Contenu

Introduction

Conditions préalables

Conditions requises

Composants utilisés

Problème

Solution

Demande de la racine Access au PCA/PCP

Introduction

Ce document décrit comment allouer plus d'espace disque à un virtual machine (VM) quand la partition de /opt (partition pour PCP/PCA) est déjà à 96% ou plus élevé

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- PCA/PCP

Vous avez besoin de l'accès de racine au PCA/PCP, si vous n'avez pas accès de racine, des étapes pour demander pour l'accès de racine êtes décrit au bas de ce document

Composants utilisés

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Problème

Être suivent les symptômes que le PCP/PCA commencera l'expérience quand le disque dur (/opt) est à 96% ou plus élevé

- Représentation très lente

- Utilisateur non capable modifier rien dans l'interface utilisateur graphique (GUI)

- De sauvegardes échouer continuellement

- Quand la commande DF - h t'est exécutée peut voir /opt à 96% ou en haut

Étapes pour vérifier le DF - sortie h

Étape 1. Établissez une session de Protocole Secure Shell (SSH) au PCP/PCA utilisant une application telle que le mastic, et l'authentifiez avec le compte de racine (sur le port 26 d'utilisation PCA et sur le port 22 d'utilisation PCP).

Étape 2. Entrée : le DF - h et aspect vers en bas à droite pour /opt, si l'utilisation est 96% ou plus élevée vous s'exécutent dans cette question

Solution

Vous devez ajouter le disque dur supplémentaire sur la VM pour résoudre ce problème

Étape 1. Alimentation en bas de la VM

Étape 2. Ajoutez l'unité de disque extra-dure (HDD) sur la VM :

- Ouvrez une session à Vsphere et cliquez avec le bouton droit sur votre VM.

- Power>Power choisi hors fonction.

- Le clic droit et choisis éditent des configurations, sur l'onglet Matériel sélectionnez le disque dur 1 (prenez une note si vous provisioned elle en tant que légèrement ou le ravitaillement épais) et au dessus cliquez sur Add.

- Ajoutez votre nouveau disque dur et utilisez le même ravitaillement que le premier disque dur.

- (typiquement pour PCP 50GB est suffisant et pour le PCA 100GB fonctionnera).

- Après que ceci soit ajouté, actionnez de retour sur la VM ouvrent une session alors comme racine dans votre PCP/PCA.

Étape 3. Allouez le nouvel espace HDD à /opt :

- Procédure de connexion à votre PCP/PCA comme racine utilisant le mastic ou le Securecrt.

- Exécutez la commande : fdisk - l (ceci répertoriera les partitions disponibles)

Vous verrez une des partitions n'ayant pas une table de partition valide

Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

Étape 3. Exécutez la commande : fdisk /dev/sdb

- Au bas vous devriez voir

Command (m for help)

type: n

(this will add a new partition to /dev/sdb)

You will select P for Primary Partition

The Partition number will be 1

The first cylinder will be 1 and last cylinder will be the last cylinder listed, typically the last in the partition, it will list the default and you will put in that number.

Étape 4. Après que vous créiez la partition comme au-dessus de vous devra changer la partition à une partition logique du gestionnaire de volume de Linux (LVM)

command (m for help)  type: t

Next you will see: Hex Code (type L to list codes): type 8e

Note: You now have changed the partition to a Linux LVM Partition

Étape 5. Écrivez au disque et quittez utilisant la commande ci-dessous

Command (m for Help): press w

Étape 6. Exécutez le pvcreate /dev/sdb1 de commande pour créer le volume d'examen médical de /dev/sdb1.

Type : pvdisplay, vous devriez voir le nouveau volume physique avec le disque classer comme alloué

Étape 7. Étendez le groupe de volume utilisant : smosvg /dev/sdb1 de vgextend

Après qu'il ait avec succès étendu vous verrez le « smosvg avec succès étendu »

Étape 8. Étendez le LVM utilisant : lvextend /dev/mapper/smosvg-optvol /dev/sdb1

Étape 10. Ajoutez le volume à la partition de /opt utilisant : resize2fs /dev/mapper/smosvg-optvol

Vous pouvez vérifier l'espace disque accru utilisant le DF - commande h :

Demande de la racine Access au PCA/PCP

Note: It is important to ensure that the spaces where applicable are in place

PCA 11.x et au-dessus de vous peut suivre la procédure ci-dessous pour gagner l'accès de racine

L'étape 1.Log dedans au PCA par le CLI comme admin créé par l'utilisateur de installent.

Étape 2. Commande d'entrée : root_enable

Étape 3. Entrez dans votre mot de passe root.

Étape 4. Ouvert une session comme l'admin entrent dans la racine et entrent dans votre mot de passe root pour accéder pour s'enraciner.

PCP 12.x et au-dessus de vous aura besoin de TAC pour te fournir le CLI Access pendant que ceci est limité, le processus est en tant que ci-dessous

Étape 1. Procédure de connexion au GUI PCP.

Étape 2. Naviguez vers la gestion > en se connectant et Showtech > cliquent sur en fonction dépannage du compte > créent l'ID utilisateur et sélectionnent un temps approprié que vous avez besoin de l'accès de racine pour accomplir ceci.

Étape 3. Fournissez au TAC la chaîne de défi et ils te fourniront le mot de passe (ce mot de passe sera très prolongé, ne l'inquiète pas fonctionnera).

Example:

AQAAAAEAAAC8srFZB2prb2dsaW4NSm9zZXBoIEtvZ2xpbgAAAbgBAAIBAQIABAAA FFFFEBE0

AawDAJEEAEBDTj1DaXNjb1N5c3RlbXM7T1U9UHJpbWVDb2xsYWJvcmF0aW9uUHJv FFFFEB81

dmlzaW9uaW5nO089Q2lzY29TeXN0ZW1zBQAIAAAAAFmxsrwGAEBDTj1DaXNjb1N5 FFFFEB8A

c3RlbXM7T1U9UHJpbWVDb2xsYWJvcmF0aW9uUHJvdmlzaW9uaW5nO089Q2lzY29T FFFFEAD0

eXN0ZW1zBwABAAgAAQEJAAEACgABAQsBAJUhvhhxkM6YNYVFRPT3jcqAsrl/1ppr FFFFEB2B

yr1AYzJa9FtO1A4l8VBlp8IVqbqHrrCAIYUmVXWnzXTuxtWcY2wPSsIzW2GSdFZM FFFFE9F3

LplEKeEX+q7ZADshWeSMYJQkY7I9oJTfD5P4QE2eHZ2opiiCScgf3Fii6ORuvhiM FFFFEAD9

kbbO6JUguABWZU2HV0OhXHfjMZNqpUvhCWCCIHNKfddwB6crb0yV4xoXnNe5/2+X FFFFEACE

7Nzf2xWFaIwJOs4kGp5S29u8wNMAIb1t9jn7+iPg8Rezizeu+HeUgs2T8a/LTmou FFFFEA8F

Vu9Ux3PBOM4xIkFpKa7provli1PmIeRJodmObfS1Y9jgqb3AYGgJxMAMAAFB6w== FFFFEAA7

DONE.

Étape 4. Déconnectez de-vous votre utilisateur courant et procédure de connexion avec l'ID utilisateur que vous avez créé et le mot de passe fourni par TAC.

Étape 5. Naviguez vers dépannage du compte > du lancement > cliquent sur en fonction le compte de console et créent votre user-id et mot de passe cli.

Étape 6. Maintenant ouvrez une session à PCP comme l'utilisateur que vous avez créé et exécutez les étapes ci-dessus.