Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Components Used

Problème

Configuration de la connexion DB2

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit comment connecter une base de données mainframe DB2 à Cisco Process Orchestrator à l'aide du client DB2 uniquement.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Cisco Process Orchestrator/Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.2 et versions ultérieures.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

L'utilisateur souhaite connecter Cisco Process Orchestrator à son mainframe DB2 et souhaite uniquement installer le client DB2, généralement en raison de problèmes de licence.

Configuration de la connexion DB2

Procédez comme suit :

1. Installez DB2 Client à partir du composant d'installation DB2 Connect. Utilisez 9.7 sous Windows 2008 R2 ou 9.1 sous Windows 2008 Standard.

2. Après l'installation, démarrez la console Cisco Process Orchestrator et accédez à Administration > Adapters. Ouvrez l'adaptateur DB2, puis cliquez sur actualiser sous l'onglet Conditions requises. L'écran de l'adaptateur doit être vert.

3. Accédez à Démarrer > Tous les programmes > IBM DB2 > Paramétrage Tools > Configuration Assistant afin de démarrer l'outil de configuration DB2.

4. Une fois l'outil ouvert, cliquez sur Selected > Add Database Using Wizard.

5. Sélectionnez Configuration manuelle, puis cliquez sur Suivant.

6. Sélectionnez TCP/IP, puis cliquez sur Suivant.

7. Configurez le nom d'hôte et le port du mainframe, puis cliquez sur Suivant.

8. Configurez le nom de la base de données DB2 à laquelle se connecter, puis cliquez sur Suivant.

9. Décochez la case register database, puis cliquez sur Next.

10. Sélectionnez OS/390 ou z/OS pour le système d'exploitation. Entrez DB2 pour le nom de l'instance, puis cliquez sur Suivant.

11. Acceptez les valeurs par défaut sur la page Système d'exploitation, puis cliquez sur Suivant.

12. Sélectionnez Authentification du serveur, puis cliquez sur Terminer. Testez la connexion avec un ID utilisateur et un mot de passe valides.

13. Revenez à la console Cisco Process Orchestrator et accédez à Définitions > Cibles.

14. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Cibles > Nouveau > Mainframe DB2.

15. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP, le nom de la base de données, le numéro de port et créez un utilisateur et un mot de passe d'exécution. Cliquez sur OK et la cible sera créée.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems