Contenu

Introduction

Nombre maximal et taille MTU des requêtes ping

Introduction

Ce document décrit le nombre maximal et la taille MTU (Maximum Transmission Unit) des requêtes ping auxquelles répondent les passerelles de conférence multipartie et les passerelles de vidéoconférence Cisco TelePresence.

Nombre maximal et taille MTU des requêtes ping

Les passerelles de conférence multipartie et de vidéoconférence Cisco TelePresence semblent afficher une perte de paquets significative lors de tests avec inondation de requêtes ping. Les réponses de ces périphériques sont limitées afin d'éviter les surcharges. Ces limites sont appliquées dans le noyau, de sorte qu'elles apparaissent interproduits.

Ce tableau détaille le nombre maximal de requêtes ping et la taille MTU des requêtes ping auxquelles chaque périphérique répond :

Périphérique

Nombre maximal de réponses Ping

Taille maximale des réponses ping

Unité de contrôle multipoint (MCU) de la gamme Cisco 4200

100 requêtes ping/seconde

Charge utile de 76 octets

MCU de la gamme Cisco 8420

MCU de la gamme Cisco 4500

Passerelle RNIS (GW) de la gamme Cisco 3200

GW RNIS de la gamme Cisco 3241

GW RNIS de la gamme Cisco 8320

GW RNIS de la gamme Cisco 8321

GW IP de la gamme Cisco 3500

GW IP de la gamme Cisco 8350

GW série de la gamme Cisco 8330

Enregistrement de vidéoconférence IP de la gamme Cisco 3200 (VCR)

VCR IP de la gamme Cisco 8220

Superviseur de la gamme Cisco 8050

MCU de la gamme Cisco 5300

199 requêtes ping/seconde

Aucune limite,

dépendant de MTU

MCU de la gamme Cisco 8510

Serveur TelePresence de la gamme Cisco 8710 (TPS)

TPS de la gamme Cisco 7010

Passerelle multimédia avancée de la gamme Cisco 3600