, cette configuration est identique à celle de plusieurs modems dans la configuration Pool-Range.

Mise en commun des modems sans plage de pool

!

modem-pool tito

called-number 5557528 max-conn 0

ip domain-name cisco.com

isdn switch-type primary-5ess

!

Conseils de débogage et de vérification

Pour vous assurer que votre configuration fonctionne correctement, utilisez la commande show. La sortie de cette commande doit être similaire à la sortie qui suit.

- show modem-pool Before First Dial

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 1

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

0 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

- show modem-pool et debug After User Dials and Fails to Connect

isdn2-2#debug isdn q931

ISDN Q931 packets debugging is on

isdn2-2#debug modem

Modem control/process activation debugging is on

isdn2-2#

*Mar 1 19:56:50.827: ISDN Se0:23: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x38

*Mar 1 19:56:50.827:     Bearer Capability i = 0x9090A2

*Mar 1 19:56:50.831:     Channel ID i = 0xA98393

*Mar 1 19:56:50.835:     Progress Ind i = 0x8381 - Call not end-to-end

ISDN, may have in-band info

*Mar 1 19:56:50.839:     Calling Party Number i = '!', 0x83, '4085559474'

*Mar 1 19:56:50.843:     Called Party Number i = 0xC1, '4085557528'

*Mar 1 19:56:50.851: ISDN Se0:23: Incoming call id = 0x17

*Mar 1 19:56:50.859: ISDN Se0:23: CALL_INCOMING: MODEM ERROR 2C: bchan 18,

call id 17

*Mar 1 19:56:50.947: ISDN Se0:23: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x8038

*Mar 1 19:56:50.951:     Cause i = 0x80AC - Requested channel not available

isdn2-2#

isdn2-2#show modem-pool

modem-pool: System-def-Mpool

modems in pool: 24 active conn: 0

3 no free modems in pool

modem-pool: tito

modems in pool: 0 active conn: 0

4 no free modems in pool

called_party_number: 5557528

max conn allowed: 0, active conn: 0

1 max-conn exceeded, 0 no free modems in pool

Vérification

Reportez-vous aux exemples de configuration ci-dessus pour obtenir des informations de vérification spécifiques.

Dépannage

Reportez-vous aux exemples de configuration ci-dessus pour obtenir des informations de vérification spécifiques.

Informations connexes

- Support technique - Cisco Systems