Contenu

Introduction

Conditions préalables

Components Used

Problème

Solution

Informations connexes

Introduction

Ce document décrit un problème de connexion aux cibles de boîte de réception de courrier électronique à l'aide d'un compte Administrateur.

Conditions préalables

Components Used

Les informations de ce document sont basées sur Tidal Enterprise Orchestrator version 2.3 et Microsoft Exchange 2007 ou ultérieure.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problème

Vous ne pouvez pas connecter la cible Boîte de réception de courrier électronique à votre système Exchange 2007 ou version ultérieure à l'aide d'un compte Administrateur.

Solution

La connexion à IMAP ou POP3 via Administrator n'est pas prise en charge par la conception dans Exchange 2007 ou version ultérieure. Référez-vous à l'article Administrator Not Connect to the Administrator Mailbox Using POP3 or IMAP4 de Microsoft pour plus d'informations. Vous devrez utiliser un autre compte pour cette fonctionnalité.

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems